内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

初期設定

設定手順

確認

トラブルシュート

関連するシスコ サポート コミュニティ ディスカッション

概要

このドキュメントでは、Cisco Application Centric Infrastructure(ACI)のポートチャネルに対してFast Link Aggregation Control Protocol(LACP)タイマーを設定する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。ただし、ここに示したすべてのスクリーンショットとコマンドは、1.1(4e)ソフトウェアが稼働するACIファブリックで実行されました。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

この設定ガイドの冒頭では、ACIファブリックは、Nexus6000デバイスに向かうLeaf2ポート1/37-38のポートチャネルですでに設定されています。

設定

初期設定

ACIファブリックは、ACIリーフ名pod2-leaf2ポート1/37-38でLACPを実行するポートチャネルですでに設定されています。ただし、このポートチャネルでは、ACIリーフのsshセッションでコマンドを発行することで、デフォルトのLACPタイマーがが実行されます。

pod2-leaf2# show port-channel summary interface

port-channel  Port Channel interface

pod2-leaf2# show port-channel summary interface port-channel 3

Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)

I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended   r - Module-removed

S - Switched    R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

F - Configuration failed

-------------------------------------------------------------------------------

Group Port-       Type     Protocol  Member Ports

Channel

-------------------------------------------------------------------------------

3     Po3(SU)     Eth      LACP      Eth1/37(P)   Eth1/38(P)

pod2-leaf2# show  lacp interface  ethernet 1/37 | egrep -A8  "Local" | egrep "Local|LACP"

Local Port: Eth1/37   MAC Address= 88-f0-31-bf-34-bf

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

pod2-leaf2# show  lacp interface  ethernet 1/38 | egrep -A8  "Local" | egrep "Local|LACP"

Local Port: Eth1/38   MAC Address= 88-f0-31-bf-34-bf

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

GUIから見ると、ポートチャネルはファブリック/アクセスポリシーに表示されます。

[Interface Policies] > [Profiles]に移動し、ポートチャネルn6k2-PC（ポート37と38を含む）に名前を付けます

および[Interface Policies] > [Policy Groups name]を使用します。n6k2-PC

次の図に示すように、設定の場所。

設定手順

ステップ1:Fast LACPタイマーのポリシーを作成します。

1. [Fabric/Access Policies]、[Interface Policies] > [Policies] > [Port Channel Member Policies]の順に移動し、右クリックします。

2.ポップアップウィンドウ([Create Port Channel Member Policy])に名前（ここではFastLACP）を入力します。

3.送信レートを選択します。Fast.

4. [Submit]をクリックします。

ステップ2：ポートチャネルポリシーグループに上書きポリシーを追加します

1. [Fabric/Access policies] > [Interface Policies] > [Policy Groups]に移動します。

2.ポリシー名n6k2-PC（Fast LACPタイマーを適用するポリシー）を選択します。

3.作業ペインで、オプションの下部に移動し、[Override Policy Groups]の横にある+（プラス）アイコンをクリックします。

ポップアップウィンドウ([Create Override Policy Group])で、名前(Fast)を指定し、手順1で作成したポリシーであるポートチャネルメンバーポリシーに追加します。(FastLACP)

ステップ3：ポートチャネルを形成するポートのグループにこの上書きポリシーを追加します

1. [Fabric/Access Policies] > [Interface Policies] > [Profiles]に移動し、

n6k-2-PC

2.作業ペインで、ポートグループの行をクリックし、[Override Policy Group]セクションの[Port 2 (name Fast)]で作成した上書きポリシーを追加します。

3. [Update]をクリックします

4. [Submit]をクリックします

設定はこれで完了しました。

確認

次のコマンドをリーフのsshセッションでチェックして、ポートチャネルが実際にファストLACPパケットを送信するように設定されていることを確認します。

pod2-leaf2# show  lacp interface  ethernet 1/37 | egrep -A8  "Local" | egrep "Local|LACP"

Local Port: Eth1/37   MAC Address= 88-f0-31-bf-34-bf

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Short Timeout (1s)

pod2-leaf2# show  lacp interface  ethernet 1/38 | egrep -A8  "Local" | egrep "Local|LACP"

Local Port: Eth1/38   MAC Address= 88-f0-31-bf-34-bf

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Short Timeout (1s)

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。