内容

概要

統合認証とは何ですか。

関連情報

概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

Q.統合認証とは何ですか。

A.統合認証とは、NTLMおよびKerberosを含むMicrosoftの認証方式を指します。ユーザにとっては、これによりネットワークを通じてユーザ名やパスワードを送信することなく Web サイトの認証が可能になり、シングル サインオンの機能を活用できるようになります。コンピュータにログインする際に入力した ID を使用することにより、特定の Web サイトでの認証が Web ブラウザにより自動的に実行されます。

実際の認証方法は、Web ブラウザ、ネットワーク、および Active Directory の設定に応じて Kerberos か NTLM のいずれかが可能ですが、どちらの場合も、Web サイトとの間でユーザ クレデンシャルが安全に交換されます。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems