内容

概要

背景説明

省略形

両方のHDDの障害

コンピューティングサーバの両方のHDDの障害

コントローラサーバでの両方のHDDの障害

OSD-Compute Serverでの両方のHDDの障害

OSPDサーバの両方のHDDの障害

概要

このドキュメントでは、Ultra-Mセットアップでサーバの両方の障害HDDドライブを交換するために必要な手順について説明します。この手順は、ESCがOpenStackに導入されたVMにCisco Prime Access Registrar(CPAR)をををで管理しないとCPARがにインストールするCPARののNEWTONのNEWTONNEWTON

著者：Cisco Advanced Services、Karthikeyan DachanamoorthyおよびHarita Bhardwaj

背景説明

Ultra-Mは、VNFの導入を簡素化するように設計された、パッケージ化および検証済みの仮想化モバイルパケットコアソリューションです。OpenStackは、Ultra-Mの仮想化インフラストラクチャマネージャ(VIM)であり、次のノードタイプで構成されています。

- 計算

- オブジェクトストレージディスク – コンピューティング（OSD – コンピューティング）

- コントローラ

- OpenStackプラットフォーム – Director(OSPD)

Ultra-Mのアーキテクチャと関連するコンポーネントを次の図に示します。

このドキュメントは、Cisco Ultra-Mプラットフォームに精通しているシスコ担当者を対象としており、OpenStackおよびRedhat OSで実行する必要がある手順の詳細を説明しています。

注：このドキュメントの手順を定義するために、Ultra M 5.1.xリリースが検討されています。

省略形

MOP

手続きの方法

OSD

オブジェクトストレージディスク

OSPD

OpenStack Platform Director

HDD

ハードディスクドライブ

SSD

ソリッドステートドライブ

VIM

仮想インフラストラクチャマネージャ

VM

仮想マシン

EM

エレメント マネージャ

UAS

Ultra Automation Services

UUID

汎用一意識別子

両方のHDDの障害

各ベアメタルサーバには2つのHDDドライブがプロビジョニングされ、Raid 1構成でBOOT DISKとして機能します。シングルHDD障害の場合、RAID 1レベルの冗長性があるため、障害のあるHDDドライブはホットスワップ可能です。ただし、両方のHDDドライブに障害が発生すると、サーバがダウンし、サーバへのアクセスが失われます。サーバとサービスへのアクセスを復元するには、サーバとサービスへのアクセスが必要です 両方のHDDドライブを交換し、既存のオーバークラウドスタックにサーバを追加します。

UCS C240 M4サーバで障害のあるコンポーネントを交換する手順は、次のURLから参照できます。 サーバ・コンポーネントの置き換え。

両方のHDDに障害が発生した場合は、同じUCS 240M4サーバ内の2つの障害のあるHDDのみを交換してください。したがって、新しいディスクを交換した後は、BIOSアップグレード手順は必要ありません。

OpenStackベースのUltra-Mソリューションでは、UCS 240M4ベアメタルサーバは次のいずれかの役割を担うことができます。コンピューティング、OSD – コンピューティング、コントローラ、およびOSPD。これらの各サーバロールの両方のHDD障害を処理するために必要な手順については、次のセクションで説明します。

注：両方のHDDディスクが正常であるが、UCS 240M4サーバで他のハードウェアに障害がある場合は、UCS 240M4を新しいハードウェアに交換し、同じHDDドライブを再利用してください。ただし、この場合はHDDドライブだけに障害が発生するため、同じUCS 240M4を再利用して、障害が発生したHDDドライブを新しいHDDドライブに交換できます。

コンピューティングサーバの両方のHDDの障害

両方のHDDドライブの障害が、コンピューティングノードとして動作するUCS 240M4で確認された場合は、に示す交換手順に従ってください。

コントローラサーバでの両方のHDDの障害

両方のHDDドライブの障害が、コントローラノードとして動作するUCS 240M4で発生する場合は、に示す交換手順に従ってください。両方のHDDの障害を監視するコントローラサーバは、Secure Shell(SSH)経由で到達不能になるため、別のコントローラノードにログインして、前述のリンクに記載されているグレースフルシャットダウン手順を実行できます。

OSD-Compute Serverでの両方のHDDの障害

両方のHDDドライブの障害がOSDコンピューティングノードとして機能するUCS 240M4で確認された場合は、に示す交換手順に従ってください。ここで説明する手順では、両方の障害によってサーバの到達不能が発生するため、Ceph storage graceful shutdownを実行できません。したがって、これらの手順は無視してください。

OSPDサーバの両方のHDDの障害

両方のHDDドライブの障害がOSPDノードとして機能するUCS 240M4で発生する場合は、に示す交換手順に従ってください。この場合、HDDディスクの交換後に復元するには、以前に保存したOSPDバックアップが必要です。そうしないと、完全なスタックの再展開と同様になります。

これを参照してください。