内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、複数の Tidal Enterprise Orchestrator（TEO）アプリケーション サーバに 1 台の TEO Web コンソールに報告させる方法について説明します。

前提条件

使用するコンポーネント

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1以降

- TEO Webコンソール

問題

ユーザは、複数のTEOアプリケーションサーバからのすべての情報を1つのTEO Webコンソールに集約したいと考えています。

解決方法

この問題を解決するには、次の手順を実行します。

1. TEO Webコンソールがインストールされているサーバに移動します。

2. TEOインストールディレクトリ(C:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator)に移動します。

3. WebConsoleディレクトリを開きます。

4. Web.configファイルを探し、開いて編集します。

5. <appSettings>タグを探し、次に<add key>タグを探します。

6. <add key>タグの内部にkey="WebServiceUris"が表示され、次にvalue="<server http endpoint>"が表示されます。

7. すべてのサーバHTTPエンドポイントを値変数に入れ、カンマで区切ります。

value="http://TEO1:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO2:61525/TidalEnterpriseOrchestrator,

http://TEO3:61525/TidalEnterpriseOrchestrator"

8. ファイルを保存し、必要に応じてIISを再起動します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems