内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

ルーティングされた RFC 1483

設定

ネットワーク図

設定

使用するコマンド

以前の Cisco IOS ソフトウェア リリース

以前の Cisco IOS ソフトウェア リリース - 使用するコマンド

スクランブリング

確認

トラブルシュート

関連情報

概要

この文書では、相手先固定接続（PVC）で多数の ルーテッド プロトコルを使用した 2 台のルータおよび 1 台の非同期転送モード（ATM）スイッチ間の設定例を紹介します。 この設定では、論理リンク制御副層（LLC）カプセル化を使用し、使用されるプロトコルは IP および Internetwork Packet exchange（IPX）です。

注：このドキュメントでは、Cisco IOS®ソフトウェアが稼働するCiscoルータでのPVC設定について説明します。Cisco WAN スイッチ上での PVC 設定例については、ここをクリックしてください。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

この設定を実装するには、次のものが必要となります。

- Cisco IOS ソフトウェア リリース 10.3 以降。（コマンドは Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.3T で拡張されました。ネットワークダイヤグラムの次にある設定では、拡張コマンドを使用しています。以前のコマンドを使用した設定はその次に紹介されています）

- 2 台の Cisco ルータ

- 1 台の ATM スイッチ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法

ドキュメントの表記法の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください。

ルーティングされた RFC 1483

PVC を使用する場合、ATM において多数のプロトコルを伝送するには 2 通りの方法があります。

- 仮想回線(VC)ベースの多重化：ユーザはプロトコルごとに1つのPVCを定義します。この方法では、LLC カプセル化より多くの VC を使用しますが、ヘッダーは必要ではないため、オーバーヘッドは減少します。VC マルチプレキシングを使用した ATM PVC における多数のルーテッド プロトコルの設定例については、ここをクリックしてください。

- LLC カプセル化：ユーザは単一の ATM VC を通して多数のプロトコルを多重化する。伝送されたプロトコル データ ユニット（PDU）は LLC ヘッダーで PDU をあらかじめ決定することによって識別されます。

ブリッジされたルーテッド PDU に対する ATM アダプテーション レ イヤ 5（AAL5）CS共通部（PCS）- PDU Payload フィールドの形式は次の通りです。

IP に関しては、Ethertype は 0x08-00 となります。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

- この例では、ATM スイッチによって 1/116 は 1/116 にスイッチされ、 1/117 は 1/117 にスイッチされる。

- 設定に表示されている IP または IPX リモート アド レスにスタティック マッピングを使用する代わりに、次のコマンドを使用して、マ ルチポイント サブインターフェイスで設定された PVC 上で Inverse Address Resolution Protocol（InARP）を使用できる。

protocol ip inarp broadcast

protocol ipx inarp broadcast

InARP は自動的にマッピングを行います。

- ポイントツーポイント インターフェイスを使用して、マッピングなし で同一のインターフェイス/PVC 上の IP および IPX の両方を設定すること もできる。

設定

このドキュメントでは、次の構成を使用します。

- Bernard

- Guilder

Bernard

interface ATM2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

pvc ip-ipx 1/116

protocol ip 10.0.0.2 broadcast

protocol ipx AA.00d0.582c.f600 broadcast

encapsulation aal5snap

!

ipx network AA

Guilder

interface ATM1/0.1 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

no ip directed-broadcast

pvc ip-ipx 1/116

protocol ipx AA.00d0.069a.7c00 broadcast

protocol ip 10.0.0.1 broadcast

encapsulation aal5snap

!

ipx network AA

使用するコマンド

- pvc [name] vpi/vci：主要インターフェイスまたはサブインターフェイス上に ATM PVC を作成。この PVC の ATM PVC ネットワー ク仮想パス識別子（VPI）に名前を割り当てます。

- encapsulation aal5snap|aal5mux:ATM PVC、SVC、またはVCクラスのATMアダプテーションレイヤ(AAL)およびカプセル化タイプを設定します。aal5mux カプセル化オプションのいずれかを使用して、特定の PVC を単一のプロトコルに割り当てます。また、aal5snap カプセル化オプションを使用すると、同一のPVC 上で 2 つ以上のプロトコルを多重化します。

- protocol protocol [broadcast]：ATM PVC、SVC または VC クラスに対してスタティック マッピングを設定し、PVC 上または VC クラス内の どちらかの Inverse ARP を直接設定することによって、Inverse ARP またはInverse ARP ブロードキャストを有効にする。broadcast という単語は、このマッピング エントリが対応したプロトコルがインターフェイスにブロードキャスト パケットを送信した場合に使用されることを 示しています。

以前の Cisco IOS ソフトウェア リリース

Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.3T 以前では、次のように設定しま す。

Bernard

interface atm 2/0/0.116 multipoint

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

ipx network aa

atm pvc 6 1 116 aal5snap

map-group ip-ipx

!

map-list ip-ipx

ip 10.0.0.2 atm-vc 6 broadcast

ipx AA.00d0.582c.f600 atm-vc 6 broadcast

Guilder

interface atm 1/0.1 multipoint

ip address 10.0.0.2 255.0.0.0

ipx network aa

atm pvc 6 1 116 aal5snap

map-group ip-ipx

!

map-list ip-ipx

ip 10.0.0.1 atm-vc 6 broadcast

ipx AA.00d0.069a.7c00 atm-vc 6 broadcast

以前の Cisco IOS ソフトウェア リリース - 使用するコマンド

次のコマンドは、Cisco IOS ソフトウェア リリース 11.3T 以前に対 して有効です。

- atm pvc vcd vpi vci aal-encap [[midwlow midhigh] [peak average [burst]]] [inarp [minutes]]:ATMインターフェイスに相手先固定接続(PVC)を作成し、オプションでOperation and Maintenance(OAM)F5ループバックセルを生成するか、Inverse ATM ARP

- map-group name：ATM マッピング リストを PVC または SVC のインターフェイスまたはサブインターフェイスに関連付ける。

- map-list name：PVC または SVC の ATM マッピング文 を定義。

- protocol protocol-address atm-vc vcd [broadcast]：PVC の ATM マッピング文を定義。map-listname コマンドと供に使用する必要があります。

注：新しい構文を使用することをお勧めします。

スクランブリング

注：フラッピングリンクの問題を解決するために、上記の設定にスクランブリングを追加できます。「ATM仮想回線でスクランブリングを有効にする必要がある場合は？」で説明されているように、スクランブリングは、ATMセルまたは物理層フレームで伝送される1と0のパターンをランダム化するように設計されています。デジタル ビットをランダム化すると、変化のない連続的なビット パターン、つまり、すべて 1 またはすべて 0 の長いストリングを防ぐことができます。一部の物理層プロトコルは、1 と 0 の遷移に基づいてクロッキングを維持します。

スクランブリングのよい例として挙げられる問題の症状に、特定のファイルが ATM リンクを横断する際に発生する、リンクのフラップがあります。これらのファイルは、すべて 1 またはすべて 0 の長いストリングを生成している場合があります。

確認

ここでは、設定が正しく機能していることを確認するために使用する情報を示します。

一部の show コマンドはアウトプット インタープリタ ツールによってサポートされています（登録ユーザ専用）。このツールを使用することによって、show コマンド出力の分析結果を表示できます。

- show atm pvc [vpi/vci] （IOS 11.3T以降の場合）：すべてのATM PVCおよびトラフィック情報（ATM VPIおよびVCI番号を含む）を表示します。

- show atm pvc interface atm [interface number]：すべての ATM PVC およびトラフィック情報の表示。PVC のインターフェイス番号またはサブインターフェイス番号を含みます。指定されたインターフェ イスまたはサブインターフェイス上のすべての PVC を表示します。

- show atm map：ATM ネットワーク上のリモート ホストへ設定された ATM 静的マップのすべてのリストを表示します。

- show atm traffic：ルータに接続したすべての ATM ネットワ ークとやり取りする現在のグローバル ATM トラフィック情報を表示します。

- show atm int atm slot/port：ATM インターフェイスに関する ATM 固有情報の表示。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- VC マルチプレキシングを使用した ATM PVC における多数のルーテッド プロトコル

- ATM 仮想回線ではスクランブリングをいつ有効にすればよいか

- ATM テクノロジーに関するサポート ページ

- ATM コマンド リファレンス

- RFC1483

- テクニカルサポート - Cisco Systems