内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

確認

GUI

CLI

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Cisco Secure Access Control Server(ACS)リリース5.4 CLIおよびGUIでログインバナーを設定するために必要な手順について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- ACSの初期設定

- ACS CLIおよびGUIアクセス

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Secure ACSリリース5.4に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

注：ログインバナーの「前」および「後」の文字数の上限は250文字です。CLIおよびGUI用に別々のバナーを設定することはできません。このセクションで使用されているコマンドの詳細を確認するには、Command Lookup Tool(登録ユーザ専用)を使用してください。

ACS CLIおよびGUIでログインバナーを設定するには、次のコマンドを実行します。

1. 「before」ログインバナーメッセージの場合は、ACS GUIにログインします。[マイワークスペース] > [ログインバナー]に移動し、目的の「前」ログインバナーメッセージを入力します。

2.同じ場所から、目的の「ログイン後」バナーメッセージを設定します。

確認

GUI

次に示すように、「before」ログインバナーメッセージが表示されます。

次に示すように、「ログイン後」バナーメッセージが表示されます。

CLI

次に示すように、「before」ログインバナーメッセージが表示されます。

次に示すように、「ログイン後」バナーメッセージが表示されます。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。