内容

概要

はじめに

要件

使用するコンポーネント

表記法

Manage_MyServersポートレット・コードの変更

テキストエディタの使用

VSOロールのスナップショットボタンの無効化

関連情報

概要

仮想サーバ所有者(VSO)グループのメンバーのスナップショット管理を正常に無効にするには、VSOロールからそれぞれの権限を削除するだけでは済みません。VSOユーザはこれらの機能にアクセスできませんが、[My Servers]ポートレットには対応するボタンが表示され、VSOユーザがクリックするとエラーが表示されます。これを防ぐには、Manage_MyServersポートレットのコードを簡単に変更して、これらのボタンを表示しないようにします。

はじめに

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のハードウェアやソフトウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコテクニカルティップスの表記法』を参照してください。

Manage_MyServersポートレット・コードの変更

このセクションでは、[Manage_MyServers]ポートレットを変更して、このアクセス権を持たないVSOユーザの[Snapshot]ボタンを削除するために必要な情報を提供します。

テキストエディタの使用

任意のASCIIテキストエディタを使用して、ポートレットのJavascriptコードを編集できます。ただし、ファイルへのコピーアンドペーストと保存がサポートされている場合に限ります。画面上の回線の番号付けと検索機能をサポートする機能を使用することをお勧めします。必要に応じて簡単に元のコードを復元できるように、元のコードを変更する前にローカルテキストファイルに保存してください。

VSOロールのスナップショットボタンの無効化

コードの変更は比較的簡単です。最初にユーザのロールを検出し、そのユーザがVSOグループのメンバーである場合は[スナップショットの管理(Manage Snapshots)]ボタンを無効にします。手順は以下のとおりです。

1. Cloud Portalを起動し、[Portal Designer] > [Browse Portlets]に移動します。

2. 左側のパネルでJavaScriptフォルダを選択し、次にManage_MyServersを選択します。

3. メインパネルで、[表示]タブを選択します。Cloud Portalに、[Manage_MyServers]ポートレットのJavascriptコードが表示されます。

4. コードをすべて選択し、コピーしてテキストエディタに貼り付けます。この元のテキストのコピーをバックアップとしてローカルマシン上のファイルとして保存します。

getActionButtonContent(cntName,cntStatus,cntOwned)

5. その行の最後に開き括弧({)を追加します。次に、直後に次のコードの行を追加します。

var personRole = getCurrentUserRole();

2行は次のようになります。

function getActionButtonContent(cntName,cntStatus,cntOwned){

var personRole = getCurrentUserRole();

6. コードの次のセクション（行1104の周り）を見つけます。

buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align: center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkSnapshotStart+'<img src="http://www.cisco.com/RequestCenter/custom/EnterpriseEdition/'+imgSnapshot+'" '+imgSnapshotRollover+' alt="Create a named snapshot of the '+manageCntName+'\'s current state and data.">'+linkSnapshotEnd+'</Para><Para>Take Snapshot</div>';

7. コードのこのセクションの直前の行に、次の行を追加します。

if(personRole !=  'Virtual Server Owner') {

行の最後に必ず開き括弧({)を挿入してください。

8. 次に、コードの次の近くのセクション（行1112付近）を探します。

buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align: center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkDeleteSnapshotStart+'<img src="http://www.cisco.com/RequestCenter/custom/EnterpriseEdition/'+imgDeleteSnapshot+'" '+imgDeleteSnapshotRollover+' alt="Delete Snapshot of the Virtual Machine" title="Delete Snapshot of the '+manageCntName+'." >'+linkDeleteSnapshotEnd+'</Para><Para>Delete Snapshot</div>';

9. このセクションの直後の新しい行にifステートメントの閉じ括弧(})を追加します。変更されたコードの完全なセクションは次のようになります。

if(personRole != Virtual Server Owner) {

buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align: center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkSnapshotStart+'<img src="http://www.cisco.com/RequestCenter/custom/EnterpriseEdition/'+imgSnapshot+'" '+imgSnapshotRollover+' alt="Create a named snapshot of the '+manageCntName+'\'s current state and data.">'+linkSnapshotEnd+'</Para><Para>Take Snapshot</div>';

buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align: center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkViewSnapshotStart+'<img src="http://www.cisco.com/RequestCenter/custom/EnterpriseEdition/'+imgViewSnapshot+'" '+imgViewSnapshotRollover+' alt="View Snapshots of the Virtual Machine" title="View Snapshots of the '+manageCntName+'." >'+linkViewSnapshotEnd+'</Para><Para>View Snapshots</div>';

buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align: center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkRevertSnapshotStart+'<img src="http://www.cisco.com/RequestCenter/custom/EnterpriseEdition/'+imgRevertSnapshot+'"  '+imgRevertSnapshotRollover+' alt="Revert to Snapshot" title="Revert a '+manageCntName+' to a previous state using the snapshot of your choice." >'+linkRevertSnapshotEnd+'</Para><Para>Revert to Snapshot</div>';

buttons = buttons + '<div style="float:left; margin: 8px 9px; padding: 8px 2px; text-align: center; width: 10%; border: 1px solid #ffffff;">'+linkDeleteSnapshotStart+'<img src="http://www.cisco.com/RequestCenter/custom/EnterpriseEdition/'+imgDeleteSnapshot+'" '+imgDeleteSnapshotRollover+' alt="Delete Snapshot of the Virtual Machine" title="Delete Snapshot of the '+manageCntName+'." >'+linkDeleteSnapshotEnd+'</Para><Para>Delete Snapshot</div>';

}

10. 新しく変更したコードを[Manage_MyServers]ポートレットの[View]タブにコピーし、[Save]をクリックします。VSOのボタンが非表示になります。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems