Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Acquisisci tracce pacchetto (tracce sniffer)

PCAP cablato su porta AP

Procedura

Opzioni del comando

Protocollo PCAP cablato tramite filtro

Acquisizione radio

Procedura

Verifica

Altre opzioni

Controllo della traccia del client AP dal WLC 9800

AP Catalyst 91xx in modalità sniffer

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

MTU percorso

Per abilitare i debug all'avvio

Meccanismo di risparmio energetico

QoS client

Scansione off-channel

Connettività client

Scenari di Flexconnect

File system AP

Archivia e invia syslog

Pacchetto di supporto AP

Raccogli file di base AP in remoto

CLI AireOS

Interfaccia grafica AireOS

CLI di Cisco IOS®

GUI Cisco IOS®

IoT e Bluetooth

Conclusioni

Introduzione

Questo documento descrive alcuni degli strumenti di risoluzione dei problemi disponibili per i Cheatah OS AP (alias COS AP).

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Questo documento si concentra sui punti di accesso COS, come i modelli AP delle serie 2800, 3800, 1560 e 4800, nonché sui nuovi 11ax AP Catalyst 91xx.

Nel documento vengono descritte molte delle funzionalità disponibili in AireOS 8.8 e versioni successive. E anche Cisco IOS® XE 16.2.2s e versioni successive.

Nelle versioni precedenti, sono disponibili alcuni commenti sulla disponibilità di alcune funzionalità.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Acquisisci tracce pacchetto (tracce sniffer)

PCAP cablato su porta AP

È possibile (a partire dalla versione 8.7 con il filtro disponibile nella versione 8.8) applicare un cappuccio alla porta Ethernet dell'access point. È possibile visualizzare il risultato in tempo reale sulla CLI (solo con i dettagli del pacchetto di riepilogo) o salvarlo come cap completo nella memoria flash dell'access point.

La protezione per cavi cattura tutto il contenuto sul lato Ethernet (sia Rx che Tx) e il punto di rubinetto all'interno dell'access point viene raggiunto immediatamente prima che il pacchetto venga inoltrato.

Tuttavia, acquisisce solo il traffico del piano CPU del punto di accesso, ossia il traffico da e verso il punto di accesso (DHCP del punto di accesso, tunnel di controllo capwap del punto di accesso, ecc.) e non mostra il traffico del client.

Notare che le dimensioni sono molto limitate (limite massimo di 5 MB), quindi può essere necessario configurare dei filtri per acquisire solo il traffico a cui si è interessati.

Arrestare l'acquisizione del traffico senza eseguire il debug dell'acquisizione IP cablata del traffico o semplicemente annullare il debug di tutto prima di provare a copiarla (altrimenti la copia non termina quando i pacchetti vengono ancora scritti).

Procedura

Passaggio 1. Avviare il pcap; selezionare il tipo di traffico con "debug traffic wired ip capture" (Esegui debug IP Capture):

AP70DB.98E1.3DEC#debug traffic wired ip capture

% Writing packets to "/tmp/pcap/AP70DB.98E1.3DEC_capture.pcap0"

AP70DB.98E1.3DEC#reading from file /dev/click_wired_log, link-type EN10MB (Ethernet)

Passaggio 2. Attendere il flusso del traffico, quindi arrestare l'acquisizione con il comando "no debug traffic wired ip capture" o semplicemente "undebug all":

AP70DB.98E1.3DEC#no debug traffic wired ip capture

Passaggio 3. Copiare il file sul server tftp/scp:

AP70DB.98E1.3DEC#copy pcap AP70DB.98E1.3DEC_capture.pcap0 tftp 192.168.1.100

###################################################################################################################################################################### 100.0%

AP70DB.98E1.3DEC#

Passaggio 4. A questo punto è possibile aprire il file in wireshark. Il file è pcap0. Passate a pcap in modo che si associ automaticamente a wireshark.

Opzioni del comando

Il comando debug traffic wired offre diverse opzioni che consentono di acquisire il traffico specifico:

APC4F7.D54C.E77C#debug traffic wired

<0-3>   wired debug interface number

filter  filter packets with tcpdump  filter string

ip      Enable wired ip traffic dump

tcp     Enable wired tcp traffic dump

udp     Enable wired udp traffic dum

È possibile aggiungere "verbose" alla fine del comando debug per visualizzare il dump esadecimale del pacchetto. Tenere presente che questo può sovraccaricare la sessione CLI molto rapidamente se il filtro non è sufficientemente stretto.

Protocollo PCAP cablato tramite filtro

Il formato del filtro corrisponde al formato del filtro di acquisizione tcpdump.

Esempio di filtro

Descrizione

Host

"host 192.168.2.5"

In questo modo viene filtrata l'acquisizione dei pacchetti in modo da raccogliere solo i pacchetti provenienti o diretti all'host 192.168.2.5.

"host src 192.168.2.5"

Filtra l'acquisizione dei pacchetti per raccogliere solo i pacchetti provenienti da 192.168.2.5.

"host dst 192.168.2.5"

Filtra l'acquisizione dei pacchetti per raccogliere solo i pacchetti che vanno a 192.168.2.5.

Port

"porta 443"

Questa opzione filtra l'acquisizione dei pacchetti per raccogliere solo i pacchetti con origine o destinazione 443.

"src port 1055"

Il traffico che proviene dalla porta 1055.

"porta dst 443"

Acquisisce il traffico destinato alla porta 443.

Di seguito è riportato un esempio di output visualizzato sulla console ma filtrato in modo da visualizzare solo i pacchetti dati CAPWAP:

APC4F7.D54C.E77C#debug traffic wired filter "port 5246"

APC4F7.D54C.E77C#reading from file /dev/click_wired_log, link-type EN10MB (Ethernet)

12:20:50.483125 IP APC4F7-D54C-E77C.lan.5264 > 192.168.1.15.5246: UDP, length 81

12:20:50.484361 IP 192.168.1.15.5246 > APC4F7-D54C-E77C.lan.5264: UDP, length 97

APC4F7.D54C.E77C#no debug traffic wired filter "port 5246"

APC4F7.D54C.E77C#Killed

APC4F7.D54C.E77C#

Esempio di output su file:

APC4F7.D54C.E77C#debug traffic wired filter "port 5246" capture

% Writing packets to "/tmp/pcap/APC4F7.D54C.E77C_capture.pcap0"

APC4F7.D54C.E77C#reading from file /dev/click_wired_log, link-type EN10MB (Ethernet)

APC4F7.D54C.E77C#no debug traffic wired filter "port 5246" capture

APC4F7.D54C.E77C#copy pcap APC4F7.D54C.E77C_capture.pcap0 tftp 192.168.1.100

###################################################################################################################################################################### 100.0%

APC4F7.D54C.E77C#

Per aprire la cattura su wireshark:

Acquisizione radio

È possibile abilitare la cattura dei pacchetti sul control plane della radio. A causa dell'impatto sulle prestazioni, non è possibile eseguire l'acquisizione sulla corsia dati radio.

Ciò significa che il flusso dell'associazione client (probe, autenticazione, associazione, eap, arp, pacchetti dhcp e pacchetti di controllo ipv6, icmp e ndp) è visibile ma non i dati passati dal client dopo il passaggio allo stato connesso.

Procedura

Passaggio 1. Aggiungere l'indirizzo MAC del client rilevato. È possibile aggiungere diversi indirizzi MAC. È inoltre possibile eseguire il comando per tutti i client, ma non è consigliabile.

config ap client-trace address add < client-mac> --- Per client debugging. Allows multiple macs.

config ap client-trace all-clients <enable | disable>  -- All clients debugging. Not recommended.

Passaggio 2. Impostare un filtro per registrare solo i protocolli specifici o tutti i protocolli supportati:

config ap client-trace filter <all|arp|assoc|auth|dhcp|eap|icmp|ipv6|ndp|probe> <enable|disable>

Passaggio 3. Scegliere di visualizzare l'output sulla console (in modo asincrono):

configure ap client-trace output console-log enable

Passaggio 4. Avvia la traccia.

config ap client-trace start

Esempio:

AP0CD0.F894.46E4#show dot11 clients

Total dot11 clients: 1

Client MAC Slot ID WLAN ID AID    WLAN Name RSSI Maxrate WGB

A8:DB:03:08:4C:4A       0       1   1 testewlcwlan  -41 MCS92SS  No

AP0CD0.F894.46E4#config ap client-trace address add A8:DB:03:08:4C:4A

AP0CD0.F894.46E4#config ap client-trace filter

all    Trace ALL filters

arp    Trace arp Packets

assoc  Trace assoc Packets

auth   Trace auth Packets

dhcp   Trace dhcp Packets

eap    Trace eap Packets

icmp   Trace icmp Packets

ipv6   Trace IPv6 Packets

ndp    Trace ndp Packets

probe  Trace probe Packets

AP0CD0.F894.46E4#config ap client-trace filter all enable

AP0CD0.F894.46E4#configure ap client-trace output console-log enable

AP0CD0.F894.46E4#configure ap client-trace start

AP0CD0.F894.46E4#term mon

Per interrompere la cattura:

configure ap client-trace stop

configure ap client-trace clear

configure ap client-trace address clear

Verifica

Verifica traccia client:

AP70DB.98E1.3DEC#show ap client-trace status

Client Trace Status         : Started

Client Trace ALL Clients    : disable

Client Trace Address        : a8:db:03:08:4c:4a

Remote/Dump Client Trace Address    : a8:db:03:08:4c:4a

Client Trace Filter         : probe

Client Trace Filter         : auth

Client Trace Filter         : assoc

Client Trace Filter         : eap

Client Trace Filter         : dhcp

Client Trace Filter         : dhcpv6

Client Trace Filter         : icmp

Client Trace Filter         : icmpv6

Client Trace Filter         : ndp

Client Trace Filter         : arp

Client Trace Output         : eventbuf

Client Trace Output         : console-log

Client Trace Output         : dump

Client Trace Output         : remote

Remote trace IP             : 192.168.1.100

Remote trace dest port      : 5688

NOTE - Only VIP packets are seen on remote if VIP is enabled

Dump packet length          : 10

Client Trace Inline Monitor            : disable

Client Trace Inline Monitor pkt-attach : disable

Esempio di connessione client riuscita:

Le lettere tra parentesi consentono di capire dove è stato visualizzato il frame (E per Ethernet, W per Wireless, C per il modulo Click quando è interno all'access point) e in quale direzione (Carica o Scarica).

Ecco una piccola tabella con il significato di queste lettere:

U - Pacchetto uplink (dal client)

D - downlink packet (fare clic con il mouse)

W - driver wireless del modulo

Driver Ethernet modulo E

C - modulo Clic

Altre opzioni

Visualizza registro in modo asincrono:

I log possono quindi essere consultati con il comando: "show ap client-trace events mac xx:xx:xx:xx:xx:xx" (o sostituire il mac con "all")

AP0CD0.F894.46E4#show ap client-trace events mac a8:db:03:08:4c:4a

[*04/06/2020 10:11:54.287675] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr1v1> [U:W] DOT11_AUTHENTICATION : (.)

[*04/06/2020 10:11:54.288144] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr1v0> [D:W] DOT11_AUTHENTICATION : (.)

[*04/06/2020 10:11:54.289870] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr1v0> [U:W] DOT11_ASSOC_REQUEST : (.)

[*04/06/2020 10:11:54.317341] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr1v0> [D:W] DOT11_ASSOC_RESPONSE : (.)

[*04/06/2020 10:11:54.341370] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr1v0> [D:W] EAPOL_KEY.M1 : DescType 0x02 KeyInfo 0x008b

[*04/06/2020 10:11:54.374500] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr1v0> [U:W] EAPOL_KEY.M2 : DescType 0x02 KeyInfo 0x010b

[*04/06/2020 10:11:54.377237] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr1v0> [D:W] EAPOL_KEY.M3 : DescType 0x02 KeyInfo 0x13cb

[*04/06/2020 10:11:54.390255] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr1v0> [U:W] EAPOL_KEY.M4 : DescType 0x02 KeyInfo 0x030b

[*04/06/2020 10:11:54.396855] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr1v0> [U:W] DOT11_ACTION : (.)

[*04/06/2020 10:11:54.416650] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr1v0> [D:W] DOT11_ACTION : (.)

[*04/06/2020 10:11:54.469089] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr1v0> [U:W] DOT11_ACTION : (.)

[*04/06/2020 10:11:54.469157] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr1v0> [D:W] DOT11_ACTION : (.)

[*04/06/2020 10:11:57.921877] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr1v0> [U:W] DOT11_ACTION : (.)

[*04/06/2020 10:11:57.921942] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr1v0> [D:W] DOT11_ACTION : (.)

[*04/06/2020 10:15:36.123119] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr1v0> [D:W] DOT11_DEAUTHENTICATION : (.)

[*04/06/2020 10:15:36.127731] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr1v0> [D:W] DOT11_DISASSOC : (.)

[*04/06/2020 10:17:24.128751] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr0v0> [U:W] DOT11_AUTHENTICATION : (.)

[*04/06/2020 10:17:24.128870] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr0v1> [U:W] DOT11_AUTHENTICATION : (.)

[*04/06/2020 10:17:24.129303] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr0v0> [D:W] DOT11_AUTHENTICATION : (.)

[*04/06/2020 10:17:24.133026] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr0v0> [U:W] DOT11_ASSOC_REQUEST : (.)

[*04/06/2020 10:17:24.136095] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr0v0> [D:W] DOT11_ASSOC_RESPONSE : (.)

[*04/06/2020 10:17:24.138732] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr0v0> [D:W] EAPOL_KEY.M1 : DescType 0x02 KeyInfo 0x008b

[*04/06/2020 10:17:24.257295] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr0v0> [U:W] EAPOL_KEY.M2 : DescType 0x02 KeyInfo 0x010b

[*04/06/2020 10:17:24.258105] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr0v0> [D:W] EAPOL_KEY.M3 : DescType 0x02 KeyInfo 0x13cb

[*04/06/2020 10:17:24.278937] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr0v0> [U:W] EAPOL_KEY.M4 : DescType 0x02 KeyInfo 0x030b

[*04/06/2020 10:17:24.287459] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr0v0> [U:W] DOT11_ACTION : (.)

[*04/06/2020 10:17:24.301344] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr0v0> [D:W] DOT11_ACTION : (.)

[*04/06/2020 10:17:24.327482] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr0v0> [U:W] DOT11_ACTION : (.)

[*04/06/2020 10:17:24.327517] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr0v0> [D:W] DOT11_ACTION : (.)

[*04/06/2020 10:17:24.430136] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr0v0> [U:W] DOT11_ACTION : (.)

[*04/06/2020 10:17:24.430202] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr0v0> [D:W] DOT11_ACTION : (.)

[*04/06/2020 10:19:08.075326] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr0v0> [U:W] DOT11_PROBE_REQUEST : (.)

[*04/06/2020 10:19:08.075392] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr0v0> [D:W] DOT11_PROBE_RESPONSE : (.)

[*04/06/2020 10:19:08.075437] [AP0CD0.F894.46E4] [a8:db:03:08:4c:4a] <apr0v1> [U:W] DOT11_PROBE_REQUEST : (.)

Scarica i pacchetti in formato esadecimale

È possibile eseguire il dump dei pacchetti in formato esadecimale nella CLI:

configure ap client-trace output dump address add xx:xx:xx:xx:xx:xx

configure ap client-trace output dump enable x -> Enter the packet dump length value

Quindi, è possibile pulire la dump esadecimale e salvare in formato txt e importare in wireshark:

Poiché l'output può essere molto grande e per tenere presente che l'output menziona solo il tipo di frame visualizzato e non i dettagli interni, può essere più efficiente reindirizzare l'acquisizione del pacchetto su un laptop che esegue un'applicazione di acquisizione (ad esempio wireshark).

Abilitare la funzione di acquisizione remota per inviare i pacchetti a un dispositivo esterno con wireshark:

config ap client-trace output remote enable

Il comando indica che l'access point inoltra ogni frame catturato dal filtro di traccia del client verso il notebook in modalità 192.168.68.68 e usa l'incapsulamento PEEKREMOTE (proprio come gli access point in modalità sniffer) sulla porta 5000.

Un limite è rappresentato dal fatto che il laptop di destinazione deve trovarsi nella stessa subnet dell'access point su cui si esegue questo comando. È possibile modificare il numero di porta in base a qualsiasi criterio di sicurezza in vigore nella rete.

Una volta ricevuti tutti i pacchetti sul laptop con Wireshark, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione udp 5000 e scegliere decodifica con nome e scegliere PEEKREMOTE, come mostrato nella seguente figura:

Elenco di bug e miglioramenti relativi a questa funzione:

ID bug Cisco CSCvm09020 DNS non più visibile dalla traccia del client nella versione 8.8

ID bug Cisco CSCvm09015 nella traccia client vengono visualizzati molti valori di ICMP_other con numero di sequenza null

ID bug Cisco CSCvm02676 AP COS client-trace non acquisisce i pacchetti webauth

Cisco ID bug CSCvm02613   L'output remoto di traccia client AP COS non funziona

Cisco ID bug CSCvm00855 Numeri SEQ di traccia client incoerenti

Controllo della traccia del client AP dal WLC 9800

È possibile configurare più access point in modo che eseguano una traccia del client radio e la attivino dal

Passaggio 1. Configurare un profilo di traccia AP che definisca il traffico da acquisire

config term

wireless profile ap trace

filter all no filter probe output console-log

Passaggio 2.  Aggiungere il profilo di traccia AP a un profilo di join AP utilizzato dagli access point di destinazione.

ap profile < ap join profile name>

trace

Accertarsi che il profilo di join sia applicato a un tag del sito utilizzato dai punti di accesso di destinazione

Passaggio 4 Avvio/arresto del trigger

ap trace client start ap

client all/

ap trace client stop ap

client all/

ap trace client start site

client all/

ap trace client stop site

client all/

Comandi di verifica:

show wireless profile ap trace summary

show wireless profile ap trace detailed PROF_NAME detail

sh ap trace client summary

show ap trace unsupported-ap summary

AP Catalyst 91xx in modalità sniffer

I nuovi Catalyst 9115, 9117, 9120 e 9130 possono essere configurati in modalità sniffer. La procedura è simile ai modelli AP precedenti.

Nota: i frame di dati inviati alla velocità di trasmissione dati WIFI 6 vengono acquisiti ma, poiché peekremote non è aggiornato su Wireshark, vengono visualizzati come 802.11ax phy type al momento. La correzione è in Wireshark 3.2.4 dove Wireshark mostra la corretta frequenza di WiFi6.

Nota: in questo momento i Cisco AP non sono in grado di acquisire frame MU-OFDMA, ma possono acquisire i frame di trigger (inviati alla velocità di gestione dei dati) che annunciano una finestra MU-OFDMA. È già possibile dedurre che MU-OFDMA si verifica (o meno) e con quale client.

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi

MTU percorso

Anche se il rilevamento della MTU del percorso trova la MTU ottimale per l'access point, è possibile ignorare manualmente queste impostazioni.

Sul protocollo WLC 8.10.130, il comando config ap pmtu disable <ap/all>imposta una MTU statica per uno o tutti gli access point anziché basarsi sul meccanismo di rilevamento dinamico.

Per abilitare i debug all'avvio

È possibile eseguire il comando config boot debug capwap per abilitare i debug capwap, DTLS e DHCP all'avvio successivo, anche prima dell'avvio del sistema operativo e della visualizzazione del prompt.

Inoltre, si dispone di "config boot debug memory xxxx" per diversi debug della memoria.

Per verificare se i debug di avvio sono abilitati o meno, usare il comando "show boot" al successivo riavvio.

I parametri possono essere disabilitati aggiungendo la parola chiave disable al termine della procedura, ad esempio "config boot debug capwap disable".

Meccanismo di risparmio energetico

Il risparmio energia di un determinato client può essere risolto eseguendo

debug client trace <indirizzo mac>

QoS client

Per verificare che i tag QoS siano applicati, è possibile eseguire "debug capwap client qos".

Visualizza il valore UP dei pacchetti per i client wireless.

Non è mac filtrabile a partire dalla versione 8.8 (richiesta di miglioramento bug Cisco IDCSCvm08899 ).

labAP#debug capwap client qos

[*08/20/2018 09:43:36.3171] chatter: set_qos_up :: SetQosPriority: bridged packet dst: 00:AE:FA:78:36:89 UP: 0

[*08/20/2018 09:43:45.0051] chatter: set_qos_up :: SetQosPriority: bridged packet dst: 00:AE:FA:78:36:89 UP: 0

[*08/20/2018 09:43:45.5463] chatter: set_qos_up :: SetQosPriority: bridged packet dst: 00:AE:FA:78:36:89 UP: 0

[*08/20/2018 09:43:46.5687] chatter: set_qos_up :: SetQosPriority: bridged packet dst: AC:81:12:C7:CD:35 UP: 5

[*08/20/2018 09:43:47.0982] chatter: set_qos_up :: SetQosPriority: bridged packet dst: AC:81:12:C7:CD:35 UP: 5

È inoltre possibile verificare la tabella Qos-UP-DSCP sull'access point così come la quantità totale di pacchetti contrassegnati, modellati e scartati da Qos:

LabAP#show dot11 qos

Qos Policy Maps (UPSTREAM)

no policymap

Qos Stats (UPSTREAM)

total packets:   0

dropped packets: 0

marked packets:  0

shaped packets:  0

policed packets: 0

copied packets:  0

DSCP TO DOT1P (UPSTREAM)

Default dscp2dot1p Table Value:

[0]->0 [1]->2 [2]->10 [3]->18 [4]->26 [5]->34 [6]->46 [7]->48

Active dscp2dot1p Table Value:

[0]->0 [1]->2 [2]->10 [3]->18 [4]->26 [5]->34 [6]->46 [7]->48

Qos Policy Maps (DOWNSTREAM)

no policymap

Qos Stats (DOWNSTREAM)

total packets:   0

dropped packets: 0

marked packets:  0

shaped packets:  0

policed packets: 0

copied packets:  0

DSCP TO DOT1P (DOWNSTREAM)

Default dscp2dot1p Table Value:

[0]->0 [1]->-1 [2]->1 [3]->-1 [4]->1 [5]->-1 [6]->1 [7]->-1

[8]->-1 [9]->-1 [10]->2 [11]->-1 [12]->2 [13]->-1 [14]->2 [15]->-1

[16]->-1 [17]->-1 [18]->3 [19]->-1 [20]->3 [21]->-1 [22]->3 [23]->-1

[24]->-1 [25]->-1 [26]->4 [27]->-1 [28]->-1 [29]->-1 [30]->-1 [31]->-1

[32]->-1 [33]->-1 [34]->5 [35]->-1 [36]->-1 [37]->-1 [38]->-1 [39]->-1

[40]->-1 [41]->-1 [42]->-1 [43]->-1 [44]->-1 [45]->-1 [46]->6 [47]->-1

[48]->7 [49]->-1 [50]->-1 [51]->-1 [52]->-1 [53]->-1 [54]->-1 [55]->-1

[56]->7 [57]->-1 [58]->-1 [59]->-1 [60]->-1 [61]->-1 [62]->-1 [63]->-1

Active dscp2dot1p Table Value:

[0]->0 [1]->-1 [2]->1 [3]->-1 [4]->1 [5]->-1 [6]->1 [7]->-1

[8]->-1 [9]->-1 [10]->2 [11]->-1 [12]->2 [13]->-1 [14]->2 [15]->-1

[16]->-1 [17]->-1 [18]->3 [19]->-1 [20]->3 [21]->-1 [22]->3 [23]->-1

[24]->-1 [25]->-1 [26]->4 [27]->-1 [28]->-1 [29]->-1 [30]->-1 [31]->-1

[32]->-1 [33]->-1 [34]->5 [35]->-1 [36]->-1 [37]->-1 [38]->-1 [39]->-1

[40]->-1 [41]->-1 [42]->-1 [43]->-1 [44]->-1 [45]->-1 [46]->6 [47]->-1

[48]->7 [49]->-1 [50]->-1 [51]->-1 [52]->-1 [53]->-1 [54]->-1 [55]->-1

[56]->7 [57]->-1 [58]->-1 [59]->-1 [60]->-1 [61]->-1 [62]->-1 [63]->-1

LabAP#

Quando i criteri Qos sono definiti sul WLC e scaricati sull'access point Flexconnect, è possibile verificarli con:

AP780C-F085-49E6#show policy-map

2 policymaps

Policy Map BWLimitAAAClients            type:qos client:default

Class BWLimitAAAClients_AVC_UI_CLASS

drop

Class BWLimitAAAClients_ADV_UI_CLASS

set dscp af41 (34)

Class class-default

police rate 5000000 bps (625000Bytes/s)

conform-action

exceed-action

Policy Map platinum-up          type:qos client:default

Class cm-dscp-set1-for-up-4

set dscp af41 (34)

Class cm-dscp-set2-for-up-4

set dscp af41 (34)

Class cm-dscp-for-up-5

set dscp af41 (34)

Class cm-dscp-for-up-6

set dscp ef (46)

Class cm-dscp-for-up-7

set dscp ef (46)

Class class-default

no actions

In caso di limitazione delle velocità Qos:

AP780C-F085-49E6#show rate-limit client

Config:

mac vap rt_rate_out rt_rate_in rt_burst_out rt_burst_in nrt_rate_out nrt_rate_in nrt_burst_out nrt_burst_in

A8:DB:03:6F:7A:46   2           0          0            0           0            0           0             0            0

Statistics:

name    up  down

Unshaped     0     0

Client RT pass     0     0

Client NRT pass     0     0

Client RT drops     0     0

Client NRT drops     0 38621

9 54922     0

Scansione off-channel

Il debug della scansione off-channel dell'access point può essere utile quando si risolvono problemi di rilevamento rogue (per verificare se e quando l'access point passa su un canale specifico da analizzare), ma può anche essere utile nella risoluzione di problemi video dove un flusso in tempo reale sensibile ottiene interruzioni costanti se la funzione "off channel scan defer" non viene utilizzata.

debug rrm off-channel defer

debug rrm off-chanel dbg (starting 17.8.1)

debug rrm off-channel schedule

debug rrm off-channel voice (starting 17.8.1)

debug rrm schedule (starting 17.8.1, debug NDP packet tx)

show trace dot_11 channel enable

[*06/11/2020 09:45:38.9530] wcp/rrm_userspace_0/rrm_schedule :: RRMSchedule process_int_duration_timer_local rrm_is_msmt_schedule_local passive scan on channel 5 bandwidth 20MHz

[*06/11/2020 09:45:39.0550] noise measurement channel 5 noise 89

[*06/11/2020 09:45:43.5490] wcp/rrm_userspace_1/rrm_schedule :: RRMSchedule process_int_duration_timer_local rrm_is_msmt_schedule_local passive scan on channel 140 bandwidth 20MHz

[*06/11/2020 09:45:43.6570] noise measurement channel 140 noise 97

Connettività client

È possibile elencare i client che sono stati deautenticati dal punto di accesso con il timestamp dell'ultimo evento:

LabAP#show dot11 clients deauth

timestamp               mac vap reason_code

Mon Aug 20 09:50:59 2018 AC:BC:32:A4:2C:D3   9           4

Mon Aug 20 09:52:14 2018 00:AE:FA:78:36:89   9           4

Mon Aug 20 10:31:54 2018 00:AE:FA:78:36:89   9           4

Nell'output precedente, il codice motivo è il codice motivo di deautenticazione, come descritto in questo collegamento:

https://community.cisco.com:443/t5/wireless-mobility-knowledge-base/802-11-association-status-802-11-deauth-reason-codes/ta-p/3148055

Il vap si riferisce all'identificatore della WLAN all'interno dell'access point (che è diverso dall'ID WLAN sul WLC !!!).

Potete metterlo in relazione incrociata con altri output dettagliati successivamente, che menziona sempre il vap dei client associati.

È possibile visualizzare l'elenco degli ID VAP con "show controller Dot11Radio 0/1 wlan".

Quando i client sono ancora associati, è possibile ottenere dettagli sulla loro connessione con:

LabAP#show dot11 clients

Total dot11 clients: 1

Client MAC Slot ID WLAN ID AID WLAN Name RSSI Maxrate WGB

00:AE:FA:78:36:89       1      10   1   TestSSID -25 MCS82SS  No

Per ulteriori dettagli sulla voce relativa al cliente, consultare:

LabAP#show client summ

Radio Driver client Summary:

==============================

wifi0

[*08/20/2018 11:54:59.5340]

[*08/20/2018 11:54:59.5340] Total STA List Count 0

[*08/20/2018 11:54:59.5340] | NO|              MAC|STATE|

[*08/20/2018 11:54:59.5340] -----------------------------

wifi1

[*08/20/2018 11:54:59.5357]

[*08/20/2018 11:54:59.5357] Total STA List Count 1

[*08/20/2018 11:54:59.5357] | NO|              MAC|STATE|

[*08/20/2018 11:54:59.5357] -----------------------------

[*08/20/2018 11:54:59.5357] |  1| 0:ffffffae:fffffffa:78:36:ffffff89|    8|

Radio Driver Client AID List:

==============================

wifi0

[*08/20/2018 11:54:59.5415]

[*08/20/2018 11:54:59.5415] Total STA-ID List Count 0

[*08/20/2018 11:54:59.5415] | NO|              MAC|STA-ID|

[*08/20/2018 11:54:59.5415] ------------------------------

wifi1

[*08/20/2018 11:54:59.5431]

[*08/20/2018 11:54:59.5431] Total STA-ID List Count 1

[*08/20/2018 11:54:59.5431] | NO|              MAC|STA-ID|

[*08/20/2018 11:54:59.5432] ------------------------------

[*08/20/2018 11:54:59.5432] |  1| 0:ffffffae:fffffffa:78:36:ffffff89|     6|

WCP client Summary:

=====================

mac radio vap aid state       encr Maxrate is_wgb_wired      wgb_mac_addr

00:AE:FA:78:36:89     1   9   1   FWD AES_CCM128 MCS82SS        false 00:00:00:00:00:00

NSS client Summary:

=====================

Current Count: 3

|       MAC       | OPAQUE |PRI POL|VLAN|BR|TN|QCF|BSS|RADID|MYMAC|

|F8:0B:CB:E4:7F:41|00000000|      3|   0| 1| 1|  0|  2|    3|    1|

|F8:0B:CB:E4:7F:40|00000000|      3|   0| 1| 1|  0|  2|    3|    1|

|00:AE:FA:78:36:89|00000003|      1|   0| 1| 1|  0|  9|    1|    0|

Datapath IPv4 client Summary:

===============================

id vap   port         node tunnel               mac        seen_ip     hashed_ip sniff_ago confirm_ago

00:AE:FA:78:36:89   9 apr1v9 192.0.2.13      - 00:AE:FA:78:36:89 192.168.68.209 10.228.153.45  5.990000    5.980000

Datapath IPv6 client Summary:

===============================

client               mac                 seen_ip6 age      scope   port

1 00:AE:FA:78:36:89 fe80::2ae:faff:fe78:3689  61 link-local apr1v9

Wired client Summary:

=======================

mac port state local_client detect_ago associated_ago tx_pkts tx_bytes rx_pkts rx_bytes

È possibile forzare la disconnessione di un client specifico con:

test dot11 client deauthenticate

I contatori del traffico possono essere ottenuti per client con:

LabAP#show client statistics wireless 00:AE:FA:78:36:89

Client MAC address: 00:AE:FA:78:36:89

Tx Packets                   : 621

Tx Management Packets        : 6

Tx Control Packets           : 153

Tx Data Packets              : 462

Tx Data Bytes                : 145899

Tx Unicast Data Packets      : 600

Rx Packets                   : 2910

Rx Management Packets        : 13

Rx Control Packets           : 943

Rx Data Packets              : 1954

Rx Data Bytes                : 145699

LabAP#

A livello di radio, molte informazioni possono essere ottenute in "show controllers". Quando si aggiunge l'indirizzo MAC del client, vengono visualizzate le velocità dati supportate, le velocità dati correnti, le funzionalità PHY, nonché la quantità di tentativi e errori di testo:

LabAP#show controllers dot11Radio 0 client 00:AE:FA:78:36:89

mac radio vap aid state       encr Maxrate is_wgb_wired      wgb_mac_addr

00:AE:FA:78:36:89     0   9   1   FWD AES_CCM128    M15         false 00:00:00:00:00:00

Configured rates for client 00:AE:FA:78:36:89

Legacy Rates(Mbps): 11

HT Rates(MCS):M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15

VHT Rates: 1SS:M0-7 2SS:M0-7

HT:yes     VHT:yes     HE:no     40MHz:no     80MHz:no     80+80MHz:no     160MHz:no

11w:no     MFP:no     11h:no     encrypt_polocy: 4

_wmm_enabled:yes     qos_capable:yes     WME(11e):no     WMM_MIXED_MODE:no

short_preamble:yes     short_slot_time:no     short_hdr:yes     SM_dyn:yes

short_GI_20M:yes     short_GI_40M:no     short_GI_80M:yes     LDPC:yes     AMSDU:yes     AMSDU_long:no

su_mimo_capable:yes     mu_mimo_capable:no     is_wgb_wired:no     is_wgb:no

Additional info for client 00:AE:FA:78:36:89

RSSI: -90

PS  : Legacy (Sleeping)

Tx Rate: 0 Kbps

Rx Rate: 117000 Kbps

VHT_TXMAP: 0

CCX Ver: 4

Statistics for client 00:AE:FA:78:36:89

mac   intf TxData TxMgmt TxUC TxBytes TxFail TxDcrd TxCumRetries RxData RxMgmt RxBytes RxErr TxRt   RxRt idle_counter stats_ago expiration

00:AE:FA:78:36:89 apr0v9      8      1    6    1038      1      0            0     31      1    1599     0    0 117000          290 13.952000          0

Per TID packet statistics for client 00:AE:FA:78:36:89

Priority Rx Pkts Tx Pkts Rx(last 5 s) Tx (last 5 s) QID Tx Drops Tx Cur Qlimit

0     899     460            1             1 144        0      0   1024

1       0       0            0             0 145        0      0   1024

2       0       0            0             0 146        0      0   1024

3      59       0            0             0 147        0      0   1024

4       0       0            0             0 148        0      0   1024

5       0       0            0             0 149        0      0   1024

6       0       0            0             0 150        0      0   1024

7       0       0            0             0 151        0      0   1024

Legacy Rate Statistics:

(Mbps :   Rx, Tx, Tx-Retries)

11 Mbps :    2,    0,    0

6 Mbps :    0,    9,    0

HT/VHT Rate Statistics:

(Rate/SS/Width :   Rx, Rx-Ampdu, Tx, Tx-Ampdu, Tx-Retries)

0/1/20 :    4,    4,    0,    0,    0

6/2/20 :    4,    4,    0,    0,    0

7/2/20 :    5,    5,    0,    0,    0

webauth done:

false

Per tenere costantemente traccia di una velocità dati client e/o di un valore RSSI, è possibile eseguire "debug dot11 client rate address <mac> " e questa operazione registra queste informazioni ogni secondo:

LabAP#debug dot11 client rate address 00:AE:FA:78:36:89

[*08/20/2018 14:17:28.0928]                MAC    Tx-Pkts    Rx-Pkts  Tx-Rate  Rx-Rate  RSSI   SNR Tx-Retries

[*08/20/2018 14:17:28.0928] 00:AE:FA:78:36:89          0          0       12  a8.2-2s   -45    53          0

[*08/20/2018 14:17:29.0931] 00:AE:FA:78:36:89          7         18       12  a8.2-2s   -45    53          0

[*08/20/2018 14:17:30.0934] 00:AE:FA:78:36:89          3         18       12  a8.2-2s   -45    53          0

[*08/20/2018 14:17:31.0937] 00:AE:FA:78:36:89          2         20       12  a8.2-2s   -45    53          0

[*08/20/2018 14:17:32.0939] 00:AE:FA:78:36:89          2         20       12  a8.2-2s   -45    53          0

[*08/20/2018 14:17:33.0942] 00:AE:FA:78:36:89          2         21       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:34.0988] 00:AE:FA:78:36:89          1          4       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:35.0990] 00:AE:FA:78:36:89          9         23       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:36.0993] 00:AE:FA:78:36:89          3          7       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:37.0996] 00:AE:FA:78:36:89          2          6       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:38.0999] 00:AE:FA:78:36:89          2         14       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:39.1002] 00:AE:FA:78:36:89          2         10       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:40.1004] 00:AE:FA:78:36:89          1          6       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:41.1007] 00:AE:FA:78:36:89          9         20       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:42.1010] 00:AE:FA:78:36:89          0          0       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:43.1013] 00:AE:FA:78:36:89          2          8       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:44.1015] 00:AE:FA:78:36:89          0          0       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:45.1018] 00:AE:FA:78:36:89          0          0       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:46.1021] 00:AE:FA:78:36:89          0          0       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:47.1024] 00:AE:FA:78:36:89          0          0       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:48.1026] 00:AE:FA:78:36:89          7         15       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:49.1029] 00:AE:FA:78:36:89          0          6       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:50.1032] 00:AE:FA:78:36:89          0          0       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:51.1035] 00:AE:FA:78:36:89          1          7       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:52.1037] 00:AE:FA:78:36:89          0         17       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:53.1040] 00:AE:FA:78:36:89          1         19       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:54.1043] 00:AE:FA:78:36:89          2         17       12  a8.2-2s   -46    52          0

[*08/20/2018 14:17:55.1046] 00:AE:FA:78:36:89          2         22       12  a8.2-2s   -45    53          0

[*08/20/2018 14:17:56.1048] 00:AE:FA:78:36:89          1         18       12  a8.2-2s   -45    53          0

[*08/20/2018 14:17:57.1053] 00:AE:FA:78:36:89          2         18       12  a8.2-2s   -45    53          0

[*08/20/2018 14:17:58.1055] 00:AE:FA:78:36:89         12         37       12  a8.2-2s   -45    53          0

In questo output, i contatori dei pacchetti Tx e Rx sono pacchetti trasmessi nel secondo intervallo dall'ultima stampa, lo stesso per i tentativi Tx. Tuttavia RSSI, SNR e data rate sono i valori dell'ultimo pacchetto dell'intervallo (e non una media per tutti i pacchetti dell'intervallo).

Scenari di Flexconnect

È possibile verificare gli ACL attualmente applicati a un client in uno scenario di pre-autenticazione (ad esempio, CWA) o post-autenticazione:

AP#show client access-lists pre-auth all f48c.507a.b9ad

Pre-Auth URL ACLs for Client: F4:8C:50:7A:B9:AD

IPv4 ACL: IPv6 ACL:

ACTION URL-LIST

Resolved IPs for Client: F4:8C:50:7A:B9:AD

HIT-COUNT URL ACTION IP-LIST

REDIRECT

rule 0: allow true and ip proto 17 and src port 53

rule 1: allow true and ip proto 17 and dst port 53

rule 2: allow true and src 10.48.39.161mask 255.255.255.255

rule 3: allow true and dst 10.48.39.161mask 255.255.255.255

rule 4: deny true

No IPv6 ACL found

AP#show client access-lists post-auth all f48c.507a.b9ad

Post-Auth URL ACLs for Client: F4:8C:50:7A:B9:AD

IPv4 ACL: IPv6 ACL:

ACTION URL-LIST

Resolved IPs for Client: F4:8C:50:7A:B9:AD

HIT-COUNT URL ACTION IP-LIST

post-auth

rule 0: deny true and dst 192.0.0.0mask 255.0.0.0

rule 1: deny true and src 192.0.0.0mask 255.0.0.0

rule 2: allow true

No IPv6 ACL found

File system AP

I punti di accesso COS non consentono di elencare tutto il contenuto del file system come nelle piattaforme unix.

Il comando "show filesystems" fornisce un dettaglio dell'utilizzo e della distribuzione dello spazio nella partizione corrente:

2802#show filesystems

Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on

/dev/ubivol/storage      57.5M    364.0K     54.1M   1% /storage

2802#

Il comando "show flash" elenca i file principali sul flash AP. È inoltre possibile aggiungere la parola chiave syslog o core per elencare tali cartelle specifiche.

ap_2802#show flash

Directory of /storage/

total 84

-rw-r--r--    1 root     root             0 May 21  2018 1111

-rw-r--r--    1 root     root             6 Apr 15 11:09 BOOT_COUNT

-rw-r--r--    1 root     root             6 Apr 15 11:09 BOOT_COUNT.reserve

-rw-r--r--    1 root     root            29 Apr 15 11:09 RELOADED_AT_UTC

drwxr-xr-x    2 root     root           160 Mar 27 13:53 ap-images

drwxr-xr-x    4 5        root          2016 Apr 15 11:10 application

-rw-r--r--    1 root     root          6383 Apr 26 09:32 base_capwap_cfg_info

-rw-r--r--    1 root     root            20 Apr 26 10:31 bigacl

-rw-r--r--    1 root     root          1230 Mar 27 13:53 bootloader.log

-rw-r--r--    1 root     root             5 Apr 26 09:29 bootloader_verify.shadow

-rw-r--r--    1 root     root            18 Jun 30  2017 config

-rw-r--r--    1 root     root          8116 Apr 26 09:32 config.flex

-rw-r--r--    1 root     root            21 Apr 26 09:32 config.flex.mgroup

-rw-r--r--    1 root     root             0 Apr 15 11:09 config.local

-rw-r--r--    1 root     root             0 Jul 26  2018 config.mesh.dhcp

-rw-r--r--    1 root     root           180 Apr 15 11:10 config.mobexp

-rw-r--r--    1 root     root             0 Jun  5  2018 config.oeap

-rw-r--r--    1 root     root          2253 Apr 26 09:43 config.wireless

drwxr-xr-x    2 root     root           160 Jun 30  2017 cores

drwxr-xr-x    2 root     root           320 Jun 30  2017 dropbear

drwxr-xr-x    2 root     root           160 Jun 30  2017 images

-rw-r--r--    1 root     root           222 Jan  2  2000 last_good_uplink_config

drwxr-xr-x    2 root     root           160 Jun 30  2017 lists

-rw-r--r--    1 root     root           215 Apr 16 11:01 part1_info.ver

-rw-r--r--    1 root     root           215 Apr 26 09:29 part2_info.ver

-rw-r--r--    1 root     root          4096 Apr 26 09:36 random_seed

-rw-r--r--    1 root     root             3 Jun 30  2017 rxtx_mode

-rw-r--r--    1 root     root            64 Apr 15 11:11 sensord_CSPRNG0

-rw-r--r--    1 root     root            64 Apr 15 11:11 sensord_CSPRNG1

drwxr-xr-x    3 support  root           224 Jun 30  2017 support

drwxr-xr-x    2 root     root          2176 Apr 15 11:10 syslogs

---------------------------------------------------------------------------

Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on

flash                    57.5M    372.0K     54.1M   1% /storage

Archivia e invia syslog

La cartella syslog memorizza l'output syslog dei riavvii precedenti. Il comando "show log" mostra syslog solo dopo l'ultimo riavvio.

Ad ogni ciclo di riavvio, i syslog vengono scritti su file incrementali.

artaki# show flash syslogs

Directory of /storage/syslogs/

total 128

-rw-r--r--    1 root     root         11963 Jul  6 15:23 1

-rw-r--r--    1 root     root         20406 Jan  1  2000 1.0

-rw-r--r--    1 root     root           313 Jul  6 15:23 1.last_write

-rw-r--r--    1 root     root         20364 Jan  1  2000 1.start

-rw-r--r--    1 root     root            33 Jul  6 15:23 1.watchdog_status

-rw-r--r--    1 root     root         19788 Jul  6 16:46 2

-rw-r--r--    1 root     root         20481 Jul  6 15:23 2.0

-rw-r--r--    1 root     root           313 Jul  6 16:46 2.last_write

-rw-r--r--    1 root     root         20422 Jul  6 15:23 2.start

---------------------------------------------------------------------------

Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on

flash                    57.6M     88.0K     54.5M   0% /storage

artaki# show flash cores

Directory of /storage/cores/

total 0

---------------------------------------------------------------------------

Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on

flash                    57.6M     88.0K     54.5M   0% /storage

Il primo output dopo l'avvio iniziale è il file 1.0 e viene creato un file 1.1 se la versione 1.0 diventa troppo lunga. Dopo il riavvio, viene creato un nuovo file 2.0 e così via.

Dal WLC, è possibile configurare la destinazione del syslog se si desidera che gli access point inviino i messaggi unicast del syslog a un server specifico.

Per impostazione predefinita, gli access point inviano i syslog a un indirizzo di broadcast che può causare un certo numero di problemi di trasmissione, quindi accertarsi di configurare un server syslog.

Per impostazione predefinita, l'access point invia tramite syslog qualsiasi informazione stampata sull'output della console.

Sul controller 9800, è possibile modificare questi parametri nel profilo Configurazione -> Join AP, in Gestione.

È possibile modificare il valore Log Trap per inviare i debug anche tramite syslog. È quindi possibile abilitare i debug sulla CLI dell'access point e l'output di questi messaggi viene inviato al server configurato tramite messaggi syslog.

A causa dell'ID bug Cisco CSCvu75017 ,solo quando si imposta la funzione syslog su KERN (valore predefinito), l'access point invia messaggi syslog in uscita.

Se si stanno risolvendo problemi in cui un access point potrebbe perdere la connettività di rete (o su un server WGB, ad esempio), syslog non è affidabile come nessun messaggio inviato se l'access point perde la connettività uplink.

Pertanto, l'utilizzo dei file syslog archiviati in flash è un ottimo modo per eseguire il debug e memorizzare l'output sull'access point stesso e quindi caricarlo periodicamente in seguito.

Pacchetto di supporto AP

Alcune informazioni di diagnostica di vario tipo raccolte di frequente possono essere rese disponibili in un unico pacchetto che è possibile caricare dai punti di accesso.

Le informazioni di diagnostica che è possibile includere nel bundle sono:

- AP show tech

- syslog AP

- Log Brain Capwapd AP

- Registri di avvio e messaggi AP

- File Coredump AP

Per ottenere il bundle di supporto per l'access point, andare nella CLI dell'access point e immettere il comando "copy support-bundle tftp: x.x.x.x".

A questo punto è possibile controllare il file denominato con il nome dell'access point seguito dal nome support.apversion.date.time.tgz, come mostrato di seguito:

Quando si "disattiva" il file è possibile visualizzare i vari file raccolti:

Raccogli file di base AP in remoto

Per raccogliere i file di base dell'access point in remoto, abilitare il dump del core da includere nel pacchetto di supporto, quindi caricare il pacchetto di supporto dall'access point o inviarlo direttamente al server FTP. Negli esempi seguenti viene utilizzato il server tftp 192.168.1.100.

CLI AireOS

Interfaccia grafica AireOS

CLI di Cisco IOS®

eWLC-9800-01(config)#ap profile TiagoOffice

eWLC-9800-01(config-ap-profile)#core-dump tftp-server 192.168.1.100 file apCores uncompress

GUI Cisco IOS®

A partire da Cisco IOS® XE 17.3.1, si dispone della scheda Support Bundle e si può scaricare l'AP SB dalla GUI del WLC.

Non fa altro che eseguire il comando "copy support-bundle" sull'access point e inviarlo al WLC tramite SCP (perché il WLC può essere un server SCP).

E poi lo puoi scaricare dal tuo browser:

Ciò significa che è possibile eseguire manualmente la stessa procedura nelle versioni di eWLC precedenti alla 17.3.1:

Copiare il bundle di supporto dall'access point tramite SCP all'indirizzo IP eWLC se non si dispone di un server TFTP raggiungibile dall'access point.

Il WLC è solitamente raggiungibile tramite SSH dall'access point, quindi è un buon trucco per le versioni precedenti alla 17.3.

Passaggio 1. Abilitare SSH su 9800 v17.2.1

Passaggio 2. Abilitare SCP su Cisco IOS® XE v17.2.1

Nell'esempio viene mostrato come configurare la funzionalità sul lato server di SCP. In questo esempio vengono utilizzati un nome utente e una password definiti localmente:

Passaggio 3. Usare il comando "copy support-bundle" ed è necessario specificare il nome del file da creare nel server SCP.

Suggerimento: è possibile eseguire il comando una volta per ottenere un nome di file significativo e quindi copiare/incollare tale nome nel comando:

Passaggio 4. Quindi è possibile accedere alla GUI del WLC e ottenere il file in: Amministrazione > Gestione > File Manager:

IoT e Bluetooth

I registri del server RPC possono essere controllati nell'access point con:

AP# show grpc server log

time="2020-04-01T01:36:52Z" level=info msg="[DNAS] spaces conn url 10.22.243.33:8000"

time="2020-04-01T01:36:52Z" level=info msg="[DNAS] entering stopDNAspacesTmpTokenRoutine"

time="2020-04-01T01:36:52Z" level=info msg="[DNAS] exiting stopDNAspacesTmpTokenRoutine"

time="2020-04-01T01:36:52Z" level=info msg="[DNAS] entering startDNAspacesTmpTokenRoutine"

time="2020-04-01T01:36:52Z" level=info msg="[DNAS] launching token request cycle"

time="2020-04-01T01:36:52Z" level=info msg="[DNAS] exiting startDNAspacesTmpTokenRoutine"

time="2020-04-01T01:36:52Z" level=info msg="[DNAS] spaces token expiration time 2020-04-02 01:36:52 +0000 UTC"

time="2020-04-01T01:36:52Z" level=info msg=" Calling startDNASpacesConn routine "

time="2020-04-01T01:36:52Z" level=info msg="[DNAS] Receive Success status"

time="2020-04-01T01:36:52Z" level=info msg="[DNAS] Connection not in ready state sleeping for 10 seconds"

time="2020-04-01T01:37:02Z" level=info msg="[DNAS] Setup Stream for the gRPC connection"

time="2020-04-01T01:37:02Z" level=info msg="[DNAS] Connect RPC Succeeded."

time="2020-04-01T01:37:02Z" level=info msg="[DNAS] RX  routine got enabled "

time="2020-04-01T01:37:02Z" level=info msg="[DNAS] TX routine got enabled "

La connettività al connettore DNA Spaces può essere verificata con:

AP# show cloud connector key access

Token Valid : Yes

Token Stats :

Number of Attempts  : 44

Number of Failures  : 27

Last Failure on     : 2020-03-28 02:02:15.649556818 +0000 UTC m=+5753.097022576

Last Failure reason : curl: SSL connect error

Last Success on     : 2020-04-01 00:48:37.313511596 +0000 UTC m=+346934.760976625

Expiration time     : 2020-04-02 00:48:37 +0000 UTC

Connection Retry Interval : 30

AP# show cloud connector connection detail

Connection State           : READY

Connection Url             :  10.22.243.33:8000

Certificate Available      :  true

Controller Ip              :  10.22.243.31

Stream Setup Interval      :  30

Keepalive Interval         :  30

Last Keepalive Rcvd On     :  2020-04-01 00:32:47.891433113 +0000 UTC m=+345985.338898246

Number of Dials               :  2

Number of Tx Pkts             :  2788175

Number of Rx Pkts             :  11341

Number of Dropped Pkts        :  0

Number of Rx Keepalive        :  11341

Number of Tx Keepalive        :  11341

Number of Rx Cfg Request      :  0

Number of Tx AP Cfg Resp      :  0

Number of Tx APP Cfg Resp     :  0

Number of Tx APP state pkts   :  5

Number of Tx APP data pkts    :  2776829

Per visualizzare la configurazione di trasmissione BLE corrente dell'access point:

AP# show controllers ioTRadio ble 0 broadcast

BLE Profile Config

-------------------

Active profile           : v-iBeacon

Profile 0 (iBeacon)

UUID                     : 00001000000000000000000000000000

Interval (ms)            : 100

Power (dBm)              : -21

Advertised Power (dBm)   : -65

Minor                    : 0

Major                    : 0

TxPower byte             : bfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbfbf

Profile 1 (Eddystone UID)

Namespace (hex)          : 0000000000005446089c

Instance-ID (hex)        : 7f0000001f00

Profile 2 (Eddystone URL)

URL                      : http://www.

Per visualizzare i risultati dell'analisi:

AP# show controllers ioTRadio ble 0 scan brief

Profile               MAC  RSSI(-dBm)  RSSI@1meter(-dBm)        Last-heard

Unknown 3C:1D:AF:62:EC:EC          88                  0 0000D:00H:00M:01S

iBeacon 18:04:ED:04:1C:5F          86                 65 0000D:00H:00M:01S

Unknown 18:04:ED:04:1C:5F          78                 65 0000D:00H:00M:01S

Unknown 04:45:E5:28:8E:E7          85                 65 0000D:00H:00M:01S

Unknown 2D:97:FA:0F:92:9A          91                 65 0000D:00H:00M:01S

iBeacon E0:7D:EA:16:35:35          68                 65 0000D:00H:00M:01S

Unknown E0:7D:EA:16:35:35          68                 65 0000D:00H:00M:01S

iBeacon 04:EE:03:53:74:22          45                256 0000D:00H:00M:01S

Unknown 04:EE:03:53:74:22          45                256 0000D:00H:00M:01S

04:EE:03:53:6A:3A          72                N/A 0000D:00H:00M:01S

Unknown 04:EE:03:53:6A:3A          72                 65 0000D:00H:00M:01S

iBeacon E0:7D:EA:16:35:35          68                 65 0000D:00H:00M:01S

Unknown E0:7D:EA:16:35:35          67                 65 0000D:00H:00M:01S

iBeacon 04:EE:03:53:74:22          60                256 0000D:00H:00M:01S

Unknown 04:EE:03:53:74:22          60                256 0000D:00H:00M:01S

Eddystone URL 04:EE:03:53:6A:3A          72                N/A 0000D:00H:00M:01S

Quando il punto di accesso opera in modalità gateway BLE avanzata in cui viene distribuita un'app, è possibile controllare lo stato dell'applicazione IoX con:

AP#show iox applications

Total Number of Apps : 1

--------------------------

App Name                     : cisco_dnas_ble_iox_app

App Ip                    : 192.168.11.2

App State                 : RUNNING

App Token                 : 02fb3e98-ac02-4356-95ba-c43e8a1f4217

App Protocol              : ble

App Grpc Connection       : Up

Rx Pkts From App          : 3878345

Tx Pkts To App            : 6460

Tx Pkts To Wlc            : 0

Tx Data Pkts To DNASpaces : 3866864

Tx Cfg Resp To DNASpaces  : 1

Rx KeepAlive from App     : 11480

Dropped Pkts              : 0

App keepAlive Received On : Mar 24 05:56:49

È possibile connettersi all'applicazione IOX con questi comandi e quindi monitorare i registri durante la configurazione del beacon di reparto:

AP#connect iox application

/ #

/# tail -F /tmp/dnas_ble.log

Tue Mar 24 06:55:21 2020 [INFO]: Starting DNA Spaces BLE IOx Application

Tue Mar 24 06:55:21 2020 [INFO]: Auth token file contents: db26a8ab-e800-4fe9-a128-80683ea17b12

Tue Mar 24 06:55:21 2020 [INFO]: Setting gRPC endpoint to: 1.1.7.101:57777

Tue Mar 24 06:55:21 2020 [INFO]: Auth with token: db26a8ab-e800-4fe9-a128-80683ea17b12

Tue Mar 24 06:55:21 2020 [INFO]: Attempt to connect to DNAS Channel

Tue Mar 24 06:55:21 2020 [INFO]: Starting to run metrics

Tue Mar 24 06:55:21 2020 [INFO]: Starting to run Channel Keepalive

Tue Mar 24 06:55:21 2020 [INFO]: Initialize DNAS Reader Channel

Tue Mar 24 06:55:21 2020 [INFO]: Start listener for messages

Tue Mar 24 06:55:21 2020 [INFO]: Running BLE scan thread

Conclusioni

Sono disponibili numerosi strumenti di risoluzione dei problemi che consentono di risolvere i problemi relativi ai punti di accesso COS.

Il presente documento contiene l'elenco dei documenti di uso più frequente e viene regolarmente aggiornato.