内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、エンド ユーザがタスクの確認時に [MyTask] ページを参照できない問題について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Process Orchestratorに基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

Webコンソールのタスクページで、ユーザーがMyTasksを参照するときにOperation is not valid due to the current state of the object IIS/ASPエラーメッセージを受け取ります。これは、ユーザが入力の多いタスクを調べている場合に発生します。チェックボックスを選択します。これは、Webサーバへの攻撃を防止するように設計されたMicrosoft IISのデフォルト設定が原因です。

解決方法

TEOWebConsoleコンフィギュレーションファイルを編集するには、次の手順を実行します。

1. TEOインストールディレクトリ内のWebConsoleディレクトリにあるWeb.Configファイルを開きます。

2. Web.Configファイルで、<appSettings>タグを見つけ、次の行を追加します。

<add key="aspnet:MaxHttpCollectionKeys" value="5000" />

注：5000は推奨値ですが、値を増やすことができます。

3. Web.Configファイルを保存し、開いているWebコンソールをすべて閉じて、新しいブラウザを開き、TEOWebConsoleに移動して確認します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems