内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

Telco リターンと双方向が混在した環境の例

システムがTelco リターンか双方向リターンパスか確認するためのケーブルモデムの決定プロセス

二重Telcoリターンモデムで自動的にモードを切り替える方法

Telco リターンから双方向モードへデュアル・ケーブル・モデムを手動で切り替える方法

DOCSIS設定ファイルの使用

SNMP の使用

工場出荷時状態へのリセット

関連情報

概要

このドキュメントでは、Telco-Return（単方向）シナリオから双方向の無線周波数（RF）リターン パスにカットオーバーを行う方法について説明します。双方向のプラントのシナリオでは、ケーブル モデムは公衆電話交換網（PSTN）を通じて、非同期ポイントツーポイント プロトコル（PPP）のリターン パスではなく、RF アップストリームを使用します（図 1 を参照）。 このカットオーバー プロセスは通常、ケーブル プラントが単方向増幅器を双方向へアップグレードした後実行されるので、これによりフォワード パスおよびリターン パスの両方で RF 伝送がサポートされます。Multiple Service Operator（MSO）に関する問題は、実稼働中の光ファイバ/同軸ハイブリッド（HFC）ネットワークで、課金されている加入者への影響を最小限に抑えてカットオーバーを行うことです。

図1:Telcoリターンの図

このようなカットオーバーを実行する機能は物理的に複雑に見え、インターネット接続が望ましい期間よりも長く失われることによってサービスが中断される可能性があります。ただし、正しく実行した場合は、この問題は発生しません。これは、Cisco uBR7246ケーブルモデム終端システム(CMTS)が次の両方のモードをサポートできるためです。同じヘッドエンドと同じケーブルラインカード上で、Telco-Returnと双方向リターンパスモードを同時に実行します。

注：すべてのモデムを双方向に変換する前に、アップストリーム周波数を慎重に選択する必要があることを知っておくことが重要です(例では24000000 MHzを使用)。 また、スペクトルアナライザを使用して、リターンパスが使用可能でクリーンであることを確認します。アップストリームの測定方法については、ケーブルに関するFAQを参照してください。Telco-Returnから双方向へのカットオーバーを実行する場合は、最初にケーブルプラントのヘッドエンド内の少数のケーブルモデムと現場の小さなサンプルを使用してカットオーバーを試すことを推奨します。これは、カットオーバーを展開する前にリターンパスの問題があるかどうかを確認するテストとして最初に実行できます。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントでは、次の特定のソフトウェアとハードウェアのバージョンを使用します。

- uBR7223(Cisco IOS®ソフトウェア12.0(5)T搭載)

- Cisco Network Registrar（CNR）バージョン 3.5.3

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

Telco リターンと双方向が混在した環境の例

CMTS設定のこの部分は、Telco-Returnに関連する必要なコマンドを示しています。

interface Cable2/0

ip address 10.10.169.1 255.255.255.0 secondary

ip address 10.10.168.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

cable helper-address 172.16.135.20

no ip route-cache

no ip mroute-cache

no keepalive

cable insertion-interval automatic 25 500

cable dhcp-giaddr policy

cable downstream annex B

cable downstream modulation 64qam

cable downstream interleave-depth 32

cable downstream frequency 117000000

cable upstream 0 frequency 24000000

cable upstream 0 power-level 0

cable upstream 0 range-backoff 0 6

no cable upstream 0 shutdown

cable Telco-Return enable

cable Telco-Return spd 1 factory-default

cable Telco-Return spd 1 threshold 255

cable Telco-Return spd 1 dial-timer 1200

cable Telco-Return spd 1 manual-dial

cable Telco-Return spd 1 dhcp-authenticate

cable Telco-Return spd 1 dhcp-server 172.16.135.20

cable Telco-Return spd 1 ppp-authenticate pap

cable Telco-Return spd 1 phonenum 2489888

cable Telco-Return spd 1 username test

cable Telco-Return spd 1 password test

!

Telco-Returnの完全な設定と、上記の例で使用されているコマンドの説明については、『Cisco uBR7200シリーズユニバーサルブロードバンドルータのTelco-Return』を参照してください。

次の例は、show cable qos profileとshow cable modemの出力では、動作設定に関するものです。この出力は、同じCMTSでのTelco-Returnと双方向環境の混在の例を示しています。ここに示されているすべてのケーブルモデムが同じケーブルインターフェイス(Cable2/0)にあることに注意してください。

注：Tが付いたモデムはTelco-Return用で、U0が付いたモデムはアップストリームポート0を使用する双方向モデム用です。どちらのモードも同じMC16CカードインターフェイスCable2/0にあります。

ubr7223#show cable modem

Interface   Prim Online    Timing     Rec       QoS    CPE IP address      MAC address

Sid   State    Offset     Power

Cable2/0/T  94   online     0          0.00     3      2   10.10.169.151     0020.4066.b6b0

Cable2/0/T  95   online     0          0.00     3      1   10.10.168.18      0020.4061.db5e

Cable2/0/T  96   online     0          0.00     3      1   10.10.169.240     0020.4066.b644

Cable2/0/U0 97   online    307         0.25     4      1   10.10.168.108     0020.4002.fc7c

Cable2/0/T  98   online     0          0.00     3      1   10.10.169.245     0020.4003.65fe

Cable2/0/U0 99   online    332         0.25     4      0   10.10.168.110     0020.400b.9b40

Cable2/0/U0 100  online    277         0.25     4      1   10.10.169.114     0020.4002.ff42

Cable2/0/T  101  online     0          0.00     3      1   10.10.169.175     0020.4066.b6c8

Cable2/0/U0 102  online    272         0.25     4      1   10.10.168.115     0020.400b.9b84

Cable2/0/T  103  online     0          0.00     3      1   10.10.168.204     0020.4003.6788

Cable2/0/T  104  online     0          0.00     3      1   10.10.168.66      0020.400b.9af6

Cable2/0/T  105  online     0          0.00     3      1   10.10.169.107     0020.4065.d75e

Cable2/0/T  106  online     0          0.00     3      2   10.10.168.193     0020.4065.9148

Cable2/0/T  107  online     0          0.00     3      2   10.10.168.96      0020.4066.d2b0

Cable2/0/T  108  online     0          0.00     3      1   10.10.169.118     0020.4003.7110

Cable2/0/T  109  online     0          0.00     3      1   10.10.168.202     0020.4003.6b22

Cable2/0/U0 111  online    227         0.25     4      1   10.10.169.117     0020.4002.fd0e

Cable2/0/T  112  online     0          0.00     3      0   10.10.169.127     0020.4062.1ba0

Cable2/0/T  113  online     0          0.00     3      1   10.10.169.109     0020.400b.9a22

Cable2/0/T  114  online     0          0.00     3      1   10.10.168.229     0020.4061.65ee

Cable2/0/T  115  online     0          0.00     3      1   10.10.169.173     0020.4002.ffb4

Cable2/0/T  116  online     0          0.00     3      1   10.10.169.38      0020.407e.a54c

Cable2/0/T  117  online     0          0.00     3      1   10.10.168.77      0020.4084.1780

興味深い点は、両方のモード（Telco-Returnと双方向）が異なるDOCSISコンフィギュレーションファイルを使用していることです。これは、出力show cable qos profileとshow cable modemコマンドの比較に示されています。すべてのオンラインTelco-ReturnモデムはQoS #3を使用し、双方向はQoS #4を使用します。

この例では、2つのDOCSISコンフィギュレーションファイルがあります。1つのファイルはQoS #3でTelco-Returnを使用し、もう1つのファイルはQoS #4で双方向を使用します。

ubr7223#show cable qos profile

Service Prio   Max         Guarantee   Max         Max tx     TOS   TOS    Create     B

class          upstream    upstream    downstream  burst      mask  value  by         priv

bandwidth   bandwidth   bandwidth                                      enab

1       0      0           0           0           0           0x0  0x0    cmts(r)    no

2       0      64000       0           1000000     0           0x0  0x0    cmts(r)    no

3       1      128000      0           512000      0           0x0  0x0    cm         no

4       7      32000       0           265000      0           0x0  0x0    cm         no

システムがTelco リターンか双方向リターンパスか確認するためのケーブルモデムの決定プロセス

General Instruments(GI)SURFboard SB2100Dおよび3100Dモデムには、双方向およびTelco-Returnの両方を実行する機能があります。2100Dおよび3100DのDは、デュアル対応を意味します。デュアルモデムが箱から出て、システムに初めて取り付けられた場合は、未知の状態で初期化されます。不明な状態では、ケーブルモデムはダウンストリームのメッセージをリッスンして、アップストリームの取得方法を学習します。ケーブルモデムがアップストリームチャネル記述子(UCD)を受信すると、RFリターンパスで接続を試みます。ケーブルモデムにTelephone Channel Descriptor（TCD；電話チャネル記述子）が届いた場合、アップストリームRFリターンパスの取得に失敗した後、PSTN経由で（GIモデム内部の）内部PPPモデムを使用してアップストリーム接続を試みます。通常、デュアルGIケーブルモデムが最初にUCDを探します。ケーブルモデムがTelco-Returnを使用している場合、UCDメッセージは受信されません。ケーブルモデムがTCDの検索を開始します。

二重Telcoリターンモデムで自動的にモードを切り替える方法

Telco-ReturnデュアルDモデムには、モード間を自動的に切り替える機能はありません。デュアルケーブルモデムがアップストリームを正常に取得すると、どのモードであっても、デュアルモデムはシステムオペレータによって変更されるまで、そのモードのままになります。SB2100DとSB3100Dには、RFモードとTelco-Returnモードを自動的に切り替える機能はありません。モデムがTelco-Returnモードに登録されると、UCDは無視されます。

Telco リターンから双方向モードへデュアル・ケーブル・モデムを手動で切り替える方法

システムオペレータは、デュアルモデムをRF双方向モードに変更するために、次の3つの異なる方法を使用できます。

- DOCSIS設定ファイルの使用

- SNMP の使用

- 工場出荷時状態へのリセット

DOCSIS設定ファイルの使用

DOCSISコンフィギュレーションファイルは変更できます。モードを指定するアップストリームチャネルIDの値を変更します。

- 0 = Telco-Return

- 1以上= RFリターン

図2 - Cisco DOCSIS CPE Configurator V3.0a

これは、RFリターンパスのアップストリームチャネルIDの設定に使用されるCisco DOCSIS Configurator V3.0のスクリーンキャプチャです。

カットオーバーを実行するには、1つまたは2つのDOCSISコンフィギュレーションファイルを作成できます。これは、移行を迅速に実行する方法によって異なります。すべてのモデムをTelco-Returnから双方向に変更する場合は、Upstream Channel IDフィールド(図2を参照)で現在のTelco-Return DOCSISコンフィギュレーションファイルを0から1または空白に編集するだけで済みます。その後、モデムの電源を再投入し、新しいパラメータを取得するように強制します。これにより、双方向モードが有効になります。より段階的なカットオーバーを実行する場合は、図2に示すように、Telco-Returnモデムの一部だけが双方向に変換される場合は、2つのDOCSISコンフィギュレーションファイルが必要です。また、CNRでクライアントクラス処理を有効にする必要があります。リスクを最小限に抑えるには、実稼働環境で徐々にカットオーバーを行うことをお勧めします。

SNMP の使用

2つ目の方法は、3Comが提供するパブリックManagement Information Base（MIB；管理情報ベース）を使用して、Simple Network Management Protocol（SNMP；簡易ネットワーク管理プロトコル）経由でモードを切り替えることです。TelcoReturnCABLE-DEVICE-MIB。

docsTrCmMode MIBオブジェクトを使用すると、MIBプロパティ値テーブルに示すようにアップストリーム選択を調整できます。OIDが1.3.6.1.2.1.10.128.1.1.2のこのオブジェクトは、ケーブルモデムの動作モードを表します。ケーブルモデムは、次の表に示すMIB整数値を使用してこれらのモードで動作している場合があります。

モード

MIB整数値

その他

1

Telco-Return

0

双方向

3

DOCSIS Configurator Tool(図3を参照)を使用して、カットオーバー時にdocsTrCmMode MIBオブジェクトをTelco-Returnモードから双方向モードに設定するには、整数値3を設定します。

図3 - Cisco DOCSIS CPE Configurator V3.0a

これは、docTrCmMode MIBの設定に使用するCisco DOCSIS Configurator V3.0のスクリーンキャプチャです。

次に、MIBオブジェクトdocsTrCmModeを含むMIB定義の一部を示します。

Name: docsTrCmMIB

Type: MODULE-IDENTITY

OID: 1.3.6.1.2.1.10.128

Full path:

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).transmission(10).docsTrCmMIB(128)

Module: TelcoReturnCABLE-DEVICE-MIB

Parent: transmission

First child: docsTrCmMIBObjects

Prev sibling: docsIfMib

Last updated: July 28, 98 at 09:20 GMT (9807280920Z)

Organization: 3Com - Cable Access

Contact:   Jack Fijolek/Srinivyasa Murthy  Adiraju

Postal: 3Com

3800 Golf Road

Rolling Meadows, IL 60008

Tel:    +1 847 2622201  +1 847 2622205

Fax:    +1 847 2620258

E-mail: Srinivyasa_Adiraju@3Com.com

Description: Telco-Return MIB for Data Over Cable Access modems and termination systems

工場出荷時状態へのリセット

この方法には、ケーブルモデムとPCが含まれます。

Telco-Returnから双方向モードに切り替える3番目の方法は、工場出荷時のデフォルトにリセットすることです。この方法は、HTML Configuration Manager User Interface Webページを使用して実行します。このツールを使用すると、不明な状態のモデムが「すぐに使用できる」と認識させることができます。この不明な状態では、モデムは次のブートアップ時に最適なリターンパスをスキャンします。

モデムが工場出荷時のデフォルトにリセットされると、UCDをリッスンし、RFリターンで接続を試みます。モデムがアップストリームパスを見つけられない場合は、TCDをリッスンします。

HTML Configuration Managerユーザインターフェイスにアクセスするには、次の手順を実行します。

1. PCからデュアルGI Telco-ReturnケーブルモデムのRJ-45イーサネットポートにストレートイーサネットケーブルを接続します。

2. ブラウザでhttp://192.168.100.1/config.htmlと入力します。

3. 192.168.100.0/24と同じサブネットのIPアドレスを使用して、TCP/IPプロパティを設定します。

たとえば、IPアドレス192.168.100.2にマスク255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ192.168.100.1を設定できます。TCP/IPプロパティを設定し、PCからIPアドレス192.168.100.1にpingを実行すると、ブラウザで診断ツールを起動できます。診断HTML Configuration Managerページが開き、モデムを工場出荷時のデフォルトにリセットできます。図4は、[Reset to Defaults]ボタンをクリックして工場出荷時のデフォルトにリセットする方法を示しています。この図は、Webページの下部のみを示しています。

注：この方法は、カットオーバープロセスにエンドユーザ（サブスクライバ）が関与している必要があるため、最も望ましくありません。カットオーバープロセスを実行するためにフィールドエンジニアが自分の場所に送信されることがあります。

図4 - Surfboard SB3100D Telco-Returnモデムの工場出荷時の画面にリセット

関連情報

- Cisco uBR7200シリーズユニバーサルブロードバンドルータのTelcoリターン

- Cisco uBR7200シリーズケーブルルータの折り返し

- Cisco uBR7200シリーズケーブルルータの拡張スペクトル管理および電話復帰

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems