内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、Cisco Process Orchestrator(CPO)サーバ設定ファイルのJavaヒープサイズを増やす方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、CPO 3.0以降に基づくものです

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

Java関連アプリケーションの接続の問題、それらのアプリケーションの一般的な障害、またはJavaコンポーネントが原因でシステムがクラッシュした場合、ユーザはJavaヒープサイズを増やす必要があります。

解決方法

Javaヒープサイズは、CPOサーバ設定ファイルで増やす必要があります。

次のステップを実行します。

1. CPOインストールディレクトリ(例：C:\Program Files\Cisco\Process Orchestrator)に移動します。

2. CPOサービスを停止します。

3. Tidal.Automation.Server.Exe.Configファイルを編集します。

4. <Tidal.Scheduler.Common.Properties.Settings>タグを見つけます。

5. <setting name="AdapterHostJMVOptions" serializeAs="String">タグを見つけます。存在しない場合は、タグを作成し、</setting>タグを付けてタグを閉じます。

6. AdapterHostタグ内で、値を<value>-Xms16m -Xmx512m</value>に変更します。

注：より大きなシステムを持ち、より大きなヒープが必要な場合、2番目の値-Xmx1024mにする必要があるかもしれません。

7. ログの合計エントリは次のように表示されます。

<setting name="AdapterHostJVMOptions" serializeAs="String"> <value>-Xms16m

-Xmx512m</value> </setting>

8. 設定ファイルを保存します。

9. CPOサービスを再起動します。