内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、管理者アカウントを使用して Email Inbox ターゲットに接続する場合の問題について説明します。

前提条件

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Tidal Enterprise Orchestratorバージョン2.3およびMicrosoft Exchange 2007以降に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

管理者アカウントを使用して、Email InboxターゲットをExchange 2007以降のシステムに接続できません。

解決方法

Exchange 2007以降では、Administratorを介したIMAPまたはPOP3への接続はサポートされていません。詳細については、Microsoftの記事「Administrator Cannot Connect to the Administrator Mailbox Using POP3 or IMAP4」を参照してください 。この機能には、別のアカウントを使用する必要があります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems