Sommario

Introduzione

Tabella 1 - Versioni software con supporto per -B domain AP

Nota speciale su AP802

Introduzione

A partire dal 1° maggio 2016, la Federal Communications Commission (FCC) ha limitato la distribuzione di nuovi punti di accesso al dominio -A negli Stati Uniti.  È stato introdotto un nuovo dominio -B per conformarsi alle nuove normative FCC.  Cisco ha rilasciato nuovi SKU AP per il dominio -B - la tabella seguente mostra in quali versioni software è introdotto il supporto del dominio -B.

Per ulteriori informazioni sulla modifica FCC, vedere il bollettino sui prodotti del nuovo dominio -B.

Tabella 1 - Versioni software con supporto per -B domain AP

Serie AP

7.4.150.0

(15.2(2)JB6)

8.0.132.0

(15.3(3)JA7)

8.2.110.0

(15.3(3)JC1)

8.3.102.0

(15.3(3)JD)

IOS-XE

3.6.5

IOS-XE

3.7.4

IOS-XE

3.8.2

IOS-XE

3.9.0

Polaris

16.1.3

Polaris 16.2.2

Polaris

16.3.1

AP-3700i/e

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

AP-2700i/e

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

AP-1700i

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

AP-3700p

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

AP-3600i/e

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

AP-2600i/e

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

AP-1600i/e

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

AP-700i/w

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

AP-1532i/e

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

AP-1572

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

¥

AP-1552 (IoT)

¥

¥

¥

¥

IW-3702

¥

¥

¥

AP803 (in IR829)

¥

¥

ASA55xx (AP702 incorporato)

¥

¥

Nota speciale su AP802

AP802 (incorporato in vari modelli ISR serie 800) non è disponibile in una SKU -B.  Gli ISR serie 800 con SKU-A AP802 venduti dopo il 1 maggio 2016 sono conformi alle normative FCC (e supportano solo le bande UNII-1 e UNII-3).