内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、UCS Manager がドメインにある場合に Unified Computing System（UCS）Manager のランタイム ユーザを設定する方法について説明します。

前提条件

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Process Orchestrator 2.2以降に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

UCS Managerがドメイン内にある場合にローカルユーザまたはドメインユーザを使用しようとすると、ランタイムユーザ（正しく設定されていない場合）に認証エラーが発生します。

解決方法

ランタイムユーザのユーザ名では、ドメインまたはローカルが「ucs – 」で始まる設定にリストされている必要があります。 たとえば、ユーザ名が「bob」の場合、ローカルのランタイムユーザは「ucs-local\bob」になります。 ドメインユーザの場合、「ucs-domainname\bob」になります。 これらのランタイムユーザが正しく設定されると、接続が発生します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems