内容

概要

前提条件

使用するコンポーネント

表記法

問題

解決方法

Windows 2008

Windows 2003

関連情報

概要

別の Windows サーバの Windows イベントをモニタリングしようとする場合、イベント トリガーは登録されません。

前提条件

使用するコンポーネント

- Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.1以降

- Windowsトリガー

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

問題

WindowsイベントトリガーがTEO Serverに登録されません。次のエラーメッセージが表示されることがあります。

The RPC server is unavailable.

(Exception from HRESULT: 0x800706BA)

解決方法

ファイアウォールを通過できるようにするには、3つのWMIファイアウォールルールを有効にする必要があります。この設定は、TEOサーバで実行する必要があります。

Windows 2008

Windows 2008では、次の手順を実行します。

1. [Start] > [Server Manager] の順にクリックします。

2. [Configuration] > [Windows Firewall] > [Inbound Rules] に移動します。

3. これらのコンポーネントのインバウンドを許可するには、コンポーネントを右クリックし、ルールを有効にします。

- WMI（非同期受信）

- WMI（DCOM受信）

- WMI （WMI受信）

Windows 2003

Windows 2003の場合は、次の手順を実行します。

1. [Start] > [Control Panel] > [Windows Firewall]をクリックします。

2. [例外]タブをクリックし、[WMI]チェックボックスを選択して、[OK]をクリックします。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems