Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

MAG - Supporto delle funzionalità PMIPv6 su WLC - (versione 7.3)

Provisioning PMIPv6 sul simulatore LMA

Provisioning MAG-PMIPv6 su GUI WLC

Monitoraggio e verifica della connettività client PMIPv6 su WLC

Informazioni aggiuntive su CLI e debug

MAG- Comandi show PMIPv6 disponibili tramite CLI WLC

MAG - Comandi di debug PMIPv6 disponibili sul WLC

Informazioni correlate

Introduzione

Perché Proxy Mobile IPv6 (PMIPv6)?

PMIPv6/S2a è un modo standardizzato di integrare reti di accesso non 3GPP affidabili con un 3GPP Evolved Packet Core (EPC) standardizzato. In questo caso, "reti attendibili di accesso non 3GPP" = WiFi SP.

PMIPv6 consente la mobilità IP per un host senza richiedere la partecipazione a qualsiasi segnalazione relativa alla mobilità. La rete è responsabile della gestione della mobilità IP per conto dell'host. Le entità di mobilità nella rete sono responsabili del monitoraggio dei movimenti dell'host e dell'avvio della segnalazione di mobilità richiesta per suo conto.

PMIPv6 viene utilizzato per i trasferimenti tra sistemi e fornitori tra tecnologie di accesso radio 3GPP e non 3GPP, quali WiMAX, 3GPP, 3GPP2 e WLAN.

PMIPv6 facilita la mobilità IP mantenendo costanti questi parametri di mobilità in tutto il dominio PMIPv6:

- Indirizzo IP del numero MN

- Indirizzo IP gateway MN

- MAC gateway MN

- Indirizzo server DHCP

Terminologie PMIPv6:

- Dominio IPv6 mobile proxy: rete in cui la gestione della mobilità di un nodo mobile viene gestita utilizzando il protocollo PMIPv6. Il dominio è costituito da entità di rete, quali MAG e LMA, tra le quali è possibile mantenere l'associazione proxy per conto dei nodi mobili.

- Local Mobility Anchor (LMA): LMA è l'agente principale per il nodo mobile in un dominio PMIPv6. È il punto di ancoraggio topologico per il prefisso di rete domestica del nodo mobile ed è l'entità che gestisce lo stato di associazione del nodo mobile.

- Mobile Access Gateway (MAG): MAG è una funzione su un router di accesso che gestisce la segnalazione relativa alla mobilità per un nodo mobile collegato al relativo collegamento di accesso. È responsabile del monitoraggio dei movimenti del nodo mobile da e verso il collegamento di accesso.

- Mobile Node (MN): host o router IP con mobilità gestita dalla rete. L'MN può essere un nodo solo IPv4, un nodo solo IPv6 o un nodo a doppio stack e non deve partecipare ad alcuna segnalazione relativa alla mobilità IP per ottenere la mobilità di un indirizzo IP ottenuto in tale dominio PMIPv6.

- NAI (Network Access Identifier): NAI è l'identità utente inviata dal client durante l'autenticazione di accesso alla rete. In roaming, lo scopo dell'NAI è identificare l'utente e assistere nel routing della richiesta di autenticazione. La sintassi standard è "user@realm", o come definito nella rfc 4282.

- Identificatore nodo mobile: l'identità di un nodo mobile nel dominio PMIPv6. Si tratta dell'identificatore stabile e in genere è un identificatore, ad esempio un indirizzo NAI o MAC (Media Access Control).

- Identificatore livello collegamento nodo mobile: identificatore che identifica l'interfaccia collegata di un numero di sequenza mobile, ad esempio l'indirizzo MAC.

- Proxy Binding Update (PBU) - Messaggio di richiesta inviato da MAG a LMA per stabilire un binding tra il prefisso della rete domestica della rete principale e il MAG a cui la rete principale è collegata.

- Conferma associazione proxy (Proxy Binding Acknowledgement, PBA) - Messaggio di risposta inviato da LMA in risposta a un messaggio PBU ricevuto da un MAG.

Prerequisiti

Requisiti

Per poter completare il test end-to-end del MAG-PMIPv6 sul WLC, è necessario che nella configurazione sia presente un LMA (ASR5k, ASR1k o simulatore).

Per eseguire il provisioning della funzione MAG - PMIPv6 sul WLC, è necessario conoscere i seguenti parametri:

- Dominio PMIPv6 di cui farà parte il WLC-MAG.

- Nome e indirizzo IP dell'LMA con cui il WLC comunica.

- Profilo del servizio Nome punto di accesso (APN) a cui verrà associato il profilo PMIPv6 sul WLC. Il nome del punto di accesso verrà definito sulla LMA.

- NAI (Network Access Identifier) da utilizzare nel profilo PMIPv6 sul WLC.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- MAG PMIPv6 su WLC 5508

- software WLC 7.3

- Switch Catalyst

- Simulatore LMA (ASR5k)

- AP3600

- Dispositivi client (notebook, iPhone e iPad)

- server DHCP

Topologia:

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

MAG - Supporto delle funzionalità PMIPv6 su WLC - (versione 7.3)

- La funzione MAG - PMIPv6 è supportata sulle piattaforme WLC 5508, WSIM2 e WLC 8500.

- WLC per supportare la connettività con un massimo di 10 LMA.

- WLC per supportare lo stesso numero di client PMIPv6 supportato da un tipo WLC di base su sessioni WLC 5508 - 7K, sessioni WSIM2 - 15K e sessioni WLC 8510 - 40K.

- WLC per supportare "Simple IP"* o PMIPv6 WLAN (attualmente è supportato l'IP semplice, ad esempio client IPv4 e/o IPv6 su una WLAN).

- La WLAN IPv6 supporta i client IPv4 solo nella versione 7.3.

- WLC per supportare i tunnel GRE IPv4 PMIPv6 solo per LMA nella release 7.3. Un tunnel statico per LMA (da IP di gestione a IP LMA)

Provisioning PMIPv6 sul simulatore LMA

Tutti i test da WLC (PMIPv6 - MAG) a LMA sono stati eseguiti su un simulatore ASR5k - LMA utilizzando i seguenti parametri:

Provisioning MAG-PMIPv6 su GUI WLC

Una volta noti tutti i parametri sopra indicati, il provisioning di MAG - PMIPv6 può essere eseguito utilizzando l'interfaccia GUI sul WLC.

Completare questi passaggi per eseguire in modo semplificato i passaggi di provisioning sull'interfaccia GUI del WLC:

1. Definire il dominio di mobilità di cui farà parte questo WLC-MAG.

2. Nome e indirizzo IP LMA provisioning:

Al termine, il tunnel statico PMIPv6 GRE tra WLC-MAG e LMA sarà attivo.

3. Per procedere alla verifica, accedere al WLC e usare questo comando:

debugfastpath dump tun4db

Questo comando mostra lo stato del tunnel GRE per WLC-MAG e LMA.

L'output dovrebbe essere visualizzato come:

4. Definire il profilo PMIPv6 da associare a una WLAN sul WLC.

Questi parametri sono obbligatori:

- NAI

- APN, profilo da associare a su LMA

- LMA da utilizzare

5. Assegnare il profilo PMIPv6 definito in precedenza a una WLAN per cui si desidera consentire la mobilità basata su PMIPv6.

Una volta associata una WLAN a un profilo PMIPv6, l'allocazione IP di tutti i client viene gestita tramite la segnalazione WLC - MAG alla LMA. Il MAG agirà come proxy per il client.

Le impostazioni PMIPv6 APN su LMA sostituiranno l'impostazione dell'interfaccia dinamica WLAN (se presente).

Monitoraggio e verifica della connettività client PMIPv6 su WLC

Al termine delle configurazioni precedenti, tutti i client che si connettono a una WLAN associata a un profilo PMIPv6 diventeranno parte del dominio di mobilità PMIPv6.

Per verificare i parametri del client, andare a Monitor\Client sul WLC:

Selezionare Client per visualizzare ulteriori dettagli.

Nota: anche se il client è associato a un'interfaccia dinamica con subnet VLAN 16, sta ottenendo l'IP dal pool definito nell'APN nella LMA.

Informazioni aggiuntive su CLI e debug

Per configurare MAG - PMIPv6 tramite la CLI del WLC, utilizzare questi comandi:

Comandi di configurazione:

configpmipv6 ?

domain         Configure Domain

addAdd to domain

deletedelete an entity

mag            Proxy mobility MAG configuration

configpmipv6 domain D1

configMAG - PMIPv6 ? ipv4-address ?

configpmipv6 add profile ?

MAG- Comandi show PMIPv6 disponibili tramite CLI WLC

Comandi show:

- (WiSM-slot6-1) >show MAG - Binding PMIPv6 - Questo comando viene utilizzato per controllare i binding MN(Client) in LMA a MAG.

- (WiSM-slot6-1) >show MAG - PMIPv6 globals—Questo comando mostra i valori di configurazione globali e le LMA configurate.

- (WiSM-slot6-1) >show pmipv6 profile summary: questo comando mostra i profili creati e le WLAN a cui è mappato.

- (WiSM-slot6-1) >show pmipv6 domain D1 profile PMIP—Questo comando mostra i dettagli di ciascun profilo.

- (WiSM-slot6-1) >debug fastpath dump tun4db—Questo comando mostra lo stato del tunnel GRE per WLC-MAG e LMA.

MAG - Comandi di debug PMIPv6 disponibili sul WLC

I seguenti comandi debug sono disponibili per il debug MAG-PMIPv6 sul WLC:

Nota: a seconda delle esigenze dei log, è possibile abilitare entità di debug diverse.

Informazioni correlate

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems