内容

概要

はじめに

表記法

前提条件

使用するコンポーネント

設定

ネットワーク図

設定

確認

show コマンド

トラブルシュート

よくあるバグ

関連情報

概要

ATM の逆多重化（IMA）では、高帯域幅と論理リンクを形成するためにグループ化された物理リンク間で ATM セルの逆多重化および多重分離を周期的に行います。論理リンクのレートは、IMA グループの物理リンクの合計レートとほぼ同じです。セルのストリームは、複数の T1/E1 リンクにラウンドロビン方式で分散され、元のセル ストリームを形成するために宛先で再構成されます。シーケンシングは、IMA Control Protocol（ICP）セルを使用して提供されます。

送信方向では、ATM 層から受信された ATM セル ストリームがセル単位に分割され、IMA グループ内の複数のリンクに分散されます。受信側では、各リンクから受信したセルを受信側 IMA ユニットがセル単位で再構築し、元のセル ストリームを再作成します。次の図に、セル ストリームが複数のインターフェイス間でどのように送信され、元のセル ストリームに再結合されるかを示します。受信側インターフェイスが ICP セルを廃棄した後、集約セル ストリームが ATM 層に渡されます。

送信 IMA は、受信側 IMA での ATM セル ストリーム再構築を可能にする特殊なセルを定期的に送信します。これらの ICP セルは IMA フレームの定義を示します。

セル ストリームが複数のインターフェイス間で送信され、元のストリームに再結合されます。

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

IMA 実装をテストするには、その前に T1 回線が「エンドツーエンド」で終了している必要があります。

注：実習環境では、ルータはT1クロスオーバーケーブルを介して「バックツーバック」接続できます。（ピン 1-4、2-5）。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- NM-4T1-IMA、NM-8TI-IMA：2600 および 3600 シリーズをサポートします。

- AIM-ATM（ATM Advanced Integration モジュール）：T1/E1 マルチフレックス トランク WAN インターフェイス カード（VWIC-MFT）で使用されます。 T1/E1 インターフェイスを 4 つまでサポートし、IMA サービスとのバンドルが可能です。

注：両方のモジュールには、Cisco IOS®「IP Plus」またはサービスプロバイダー(-p)フィーチャセットが必要です。

Platform

Cisco Minimum IOS® リリース

2600

12.0(5)T、12.0XK、12.1、12.1T

2600 シリーズ ATM-AIM

12.0(5)T、12.0XK、12.1、12.1T

2600 シリーズ ATM-AIM

12.2(2)XA

3600 シリーズ ATM-AIM

12.2(2)XB

Cisco の 2600 および 3600 シリーズ用ネットワーク モジュール（NM）には現在、IMA 機能とセル形式（フィラーおよび IMA）を定義する ATM フォーラム仕様 1.0（AF-PHY-0086.000）のサポートが含まれています。また、2600 および 3600 シリーズ用 AIM-ATM モジュールも IMA 1.1（AF-PHY-00086.001）をサポートしています。 ATMフォーラムの仕様の詳細については、ATMフォーラムのWebサイトをご覧 ください。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：このドキュメントで使用されているコマンドの詳細を調べるには、IOS Command Lookupツールを使用してください

ネットワーク図

このドキュメントでは次の図に示すネットワーク構成を使用しています。

設定

注意：次の情報はGuilderに適用されます

IMA グループを設定するには、次の手順に従います。

- IMA グループを設定するには、次の手順に従います。

- 必要に応じて、物理レベルのパラメータを定義します。 たとえば、スクランブリングなどです。

- ima-group コマンドを使用して、必要な E1/T1 インターフェイスをまとめます（これらは同じポート アダプタ/ネットワーク モジュールに存在する必要があります）。

IMA インターフェイスの構文は次のとおりです。

interface atm x/imay

x はスロット番号、y は IMA グループ番号です。

Guilder

Aguila（非 IMA）

interface ATM1/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

ima-group 0

!---Allows ATM1/0 to participate in IMA group 0

no scrambling-payload

!

interface ATM1/1

no ip address

no atm ilmi-keepalive

ima-group 0

!---Allows ATM1/1 to participate in IMA group 0

no scrambling-payload

!

interface ATM1/IMA0

!---Creates a virtual IMA interface.

!

interface ATM1/IMA0.1 point-to-point

ip address 10.10.10.1 255.255.255.248

no atm ilmi-keepalive

pvc 0/33

!---Defines VPI/VCI values

vbr-nrt 3000 3000 1

!---Configures traffic shaping

interface ATM1/0

no ip address

no atm ilmi-keepalive

no scrambling-payload

!

interface ATM1/0.1 point-to-point

ip address 10.10.10.2 255.255.255.248

pvc 0/44

vbr-nrt 3000 3000 1

!---This example is a non-IMA interface. !---Information for configuration of cross- !---connect for ATM switches is listed below

この設定に関する追加の考慮事項は次のとおりです。

- トラフィック シェーピング パラメータは環境によって異なる可能性があります。詳細は、「ATM VC のための VBR-nrt サービス カテゴリおよびトラフィック シェーピングについて」および 「Cisco 2600 および 3600 ルータ シリーズでのトラフィック シェーピング」を参照してください。

- キャリア構成によっては、インターフェイス レベルでスクランブリングが必要になる場合とならない場合があります。詳細は、「ATM 仮想回線ではスクランブリングをいつ有効にすればよいか」を参照してください。

- このドキュメントでは、Cisco ATM スイッチの設定については説明しません。ATM スイッチでは、インターフェイス間で IMA セルを切り替えるためのクロス コネクトが必要です。「Cisco 7X00 ルータおよび ATM スイッチでの ATM 逆多重化」には、Cisco の LS-1010 と Cat8500 シリーズのクロス コネクトを含むサンプル設定があります。

確認

show コマンド

show ima interface atm 1/ima0

guilder#show ima interface atm 1/ima0

Interface ATM1/IMA0 is up

Group index is 1

Ne state is operational, failure status is noFailure

Active links bitmap 0x3

IMA Group Current Configuration:

Tx/Rx configured links bitmap 0x3/0x3

Tx/Rx minimum required links 1/1

Maximum allowed diff delay is 25ms, Tx frame length 128

Ne Tx clock mode CTC, configured timing reference link ATM1/0

Test pattern procedure is disabled

IMA Group Current Counters (time elapsed 257 seconds):

0 Ne Failures, 0 Fe Failures, 0 Unavail Secs

IMA Group Total Counters (last 5 15 minute intervals):

1 Ne Failures, 1 Fe Failures, 22 Unavail Secs

IMA link Information:

Link     Physical Status        NearEnd Rx Status      Test Status

----     ---------------        -----------------      -----------

ATM1/0   up                     active                 disabled

ATM1/1   up                     active                 disabled

show ima interface フィールドの説明：

フィールド名

説明

Interface ATM1/IMA0 is up

IMA グループのステータスを表示します。

グループ インデックス

設定時に IMA グループに割り当てられた値。この情報は、IMA ICP セルを介して渡されます。

Ne state

グループ ステート マシン状態に従います。表示される値は、IMA グループ ステータスを示します。有効な値は次のとおりです。Startup、Start-up-Ack、Config-Aborted、Insufficient-Links、Blocked、Operational。

failure status

IMA グループの障害ステータスに関する詳細を示します。可能な値は Not in group、Unusable、Usable、Active、Blocking です。

Tx/Rx configured links bitmap 0x3/0x3

ビットマップ値は 16 進数であり、IMA グループに設定されたリンクとグループ内でアクティブなリンクを示します。バイナリ値は右から左に読み取られ、物理的なポート値を決定します。バイナリで表される0x3は00000011と同じです。ポート0は右端、ポート7は左側です。

Tx/Rx minimum required links 1/1

IMA グループの稼働を維持するために必要なリンクの最小数。ima active-minimum-links コマンドを使用して値を変更できます。

Maximum allowed diff delay

受信側 IMA インターフェイスでは、設定されている最大遅延差許容度を超える遅延を補正します。指定された最大値をリンク遅延が超えると、そのリンクはサービスから削除されます。設定可能な最大値は 250 ミリ秒です。

Ne Tx clock mode

設定可能な値は Common と Independent です。Common クロックは、インターフェイスのクロックが単一のソースから導出されることを示します。Independent は、複数のクロック ソースからクロッキングが導出される可能性があることを示します。

IMA link Information

IMA グループ内の各インターフェイスの物理状態を記述します。

特定の show atm interface atm 1/ima0

guilder#show atm interface atm 1/ima0

Interface ATM1/IMA0:

AAL enabled:  AAL5 , Maximum VCs: 256, Current VCCs: 3

Maximum Transmit Channels: 0

Max. Datagram Size: 4496

PLIM Type: DS1 IMA, Framing is T1 ESF, TX clocking: IMA CTC

304244 input, 309038 output, 0 IN fast, 0 OUT fast, 0 out drop

Avail bw = 3000

Config. is ACTIVE

[sh atm interface] フィールドの説明：

フィールド名

説明

Interface ATM1/IMA0

スロットと IMA グループ番号。

Maximum VCs:、Current VCCs:

グループまたはインターフェイスごとに設定可能な VC の総量を定義します。（NM は 256、AIM は 1024） [Current] は現在設定されている VC の数を表します。

PLIM Type:

物理インターフェイスの種類を示します。

Framing is

設定されたフレーミング方式を表示します。設定可能な値は esfadm または sfadm です。

Tx clocking:

設定されたクロッキング モードを示します。設定可能な値は independent または common です。

packets input、packets output

IMA グループ インターフェイス上で送信および受信されたパケットの数を表示します。

Avail bw =

使用可能な帯域幅の量を示します。IMA グループに設定された T1/E1 インターフェイスの数に基づいています。

sh ima interface atm 1/ima0 detailed

guilder#show ima interface atm 1/ima0 detailed

Interface ATM1/IMA0 is up

Group index is 1

Ne state is operational, failure status is noFailure

Active links bitmap 0x3

IMA Group Current Configuration:

Tx/Rx configured links bitmap 0x3/0x3

Tx/Rx minimum required links 1/1

Maximum allowed diff delay is 25ms, Tx frame length 128

Ne Tx clock mode CTC, configured timing reference link ATM1/0

Test pattern procedure is disabled

Detailed group Information:

Tx/Rx Ima_id 0x10/0x0, symmetry symmetricOperation

Number of Tx/Rx configured links 2/2

Number of Tx/Rx active links 2/2

Fe Tx clock mode ctc, Rx frame length 128

Tx/Rx timing reference link 0/1

Maximum observed diff delay 0ms, least delayed link 1

Running seconds 6238

GTSM last changed 00:00:33 UTC Mon Mar 1 1993

IMA Group Current Counters (time elapsed 324 seconds):

0 Ne Failures, 0 Fe Failures, 0 Unavail Secs

IMA Group Interval(1) Counters:

0 Ne Failures, 0 Fe Failures, 0 Unavail Secs

IMA Group Interval(2) Counters:

0 Ne Failures, 0 Fe Failures, 0 Unavail Secs

IMA Group Interval(3) Counters:

0 Ne Failures, 0 Fe Failures, 0 Unavail Secs

IMA Group Interval(4) Counters:

0 Ne Failures, 0 Fe Failures, 0 Unavail Secs

IMA Group Interval(5) Counters:

1 Ne Failures, 1 Fe Failures, 22 Unavail Secs

IMA Group Total Counters (last 5 15 minute intervals):

1 Ne Failures, 1 Fe Failures, 22 Unavail Secs

Detailed IMA link Information:

Interface ATM1/0 is up

ifIndex 1, Group Index 1, Row Status is active

Tx/Rx Lid 0/1, relative delay 0ms

Ne Tx/Rx state active/active

Fe Tx/Rx state active/active

Ne Rx failure status is noFailure

Fe Rx failure status is noFailure

Rx test pattern 0x40, test procedure disabled

IMA Link Current Counters (time elapsed 340 seconds):

0 Ima Violations, 0 Oif Anomalies

0 Ne Severely Err Secs, 0 Fe Severely Err Secs

0 Ne Unavail Secs, 0 Fe Unavail Secs

0 Ne Tx Unusable Secs, 0 Ne Rx Unusable Secs

0 Fe Tx Unusable Secs, 0 Fe Rx Unusable Secs

0 Ne Tx Failures, 0 Ne Rx Failures

0 Fe Tx Failures, 0 Fe Rx Failures

<omitted>

[sh atm interface] フィールドの説明：

フィールド名

説明

Interface ATM1/IMA0 is up

IMA グループのステータスを表示します。

Maximum allowed diff delay is

受信側 IMA インターフェイスでは、設定されている最大遅延差許容度を超える遅延を補正します。指定された最大値をリンク遅延が超えると、そのリンクはサービスから削除されます。設定可能な最大値は 250 ミリ秒です。

Tx/Rx Ima_id 0x10/0x0

送信および受信 IMA ID を示します。

Fe Tx clock mode ctc

遠端のクロッキング設定を表示します。

Maximum observed diff delay

実際の遅延差を表示します。

IMA Group Current Counters

グループの障害に関する情報を提供します。

ifIndex、Group Index

インターフェイス インデックス ID とグループ インデックス ID。インターフェイス設定中にルータによってこれらの値が割り当てられ、ローカルに意味を持ちます。

Fe Tx/Rx state is

IMA ICP セルに表示される遠端側の送信状態を示します。

Fe Rx failure status is

IMA ICP セルに表示される遠端側受信障害の状態を示します。

IMA Link Current Counters

間隔に基づいてインターフェイスごとのエラー数を示します。

トラブルシュート

ここでは、設定のトラブルシューティングに使用できる情報を示します。

show controllers コマンドを使用した Cisco 2600 および 3600 ルータでの IMA インターフェイスのトラブルシューティング方法の詳細は、「Cisco 2600 および 3600 ルータでの ATM IMA リンクのトラブルシューティング」を参照してください。

よくあるバグ

次の表に、IMA ネットワーク モジュールに関連して 2600/3600 シリーズでよく発生するバグを示します。

ID

説明

CSCdr39332

T1 IMA の遅延差の超過により、正常なリンクが停止します。1 つの T1 または E1 インターフェイスが 3600 シリーズ ルータの遅延差の上限を超えると、遅延による影響を受けない他のリンクが非アクティブ化される可能性があります。IMA インターフェイスでの遅延差のトラブルシューティングの詳細については、「バウンスする IMA リンクの問題のトラブルシューティング」を参照してください。

CSCdt64050

NM ATM IMA：一部のリリースでは、vc-per-vp コマンドが機能しません。設定値は受け入れられますが、SAR（セグメンテーション リアセンブリ）プロセッサに伝達されません。atm vc-per-vp コマンドの使用方法の詳細は、「Cisco ATM ルータ インターフェイスでのアクティブ仮想回線の最大数について」を参照してください。

CSCdu49075

IMA 物理ステータスが「停止中」と表示されますが、リロード後に起動しています。場合によっては、show ima interface コマンドの出力で物理ステータスが「停止」と表示されます。この問題は表面的なバグを示しており、すでに解決済みです。

関連情報

- ツールおよびユーティリティ - Cisco Systems

- テクニカルサポート：シスコ