Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

Configurazione WLC

Configurazione WGB

Configurazione degli switch

Verifica

Configurazione WGB

Verificare lo stato di un WGB sul WLC

Risoluzione dei problemi

Introduzione

Questo documento descrive come configurare un Access Point 9105AXW come WGB per la connessione con una rete wireless gestita dalla serie WLC 9800.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza di base dei Cisco IOS®-XE WLC serie 9800 e dei Wave 2 Access Point (AP).

Componenti usati

Nell'esempio sono stati utilizzati i seguenti componenti:

- WLC 9800-CL con versione 17.6.3;

- Controllo e provisioning di punti di accesso wireless (CAPWAP) modello 2802I;

- AP 9105AXW come WGB con versione 17.8.1;

- compatibilità con lo switch 802.1q;

- Notebook client cablati con Windows 10.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Un WGB è una modalità AP che fornisce connettività wireless ai client cablati connessi alle porte Ethernet del WGB AP.

Un WGB collega una rete cablata su un singolo segmento wireless. Impara gli indirizzi MAC dei suoi client cablati sull'interfaccia Ethernet e li segnala al WLC tramite l'access point di infrastruttura tramite messaggi IAPP (Internet Access Point Protocol).

Il WGB stabilisce una singola connessione wireless al punto di accesso principale, che a sua volta tratta il WGB come un client wireless.

Per informazioni dettagliate sulla matrice delle funzionalità e il supporto AP per la modalità WGB, consultare la guida alla configurazione del software Cisco Catalyst serie 9800 Wireless Controller, Cisco IOS XE Cupertino 17.8.x:

Capitolo: Bridge per gruppi di lavoro.

Esempio di rete

In questo documento tutte le configurazioni e le verifiche vengono eseguite con la topologia presentata di seguito:

Nell'esempio viene spiegato come configurare un access point 9105AXW come WGB con il supporto di più VLAN, associate a un access point CAPWAP.

Il punto di accesso può essere in modalità locale, FlexConnect o Bridge Mode (Mesh).

Questo documento mostra la configurazione della modalità locale e della modalità FlexConnect dell'access point radice.

Per questo scenario, è necessario che il WGB sia collegato a uno switch che supporta 802.1q. In caso contrario, il WGB non può supportare più VLAN. Nell'esempio, il WGB è collegato a uno switch Cisco serie C1000.

se lo switch non supporta 802.1q, tutti i client vengono assegnati alla VLAN nativa.

In questo esempio, il WGB si connette alla WLAN con la sicurezza WPA2-PSK e viene assegnato alla VLAN 100. I client connessi allo switch dietro il WGB vengono assegnati alla VLAN 101 e 102, come mostrato nella topologia.

Il WGB AP 9105AXW ha 3 porte LAN aggiuntive, quindi possiamo usarle anche per connettere client cablati. Nell'esempio, è presente un client collegato alla porta LAN1.

Configurazioni

Configurazione WLC

Nel WLC, la configurazione segue una normale configurazione WLAN con il requisito del supporto CCX Aironet IE abilitato.

GUI:

Passaggio 1. Creare la WLAN e verificare che Aironet IE sia abilitato:

Passaggio 2. Creare il profilo della policy e abilitare Broadcast Tagging e WGB VLAN:

Passaggio 3. Creare il tag della policy e mappare la WLAN al profilo della policy:

Passaggio 4. Applicare il tag dei criteri agli access point radice.

CLI:

WLC9800# configure terminal

WLC9800(config)# wlan WGBTest

WLC9800(config-wlan)# security wpa akm psk

WLC9800(config-wlan)# security wpa psk set-key ascii 0 cisco123

WLC9800(config-wlan)# ccx aironet-iesupport

WLC9800(config-wlan)# exit

WLC9800(config)# wireless profile policy Policy4VLAN100

WLC9800(config-wireless-policy)# description "test-wgb"

WLC9800(config-wireless-policy)# vlan 100

WLC9800(config-wireless-policy)# wgb vlan <-- Configures WGB VLAN client support.

WLC9800(config-wireless-policy)# wgb broadcast-tagging <-- Configures WGB broadcast tagging on a WLAN.

WLC9800(config-wireless-policy)# no shutdown

WLC9800(config-wireless-policy)# exit

WLC9800(config)# wireless tag policy WGBtestTag

WLC9800(config-policy-tag)# wlan WGBTest policy Policy4VLAN100

WLC9800(config-policy-tag)# end

WLC9800# configure terminal

WLC9800(config)# ap 7070.8b53.76fc

WLC9800(config-ap-tag)# policy-tag WGBtestTag

WLC9800(config)# ap 70db.9897.f946

WLC9800(config-ap-tag)# policy-tag WGBtestTag

Configurazione WGB

Passaggio 1. Connettersi all'access point e spostare l'access point in modalità Bridge per gruppi di lavoro:

WGB# ap-type workgroup-bridge

Passaggio 2. È quindi possibile configurare il nome host WGB, le credenziali di gestione e la modalità indirizzo IP dhcp o statico. Nell'esempio viene utilizzato il comando DHCP:

WGB# configure ap address ipv4 dhcp

WGB# configure ap management add username Cisco password Cisco secret Cisco

WGB# configure ap hostname WGB

Passaggio 3. Configurare un profilo SSID con il nome SSID e le impostazioni di sicurezza. Nell'esempio, la WLAN usa WPA2-PSK:

WGB# configure ssid-profile WGB_profile ssid WGBTest authentication psk cisco!123 key-management wpa2

Sono possibili diverse combinazioni. La sintassi del comando è la seguente:

configurare ssid-profilessid-profile-namessidNome-SSIDautenticazione{Open (Aperto)| pskchiave già condivisagestione delle chiavi{dot11r| wpa2| dot11w|{facoltativo| obbligatorio}}| profilo eapnome-profilo-eapgestione delle chiavi{dot11r| wpa2| dot11w|{facoltativo| obbligatorio}}

Passaggio 4. Collegare il profilo SSID a un'interfaccia radio. Qui usa la radio 0 (2,4Ghz):

WGB# configure dot11radio r0 mode wgb ssid-profile WGB_profile

Per eliminare un profilo dalla radio, utilizzare il comando:

WGB# configure ssid-profile WGB_profile delete

Passaggio 5. I Cisco Wave 2 e 11AXAP come Workgroup Bridge riconoscono i client Ethernet solo quando il traffico ha il tag di bridging. Utilizzare il comando per abilitare il tag bridging:

WGB# configure wgb broadcast tagging enable

Configurazione degli switch

Questa è la configurazione dello switch collegato al WGB.

Passaggio 1. Creazione delle VLAN:

switch#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

switch(config)#vlan 101,102,103

switch(config-vlan)#end

Passaggio 2. Configurare le interfacce da configurare:

!

interface GigabitEthernet1/0/1

description WGB trunk link

switchport trunk allowed vlan 1,100-102

switchport trunk native vlan 100

switchport mode trunk

!

interface GigabitEthernet1/0/2

description Wired Client 1

switchport access vlan 101

switchport mode access

!

interface GigabitEthernet1/0/3

description Wired Client 2

switchport access vlan 102

switchport mode access

!

Verifica

Configurazione WGB

Controllare la configurazione WGB:

WGB#show run

AP Name : WGB

AP Mode : WorkGroupBridge

CDP State : Enabled

Watchdog monitoring : Enabled

SSH State : Disabled

AP Username : Cisco

Session Timeout : 300

Radio and WLAN-Profile mapping:-

====================================

Radio ID Radio Mode SSID-Profile SSID Authentication

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

0 WGB WGB_profile WGBTest PSK

Radio configurations:-

===============================

Radio Id : 0

Admin state : ENABLED

Mode : WGB

Dot11 type : 11ax

Radio Id : NA

Admin state : NA

Mode : NA

WGB specific configuration:-

====================================

WGB Radio Id : 0

Mode State : Enable

SSID Profile : WGB_profile

UWGB Radio Id : NA

Mode Enable : NA

SSID Profile : NA

MAC Address : NA

Rx Beacon Missing Count : 30

Packet retries Value : 64

Packet retries Action : Drop

RSSI Threshold Value : -70 dBm

Threshold timeout : 20 sec

HSR-Scan status : Disable

Auth response timeout : 5000 Msec

Assoc response timeout : 5000 Msec

WGB channel scan timeout : 40 Msec

Dhcp response timeout : 60 Sec

EAP timeout : 3000 Msec

Bridge table aging-time : 1000000 Sec

Probe pak data rate type : NA

Probe pak data rate : 0

Antenna Band Mode : Dual

Broadcast tagging : Enable

Total configurations size on different structure:-

=====================================================

Total channels : 0

Total SSID-Profiles : 1

Total Root-AP SSID-Profile : 0

Total EAP Profiles : 0

Total QOS Profiles : 0

Total dot1x credentials : 0

Total PKI truspoints : 0

Total bridge groups : 0

Total SSID profiles configured are:

===========================================

SSID-Profile : WGB_profile

SSID Name : WGBTest

SSID Profile path : /data/platform/wbridge/WGB_profile

Auth type : PSK

Key management : WPA2

DTIM Period : 1

QOS profile :

[...]

*** End of WBridge configurations ***

WGB#show wgb ssid

Configured SSIDs details:

SSID-Profile SSID Authentication DTIM

=======================================================================================

WGB_profile WGBTest PSK 1

Connected SSIDs details:

Radio ID : 0

Radio Mode : RootAP

BSSID : 70:7D:B9:E3:2A:E0

SSID : WGBTest

Authentication : PSK

Verificare lo stato di un WGB sul WLC

Utilizzare questi comandi per verificare lo stato di un WGB.

Per visualizzare la configurazione wireless specifica dei client attivi, utilizzare il comando:

WLC9800# show wireless client summary

Per visualizzare i WGB nella rete, utilizzare il comando:

WLC9800# show wireless wgb summary

Per visualizzare i dettagli dei client cablati connessi a un determinato WGB, utilizzare il comando:

WLC9800# show wireless wgb mac-address xx:xx:xx:xx:xx:xx detail

Risoluzione dei problemi

Verificare che il WGB sia collegato all'access point radice:

WGB#show wgb dot11 associations

Uplink Radio ID : 0

Uplink Radio MAC : F0:1D:2D:52:CB:60

SSID Name : WGBTest

Parent AP Name : AP500F.80F6.016

Parent AP MAC : 70:7D:B9:E3:2A:E0

Uplink State : CONNECTED

Auth Type : PSK

Key management Type : WPA2

Dot11 type : 11n

Channel : 1

Bandwidth : 20 MHz

Current Datarate : 144 Mbps

Max Datarate : 286 Mbps

RSSI : 18

IP : 192.168.100.21/24

Default Gateway : 192.168.100.1

DNS Server1 : 192.168.1.254

IPV6 : ::/128

Assoc timeout : 5000 Msec

Auth timeout : 5000 Msec

Dhcp timeout : 60 Sec

Controllare le statistiche WGB relative a Gestione, Controllo, Pacchetti dati e Statistiche roaming:

WGB#show wgb statistic ?

packet Management, Control, Data packets

roaming roaming

WGB#show wgb statistic packet

Multicast/Unicast Packet statistics

Multicast Tx : 3345

Unicast Tx : 460

Multicast Rx : 2417

Unicast Rx : 3838

Multicast Bridge : 0

Unicast Flood : 3377

Interface Packet Statistics

Wbridge0 Tx : 2515

Wired0 Tx : 14196

Wbridge1 Tx : 0

Wired1 Tx : 488

AppHostIntf1 Tx : 435

Wbridge0 Rx : 5495

Wired0 Rx : 2519

Wbridge1 Rx : 0

Wired1 Rx : 127

AppHostIntf1 Rx : 315

Management Packet Statistics

Mgmt tx : 16

Mgmt scan tx : 0

Mgmt assoc req tx : 8

Mgmt reassoc req tx : 0

Mgmt deauth tx : 0

Mgmt disassoc tx : 0

Mgmt action tx : 0

Mgmt auth tx : 8

Mgmt rx : 52

Mgmt scan rx : 0

Mgmt beacon rx : 0

Mgmt assoc resp rx : 7

Mgmt reassoc resp rx : 0

Mgmt deauth rx : 3

Mgmt disassoc rx : 0

Mgmt action rx : 34

Mgmt auth rx : 8

Mgmt discard tx : 0

Mgmt discard rx : 0

Mgmt drop rx : 0

Eapol rx : 14

Eapol tx : 14

Eapol drop rx : 0

Rx Broadcast from multiple vlans

port VLAN_ID rx_bc2mc_cnt

0 101 43

0 102 17

Per eseguire il debug del WGB sono disponibili diverse possibilità:

WGB#debug wgb ?

client Debug WGB and wired clients

configuration Enable configuration debugs

dot11 IEEE 802.11 debug command

dot11v 802.11v Processing

iapp Debug WGB IAPP

uplink Enable uplink debugs

Per eseguire il debug del WGB dal lato WLC, usare il processo di risoluzione dei problemi del client, come per qualsiasi client wireless, con la raccolta di traccia RA per l'indirizzo MAC WGB.

Per ulteriori informazioni su come risolvere i problemi relativi alle connessioni client wireless, consultare i seguenti documenti:

Catalyst 9800 Wireless Controller: problemi comuni di connettività dei client wireless

Informazioni sui debug wireless e sulla raccolta di registri sui controller LAN wireless Catalyst 9800

Controllare i client collegati al WGB dal lato WGB. Esempio:

WGB#show wgb bridge

***Client ip table entries***

mac vap port vlan_id seen_ip confirm_ago fast_brg

F8:E4:3B:EE:53:AF 0 wired1 0 192.168.100.23 6.844000 true

3C:18:A0:1C:B0:E2 0 wired0 101 192.168.101.22 22.182000 true

F8:E4:3B:EE:4F:7A 0 wired0 102 192.168.102.21 65.144000 true

WGB#

Il client connesso alla porta LAN 1 (wired1) visualizza vlan_id = 0, quindi il traffico proveniente da questo client passa alla VLAN nativa WGB. nell'esempio, la VLAN 100.

I client collegati alla porta wired0 sono i client collegati allo switch che a sua volta è collegato alla porta posteriore del WGB (porta PoE in nel 9105AXW). In questa posizione, il traffico viene ricevuto con un tag VLAN che il WGB inoltra al RootAP tramite il collegamento wireless.

Dall'interfaccia utente del WLC è possibile visualizzare i client e differenziare i WGB dai client cablati: