内容

概要

はじめに

表記法

前提条件

使用するコンポーネント

設定

FRF.8 PVC 管理手順

IWF スイッチとしてCatalyst 8540 MSR を使用する例

Cisco 7200 ルータを IWF として使用した例

トラブルシュート

関連情報

概要

FRF.8実装協定では、Broadband Forum （旧Frame Relay Forum）は、2つのレイヤ2プロトコルを相互接続または接続するルータまたはスイッチを介して、フレームリレーエンドポイントとATMエンドポイント間の通信を定義します。この文書では、FRF.8 サービス インターワーキング（IWF）接続での Permanent Virtual Circuit（PVC; 相手先固定回線）の管理手順を説明します。また、ルータおよびスイッチを使用した設定例を示します。

はじめに

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

前提条件

このドキュメントに関しては個別の前提条件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このマニュアルの情報は、特定のラボ環境に置かれたデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。実稼動中のネットワークで作業をしている場合、実際にコマンドを使用する前に、その潜在的な影響について理解しておく必要があります。

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供しています。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使用してください（登録ユーザのみ）。

FRF.8 PVC 管理手順

FRF.8 のセクション 5.2 では、ATM とフレームリレー PVC の管理手順を説明します。ATM 側の手順では、F5 Operations, Administration, and Maintenance（OAM; 操作、管理およびメンテナンス）セルおよび Interim Local Management Interface（ILMI; 暫定ローカル管理インターフェイス）Management Information Base（MIB; 管理情報ベース）の変数を使用します。次に、ATM のステータス情報はインターワーキング デバイスによって、対応するフレームリレー ステータス インジケータにマッピングされます。

フレームリレー側は、ステータス情報の通信に Local Management Interface（LMI; ローカル管理インターフェイス）プロトコルを使用します。規格では、フレームリレーのヘッダーの 2 バイトには、エンドポイントへの Virtual Circuit（VC; 仮想回線）のステータスを示すフィールドは含まれません。このため LMI プロトコルは、Permanent Virtual Circuit（PVC; 相手先固定回線）が追加、削除または変更されたときにエンドポイントに通知するメカニズムによってフレームリレーを強化します。また、リンクが依然として有効かどうかを検証するポーリング メカニズムも提供されます。LMI プロトコルは、データ トラフィックに使用される Data Link Connection Identifier（DLCI; データリンク接続識別子）とは別の DLCI を使用して、LMI フレームを送信します。

LMI フレームのメッセージ タイプ フィールドの 8 ビットは、ステータス問い合せとステータス メッセージで構成されます。フレームリレーエンドポイント（ユーザ）は、数秒ごとにステータス照会メッセージをネットワークに送信します。このメッセージは、リンクの整合性を確認します。ネットワークからは、要求された情報を含んだステータス メッセージが返されます。定義された数のステータス問い合せが終ると、フレームリレー エンドポイントから、いわゆる完全ステータス応答が要求されます。ネットワークからは、そのリンク上に構成されたすべての PVC に関する Information Element（IE; 情報要素）が含まれるステータス メッセージが返されます。

PVC ステータス IE は 5 バイトです。PVC の DLCI に加えて、IE には次に示す 2 つの重要なステータス ビットが含まれます。

- 新規ビット：PVC がスイッチに追加されると、ネットワークによって設定されます。フレームリレー エンドポイント（ユーザ）から、ネットワークの現在の送信シーケンス番号と同じ受信シーケンス番号が含まれるメッセージを受信するまで、完全なステータス メッセージの IE にはネットワークによって新規ビットが設定され続けます。

- アクティブ ビット：宛先までのパスがすべて存在することが確認され、エンドツーエンドの PVC が完全に確立されると設定されます。

フレームリレーのステータス メカニズムは、リアルタイムのプロセスではなく、スケジュールされたステータス メッセージが送信されるのを待つ必要があることに注意してください。ネットワーク内で PVC の使用が可能になった後、アクティブ ビットに 1 が設定された完全なステータス メッセージが、2 つのエンドポイントで別々の時刻に受信されると、タイミングの問題が発生することがあります。一方のエンドポイントでアクティブ ステータス メッセージが受信される前に、他方のエンドポイントからのデータ フレームが PVC を介して送られることがあります。

この弱点を克服するために、LMI プロトコルは非同期のステータス レポート タイプの IE を使用します。非同期メッセージは、ステータスとステータス問い合せメッセージで構成されます。ステータス問い合せメッセージは、PVC のステータスが変更されるとすぐに、メッセージ タイマーが無効になるのを待たずに送信されます。非同期ステータス メッセージの手順は、インターワーキングを実行するシスコのルータではサポートされません。

フレームリレー側では、ステータス ビットに基づいて、PVC に 4 つのうち 1 つのステータス値が割り当てられます。IWF を実行するスイッチまたはシスコのルータは、一連の基準に従って、VC に割り当てるステータスを判断します。

ステータス

インジケータとマッチングの基準

Added（追加）

フレームリレー ネットワークは、IWF にレポートされる完全なステータス レポートに新規ビットを設定します。

Deleted（削除）

IWF は、このステータスを、完全なステータス レポートによってフレームリレー ネットワークにレポートします。

Inactive

IWF は、次の基準によって非アクティブ ステータスを判断します。

- Alarm Indication Signal（AIS; アラーム表示信号）または Remote Defect Indicator（RDI; リモート障害表示）OAM F5 セルが、エンドツーエンド パスのどこかで ATM PVC がダウンしていることをはっきりと示す。

- ILMI MIB は、変数 atmfVccOperStatus で localDown または end2EndDown をレポートする。

IWF は、アクティブ ビットに 0 が設定された完全なステータス レポートを送信します。

アクティブ

IWF は、次の基準によってアクティブ ステータスを判断します。

- OAM の仕様、IYU-I.610 に定義されたインターバルの間、ATM ネットワークから AIS OAM セルおよび RDI OAM セルを受信しない。

- ILMI MIB は、変数 atmfVccOperStatus で localDown または end2EndDown をレポートしない。

両方の基準（両方を使用している場合）が満たされ、ATM 側の物理的なアラームが IWF によって検出されない場合、IWF ではフレームリレー側の VC をアクティブ ステータスにします。IWF は、アクティブ ビットに 1 が設定された完全なステータス レポートを、フレームリレー ネットワークに送信します。

IWF スイッチとしてCatalyst 8540 MSR を使用する例

次に、Catalyst 8540 MSR を IFW スイッチとして使用した例を示します。

ネットワーク図

次にトポロジを示します。

注：ATMルータは、VIP2-50でPA-A3-OC3MMを使用し、12.1(13)Eを実行する7500ルータです。FRルータは、12.1(17)を実行する7200ルータです。 ATM/FR-IWF-switch は、12.1(12c)EY を実行する Catalyst 8540MSR です。

設定

FR-router

controller E1 4/0

channel-group 0 timeslots 1-31

!

interface Serial4/0:0

ip address 12.12.12.2 255.255.255.0

encapsulation frame-relay IETF

no fair-queue

frame-relay map ip 12.12.12.1 123 broadcast

ATM-FR/IWF-switch

controller E1 10/0/0

channel-group 1  timeslots 1-31

!

interface Serial10/0/0:1

no ip address

encapsulation frame-relay IETF

no arp frame-relay

frame-relay intf-type dce

frame-relay pvc 123 service translation  interface  ATM9/1/2 0 123

atm oam interface  ATM9/1/2 0 123

ATM-router

interface ATM2/1/0.1 point-to-point

ip address 12.12.12.1 255.255.255.0

pvc 0/123

oam-pvc manage

encapsulation aal5snap

show コマンド

ATM-router#show atm pvc 0/123

ATM2/1/0.1: VCD: 2, VPI: 0, VCI: 123

UBR, PeakRate: 149760

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s), OAM retry frequen

cy: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Received

OAM VC state: Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minutes(s)

Transmit priority 4

InPkts: 5, OutPkts: 8, InBytes: 540, OutBytes: 624

InPRoc: 5, OutPRoc: 5

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 3

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 124713

F5 InEndloop: 74872, F5 InSegloop: 49841, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 124756

F5 OutEndloop: 74915, F5 OutSegloop: 49841, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: UP

FR-router#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial4/0:0 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          1            0            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 123, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial4/0:0

input pkts 8             output pkts 5            in bytes 1633

out bytes 520            dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0          out bcast bytes 0

pvc create time 00:02:44, last time pvc status changed 00:02:44

ATM-FR/IWF-switch#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial10/0/0:1 (Frame Relay DCE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          0            0            0            0

Switched       1            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 123, DLCI USAGE = SWITCHED, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial10/0/0:1

input pkts 5             output pkts 6            in bytes 520

out bytes 550            dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 4151       out bcast bytes 1494481      Num Pkts Switched 0

pvc create time 2d21h, last time pvc status changed 2d21h

ATM-FR/IWF-switch#show atm vc interface atm 9/1/2 0 123

Interface: ATM9/1/2, Type: oc3suni

VPI = 0  VCI = 123

Status: UP

Time-since-last-status-change: 2d21h

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 32

OAM-configuration: Seg-loopback-on End-to-end-loopback-on Ais-on Rdi-on

OAM-states:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Cross-connect-interface: ATM-P10/0/0, Type: ATM-PSEUDO

Cross-connect-VPI = 1

Cross-connect-VCI = 155

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: Ais-on

Cross-connect OAM-state:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 16, Tx cells: 15

Tx Clp0:15,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:16,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:9, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 100

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 81

Rx scr-clp0 : 81

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 50

Tx connection-traffic-table-index: 100

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 81

Tx scr-clp0 : 81

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 50

シナリオ 1

上記で紹介した設定を使用して、両方のルータがネットワークの障害にどのように対処するかを説明します。最初のシナリオでは、ATM-router の ATM インターフェイスをシャット ダウンし、この障害が FR-router PVC に与える影響を見てみます。

1. ATM-router の ATM サブインターフェイスをシャットダウンします。

ATM-router#config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ATM-router(config)#interface atm 2/1/0.1

ATM-router(config-subif)#shut

2. ATM-FR/IWF-switch で PVC ステータスを確認します。

ATM-FR/IWF-switch#show atm vc interface atm 9/1/2 0 123

Interface: ATM9/1/2, Type: oc3suni

VPI = 0  VCI = 123

Status: UP

Time-since-last-status-change: 00:00:44

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 32

OAM-configuration: Seg-loopback-on End-to-end-loopback-on Ais-on Rdi-on

OAM-states:  OAM-Up Segment-loopback-failed End-to-end-loopback-failed

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Cross-connect-interface: ATM-P10/0/0, Type: ATM-PSEUDO

Cross-connect-VPI = 1

Cross-connect-VCI = 155

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: Ais-on

Cross-connect OAM-state:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 1, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:1,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 100

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 81

Rx scr-clp0 : 81

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 50

Tx connection-traffic-table-index: 100

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 81

Tx scr-clp0 : 81

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 50

3. FR-router で PVC ステータスを確認します。

FR-router#show frame-relay pvc

PVC Statistics for interface Serial4/0:0 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive      Deleted       Static

Local          0            1            0            0

Switched       0            0            0            0

Unused         0            0            0            0

DLCI = 123, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = INACTIVE, INTERFACE = Serial4/0:0

input pkts 18            output pkts 5            in bytes 4320

out bytes 520            dropped pkts 5           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0          out BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0          out bcast bytes 0

pvc create time 00:15:21, last time pvc status changed 00:03:50

上記の出力結果から、ATM 側の障害が FR 側にも影響していることがわかります。実際に、FR の PVC が INACTIVE（非アクティブ）状態になります。

シナリオ 2

次に、FR クラウドに障害が発生したとき、ATM 側に何が起こるかを見てみましょう。このような障害のシミュレーションを行うには、FR-router のシリアル インターフェイスをシャット ダウンして、ATM-router がどのように対処するかを見てみます。

1. FR-router のシリアル インターフェイスをシャット ダウンして、ATM-router がどのように対処するかを見てみます。

FR-router#config terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

FR-router(config)#int serial 4/0:0

FR-router(config-if)#shut

2. ATM-router では、debug atm oam が有効です。障害が検出されることで、ATM-FR/IWF-switch が ATM ルータに AIS 信号を送信していることがわかります。

3d12h: atm_oam_ais(ATM2/1/0): AIS signal, failure=0x6A, VC 0/123

3d12h: atm_oam_setstate - VCD#3, VC 0/123: newstate = AIS/RDI

3d12h: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM2/1/0.1, changed state    to down

3d12h: atm_oam_ais_inline(ATM2/1/0): AIS signal, failure=0x6A, VC 0/123

ATM-router で PVC ステータスを確認すると、PVC がダウンしていることがわかります。

ATM-router#show atm pvc 0/123

ATM2/1/0.1: VCD: 3, VPI: 0, VCI: 123

UBR, PeakRate: 149760

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0xC20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Received

OAM VC state: AIS/RDI

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP frequency: 15 minutes(s)

Transmit priority 4

InPkts: 0, OutPkts: 4, InBytes: 0, OutBytes: 112

InPRoc: 0, OutPRoc: 0

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 4

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 304

F5 InEndloop: 114, F5 InSegloop: 69, F5 InAIS: 121, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 310

F5 OutEndloop: 120, F5 OutSegloop: 69, F5 OutRDI: 121

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: DOWN, State: NOT_VERIFIED

3. ATM-FR/IWF-switch でステータスを確認します。

ATM-FR/IWF-switch#show atm vc interface atm 9/1/2 0 123

Interface: ATM9/1/2, Type: oc3suni

VPI = 0  VCI = 123

Status: DOWN

Time-since-last-status-change: 00:03:04

Connection-type: PVC

Cast-type: point-to-point

Packet-discard-option: disabled

Usage-Parameter-Control (UPC): pass

Wrr weight: 2

Number of OAM-configured connections: 32

OAM-configuration: Seg-loopback-on End-to-end-loopback-on Ais-on Rdi-on

OAM-states:  OAM-Up

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Cross-connect-interface: ATM-P10/0/0, Type: ATM-PSEUDO

Cross-connect-VPI = 1

Cross-connect-VCI = 155

Cross-connect-UPC: pass

Cross-connect OAM-configuration: Ais-on

Cross-connect OAM-state:  OAM-Down

OAM-Loopback-Tx-Interval: 5

Threshold Group: 3, Cells queued: 0

Rx cells: 3, Tx cells: 0

Tx Clp0:0,  Tx Clp1: 0

Rx Clp0:3,  Rx Clp1: 0

Rx Upc Violations:0, Rx cell drops:0

Rx Clp0 q full drops:0, Rx Clp1 qthresh drops:0

Rx connection-traffic-table-index: 100

Rx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Rx pcr-clp01: 81

Rx scr-clp0 : 81

Rx mcr-clp01: none

Rx      cdvt: 1024 (from default for interface)

Rx       mbs: 50

Tx connection-traffic-table-index: 100

Tx service-category: VBR-NRT (Non-Realtime Variable Bit Rate)

Tx pcr-clp01: 81

Tx scr-clp0 : 81

Tx mcr-clp01: none

Tx      cdvt: none

Tx       mbs: 50

つまり、OAM の働きにより、ATM ルータは対応する ATM PVC をダウンさせることで、FR クラウドで発生した障害に対処します。

既知の注意事項

- CSCdu78168（CSCdt04356の重複）:ATM IWF への FR では、OAM 管理は MSR で動作しません。

Cisco 7200 ルータを IWF として使用した例

ネットワーク図

設定

3620

interface Serial1/0

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

encapsulation frame-relay IETF

frame-relay interface-dlci 50

frame-relay lmi-type ansi

7206

frame-relay switching

!

interface Serial4/3

no ip address

encapsulation frame-relay IETF

frame-relay interface-dlci 50 switched

frame-relay lmi-type ansi

frame-relay intf-type dce

clockrate 115200

!

interface ATM5/0

no ip address

atm clock INTERNAL

no atm ilmi-keepalive

pvc 5/50

vbr-nrt 100 75

oam-pvc manage

encapsulation aal5mux fr-atm-srv

!

connect SIVA Serial4/3 50 ATM5/0 5/50 service-interworking

7500

interface atm 4/0/0.50 multi

ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

pvc 5/50

vbr-nrt 100 75 30

protocol ip 10.10.10.1

シナリオ 1

次のシナリオでは、ATM エンドポイントと ATM インターフェイスが、IWF 上で oam-pvc manage コマンドによって設定されているものとします。ATM エンドポイントから、PVC 設定文を削除します。ATM PVC がダウンすると、フレームリレー PVC は非アクティブ ステータスに変わります。

1. debug atm oam をイネーブルにし、カウンタをクリアします。

1d09h: ATM OAM(ATM4/0/0.50): Timer: VCD#5 VC 5/50 Status:2 CTag:8586 Tries:0

1d09h: ATM OAM LOOP(ATM4/0/0.50) O: VCD#5 VC 5/50 CTag:218B

1d09h: ATM OAM LOOP(ATM4/0/0) I: VCD#5 VC 5/50 LoopInd:0 CTag:218B

1d09h: ATM OAM LOOP(ATM4/0/0) I: VCD#5 VC 5/50 LoopInd:1 CTag:4850

1d09h: ATM OAM LOOP(ATM4/0/0.50) O: VCD#5 VC 5/50 CTag:4850

2. 新形式の pvc コマンド「no」形式を使用して、ATM エンドポイントから PVC を削除します。

7500#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

7500(config)#interface atm 4/0/0.50

7500(config-subif)#no pvc 5/50

3. show atm vc コマンドを実行して、IWF 7200 での VC のステータスが「DOWN」であることを確認します。

7200#show atm vc

VCD /                                Peak Avg/Min Burst

Interface  Name  VPI   VCI   Type  Encaps   SC  Kbps Kbps    Cells   Sts

5/0.200    test   2    20    PVC   SNAP     UBR 149760                UP

5/0.100     2     3    300   PVC   SNAP     UBR 149760                UP

5/0         1     5    50    PVC   FRATMSRV VBR 100     75     95    DOWN

4. show atm pvc {vpi/vci}コマンドを実行し、OAM VCの状態を確認します。「Not Verified」

7200#show atm pvc 5/50

ATM5/0: VCD: 1, VPI: 5, VCI: 50

VBR-NRT, PeakRate: 100, Average Rate: 75, Burst Cells: 95

AAL5-FRATMSRV, etype:0x15, Flags: 0x23, VCmode: 0x0

OAM frequency: 10 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s),    OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Sent

OAM VC state: Not Verified

ILMI VC state: Not Managed

VC is managed by OAM.

InARP DISABLED

Transmit priority 2

InPkts: 0, OutPkts: 0, InBytes: 0, OutBytes: 0

InPRoc: 0, OutPRoc: 0, Broadcasts: 0

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0, LengthViolation: 0, CPIErrors: 0

Out CLP=1 Pkts: 0

OAM cells received: 19

F5 InEndloop: 19, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 82

F5 OutEndloop: 82, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: DOWN, State: NOT_VERIFIED

5. フレームリレー エンドポイントで をイネーブルにします。ユーザとフレームリレー接続のネットワーク エンドの間で、ステータスおよびステータス問い合せ（StEnq）メッセージが交換されるようすを観察します。VC のステータスが 0x2（アクティブ）から 0x0（非アクティブ）に変わることを確認します。

*Apr 7 01:53:18.407: Serial1/0(in): Status, myseq 69

*Apr 7 01:53:18.407: RT IE 1, length 1, type 0

*Apr 7 01:53:18.407: KA IE 3, length 2, yourseq 67, myseq 69

*Apr 7 01:53:18.407: PVC IE 0x7 , length 0x3 , dlci 50, status 0x2

! -- A value of 0x2 indicates active status.

*Apr 7 01:53:28.403: Serial1/0(out): StEnq, myseq 70, yourseen 67, DTE up

*Apr 7 01:53:28.403: datagramstart = 0x3D53954, datagramsize = 14

*Apr 7 01:53:28.403: FR encap = 0x00010308

*Apr 7 01:53:28.403: 00 75 95 01 01 01 03 02 46 43

*Apr 7 01:53:28.403:

*Apr 7 01:53:28.407: Serial1/0(in): Status, myseq 70

*Apr 7 01:53:28.407: RT IE 1, length 1, type 1

*Apr 7 01:53:28.407: KA IE 3, length 2, yourseq 68, myseq 70

*Apr 7 01:53:38.403: Serial1/0(out): StEnq, myseq 71, yourseen 68, DTE up

*Apr 7 01:53:38.403: datagramstart = 0x3D53954, datagramsize = 14

*Apr 7 01:53:38.403: FR encap = 0x00010308

*Apr 7 01:53:38.403: 00 75 95 01 01 01 03 02 47 44

*Apr 7 01:53:38.403:

*Apr 7 01:53:38.407: Serial1/0(in): Status, myseq 71

*Apr 7 01:53:38.407: RT IE 1, length 1, type 0

*Apr 7 01:53:38.407: KA IE 3, length 2, yourseq 69, myseq 71

*Apr 7 01:53:38.407: PVC IE 0x7 , length 0x3 , dlci 50, status 0x0

! -- A value of 0x0 indicates inactive status.

status フィールドが取り得る値について以下で説明します。

- 0x0：追加され、非アクティブの状態です。スイッチには DLCI がプログラムされていますが、使用できません。もう一方の端の PVC がダウンしている可能性があります。

- 0x2：追加され、アクティブの状態です。スイッチには DLCI がプログラムされており、PVC は操作可能です。

- 0x3：アクティブ ステータス（0x2）と、（0x1）に設定された Receiver Not Ready（RNR）（または r-bit）を兼ねた状態です。0x3 の値は、スイッチまたはスイッチにあるこの PVC 用の特定のキューがバックアップされたため、フレームリレー インターフェイスではフレームが失われるのを避けるために送信が停止されたことを意味します。

- 0x4：削除されました。スイッチには DLCI がプログラムされていませんが、以前はプログラムされていました。削除ステータスは、ルータ上で DLCI が反転した場合、またはフレームリレー クラウド内で PVC が電話会社によって削除された場合に、交互に発生することがあります。フレームリレー エンドポイントに DLCI を設定し、スイッチの値を一致させなかった場合は、VC のステータス値が 0x4 になります。

6. 実稼動ルータで debug frame-relay packet を実行できない場合は、単に show frame pvc を実行してフレームリレー エンドポイントに最低 1 つのローカル PVC がリストされることを確認します。

3620#show frame pvc

PVC Statistics for interface Serial1/0 (Frame Relay DTE)

Active     Inactive     Deleted     Static

Local         0           1            0           0

Switched      0           0            0           0

Unused        0           0            0           0

DLCI = 50, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = INACTIVE, INTERFACE = Serial1/0

input pkts 0             output pkts 0            in bytes 0

out bytes 0              dropped pkts 0           in FECN pkts 0

in BECN pkts 0           out FECN pkts 0 out      BECN pkts 0

in DE pkts 0             out DE pkts 0

out bcast pkts 0         out bcast bytes 0

pvc create time 3d04h, last time pvc status changed 00:05:04

シナリオ 2

次のシナリオでは、IWF 7200から単にoam-pvc manageコマンドを削除することを前提としています。ATM VC は「UP」の状態のまま、フレームリレー側でもアクティブ状態のまま変わりません。

1. IWF 7200 の ATM インターフェイスで oam-pvc manage コマンドを削除します。

7200(config)#int atm 5/0

7200(config-if)#pvc 5/50

7200(config-if-atm-vc)#no oam-pvc manage

7200(config-if-atm-vc)#end

7200#show atm vc

*May 31 01:20:01.499: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM5/0,    changed state to up

VCD /                                    Peak   Avg/Min Burst

Interface Name   VPI   VCI   Type   Encaps   SC    Kbps   Kbps    Cells   Sts

5/0.100     2     3     300  PVC    SNAP      UBR  149760                  UP

5/0         1     5     50   PVC    FRATMSRV  VBR  100     75       95     UP

2. pvc コマンドの「no」形式を使用して、ATM エンドポイントの PVC を削除します。

7500(config)#int atm 4/0/0.50

7500(config-subif)#no pvc 5/50

7500(config-subif)#end

3. show atm pvc vpi/vci コマンドを使用して、ATM 側のステータスが「UP」のまま変わらないことを確認します。

7200-2.4#show atm pvc 5/50

ATM5/0: VCD: 1, VPI: 5, VCI: 50

VBR-NRT, PeakRate: 100, Average Rate: 75, Burst Cells: 95

AAL5-FRATMSRV, etype:0x15, Flags: 0x23, VCmode: 0x0

OAM frequency: 0 second(s), OAM retry frequency: 1 second(s),    OAM retry frequency: 1 second(s)

OAM up retry count: 3, OAM down retry count: 5

OAM Loopback status: OAM Disabled

OAM VC state: Not Managed

ILMI VC state: Not Managed

InARP DISABLED

Transmit priority 2

InPkts: 15, OutPkts: 19, InBytes: 1680, OutBytes: 1332

InPRoc: 0, OutPRoc: 0, Broadcasts: 0

InFast: 15, OutFast: 19, InAS: 0, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0, LengthViolation: 0, CPIErrors: 0

Out CLP=1 Pkts: 0

OAM cells received: 157

F5 InEndloop: 157, F5 InSegloop: 0, F5 InAIS: 0, F5 InRDI: 0

F4 InEndloop: 0, F4 InSegloop: 0, F4 InAIS: 0, F4 InRDI: 0

OAM cells sent: 214

F5 OutEndloop: 214, F5 OutSegloop: 0, F5 OutRDI: 0

F4 OutEndloop: 0, F4 OutSegloop: 0, F4 OutRDI: 0

OAM cell drops: 0

Status: UP

4. フレームリレー側の PVC のステータスもアクティブのまま変わりません。

*Apr 7 02:25:08.407: Serial1/0(in): Status, myseq 5

*Apr 7 02:25:08.407: RT IE 1, length 1, type 0

*Apr 7 02:25:08.407: KA IE 3, length 2, yourseq 3 , myseq 5

*Apr 7 02:25:08.407: PVC IE 0x7 , length 0x3 , dlci 50, status 0x2

! -- The Frame Relay PVC retains an active status (0x2).

*Apr 7 02:25:18.403: Serial1/0(out): StEnq, myseq 6, yourseen 3, DTE up

*Apr 7 02:25:18.403: datagramstart = 0x3D53094, datagramsize = 14

*Apr 7 02:25:18.403: FR encap = 0x00010308

*Apr 7 02:25:18.403: 00 75 95 01 01 00 03 02 06 03

5. show frame pvc コマンドを使用して、フレームリレー エンドポイントの PVC のアクティブ ステータスを確認します。

3620#show frame pvc

PVC Statistics for interface Serial1/0 (Frame Relay DTE)

Active Inactive Deleted Static

Local      1      0       0        0

Switched   0      0       0        0

Unused     0      0       0        0

DLCI = 50, DLCI USAGE = LOCAL, PVC STATUS = ACTIVE, INTERFACE = Serial1/0

input pkts 0        output pkts 0         in bytes 0

out bytes 0         dropped pkts 0        in FECN pkts 0

in BECN pkts 0      out FECN pkts 0 out   BECN pkts 0

in DE pkts 0        out DE pkts 0

out bcast pkts 0    out bcast bytes 0

pvc create time 3d04h, last time pvc status changed 00:02:45

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- ATMからフレームリレーへのインターワーキングテクノロジーのサポート

- ブロードバンドフォーラム

- ATM テクノロジーに関するサポート ページ

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems