内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、アクティビティの実行を試みたときに、「Login Failure（ログインに失敗しました）」エラー メッセージを受信した場合に発生する問題の解決方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.1以降に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

ユーザがアクティビティを実行すると、次のエラーメッセージが表示されます。

ログイン障害:このユーザーには、このコンピューターで要求されたログオンの種類が付与されていません。

このエラーメッセージは、ランタイムユーザがバッチ権限としてログオンしていない場合に表示されます。

解決方法

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

1. アクティビティが実行されているターゲット（ローカルマシンまたはリモート）に移動します。

2. ターゲットで、ローカルセキュリティポリシーを変更し、ランタイムユーザがバッチ権限でログオンできるようにします。

注：これらの設定がActive Directoryポリシーで上書きされる場合は、ドメインレベルでこのポリシーを変更する必要があります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems