Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Esempio di rete

Registrazione di ATA 186 con Gatekeeper

Aggiunta della protezione

Autenticare l'endpoint al Gatekeeper con ID H.323

Autenticazione dell'endpoint al Gatekeeper con indirizzo E.164

Autenticare l'endpoint al Gatekeeper con ID H.323 e password

Autenticazione dell'endpoint al Gatekeeper con indirizzo E.164 e password

Autenticare l'endpoint al Gatekeeper con un ID H.323 e una password tramite il separatore

Verifica

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi del Gatekeeper

Risoluzione dei problemi relativi ad ATA 186

Esempi di debug per chiamate effettuate da ATA 186

Informazioni correlate

Introduzione

Cisco ATA (Analog Telephone Adaptor) 186 è un adattatore da telefonia fissa a Ethernet che interagisce con i normali telefoni analogici con le reti di telefonia IP. ATA 186 è dotato di due porte vocali che supportano solo telefoni a toni analogici legacy. A differenza delle porte FXS (Foreign Exchange Station) standard, queste non possono essere interfacciate con un PBX (Private Branch Exchange) perché ATA 186 non può inviare cifre su queste porte. Con questa configurazione è possibile utilizzare entrambe le porte vocali con indirizzi E.164 diversi su ciascuna porta.

Prerequisiti

Requisiti

in questo documento si presume che il lettore conosca il contenuto del documento Cisco ATA 186 Basic Configuration.

Questa configurazione richiede che ATA 186 sia nella versione 2.0 o successiva, utilizzando il gruppo di funzionalità H.323.

Verificare che esista una connettività IP tra i dispositivi ATA 186, gateway e gatekeeper. Verificare inoltre che ATA 186 sia accessibile tramite il metodo server Web per un'ulteriore configurazione.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- ATA 186 con versione 2.12

- Cisco 3640 con software Cisco IOS® versione 12.1 come gateway

- Cisco 2600 con software Cisco IOS versione 12.2 come gatekeeper

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Registrazione di ATA 186 con Gatekeeper

Seguire queste istruzioni per registrare ATA 186 con il gatekeeper.

1. In un campo Indirizzo o Posizione del browser Web, digitare l'URL http://ip_address_of_ata/dev per accedere alla schermata di configurazione ATA 186, dove ip_address_of_ata è l'indirizzo IP dell'ATA 186 che si sta registrando.

In questo esempio, l'URL è http://172.16.104.117/dev. Viene visualizzata la finestra Cisco ATA 186 Configuration.

Nota: i campi sottolineati sono i parametri configurati rilevanti per questo scenario.

L'indirizzamento IP può essere eseguito in modo statico o dinamico, come spiegato nel documento Cisco ATA 186 Basic Configuration. Nella schermata precedente viene utilizzato l'indirizzo IP statico.

2. Nella finestra Cisco ATA 186 Configuration, configurare i seguenti campi:

- UID0 e UID1 - Configurate gli indirizzi E.164 delle porte vocali 0 e 1.

Entrambe le porte vocali non possono avere lo stesso indirizzo E.164, in quanto ATA 186 non può eseguire la ricerca se una delle porte è occupata. Se a entrambe le porte vocali viene assegnato lo stesso indirizzo E.164, la chiamata verrà sempre inviata alla prima porta vocale. Se la porta è occupata, il segnale di occupato viene inviato al chiamante.

- RxCodec e TxCodec: configurano l'ID codec.

- G.723.1 - ID codec 0.

- G.711a - ID codec 1.

- G.711u - ID codec 2.

- G.729a - ID codec 3.

Nella configurazione mostrata di seguito, il codec G.729r8 viene utilizzato su ATA 186 e sul gateway.

- LBRCodec: configurare 0 o 3 in base al codec scelto.

- LBRC è 0—Il codec G.723.1 è disponibile per entrambe le porte FXS in qualsiasi momento. Ogni linea può mantenere due chiamate G.723.1 in uno stato non di conferenza. Pertanto, è possibile mantenere fino a quattro chiamate G.723.1 in Cisco ATA 186. Un esempio è l'avviso di chiamata.

- LBRC è 3. G.729a è disponibile per una delle due porte FXS in base al principio "primo arrivato, primo servito". Se il gateway Cisco IOS è configurato con il codec G.729 predefinito, è possibile utilizzare solo una porta ATA 186. Per evitare che la seconda chiamata abbia esito negativo, configurare una classe codec vocale sul gateway per negoziare la seconda chiamata utilizzando un codec G.711. Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla sezione Negoziazione codec nel documento sulla descrizione dei codec: Complessità, supporto hardware, MOS e documento di negoziazione.

- GKOrProxy - Consente di configurare l'indirizzo IP del gatekeeper.

Al termine, tutto ciò che viene composto dalle porte voce ATA 186 viene inviato al gatekeeper.

3. Fare clic sul pulsante Applica e ricaricare la pagina.

ATA 186 impiega 10 secondi per riconfigurarsi.

Gli esempi seguenti sono configurazioni appropriate per il gatekeeper e il gateway Cisco IOS:

2610-Gatekeeper

interface Ethernet0/0

ip addreinterface Ethernet0/0

ip address 172.16.13.12 255.255.255.224

half-duplex

h323 interface

h323 h323-id pro

h323 gatekeeper ipaddr 172.16.13.12

h323 t120 bypass

!

dial-peer cor custom

!

!

!

gatekeeper

zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12

no shutdown

!

3640-Gateway

interface Ethernet0/0

ip address 172.16.13.40 255.255.255.224

half-duplex

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.13.33

ip http server

!

!

!

voice-port 3/0/0

!

voice-port 3/0/1

!

dial-peer cor custom

!

!

!

dial-peer voice 1 pots

destination-pattern 34

port 3/0/0

!

dial-peer voice 2 pots

destination-pattern 45

port 3/0/1

!

dial-peer voice 100 pots

destination-pattern 1234

port 3/0/0

!

dial-peer voice 3000 voip

destination-pattern 300.

session target ras

!--- Dial-peer to send the calls to ATA.

!

Aggiunta della protezione

A partire dalla versione software ATA 2.12, le opzioni di questa sezione sono disponibili per aggiungere sicurezza.

Autenticare l'endpoint al Gatekeeper con ID H.323

Per configurare ATA 186 per la registrazione con l'ID H.323, attenersi alla seguente procedura:

1. Impostare il campo AutoMethod su 0 (il valore predefinito è 1).

Il valore esadecimale da configurare per questo campo è 0x0.

2. Impostare il campo UseLoginID su 1.

3. Configurare LoginID0 e LoginID1, con gli ID H.323 per ATA 186.

ATA 186 si registra come due diversi terminali H.323, uno per ciascuna porta.

Di seguito è riportata una configurazione di lavoro di esempio per il gatekeeper quando si utilizza ATA con il metodo di autenticazione ID H.323:

2610-Gatekeeper

aaa authentication login default local

aaa authentication login cisco none

aaa authentication login h323 local

aaa session-id common

enable password ww

!

username atagw1

!--- Same as the LoginID0 and LoginID1 fields.

username atagw2

username 3640

!--- Same as the H.323 ID configured on the gateway.

!

gatekeeper

zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12

security any

!--- Register after the H.323 ID or E.164 address is authenticated.

no shutdown

!

Autenticazione dell'endpoint al Gatekeeper con indirizzo E.164

Seguire questi passaggi per configurare ATA 186 per la registrazione con l'indirizzo E.164:

1. Impostare il campo AutoMethod su 0 (il valore predefinito è 1).

Il valore esadecimale da configurare per questo campo è 0x0.

2. Impostare il campo UseLoginID su 0.

L'ATA utilizza i campi UID0 e UID1 per essere autenticato dal gatekeeper.

Di seguito è riportata una configurazione di lavoro di esempio per il gatekeeper e il gateway quando si utilizza ATA con il metodo di autenticazione ID E.164:

2610-Gatekeeper

aaa authentication login default local

aaa authentication login cisco none

aaa authentication login h323 local

aaa session-id common

enable password ww

!

username 3001

!--- Same as the UID0.

username 3000

!--- Same as the UID1.

!

gatekeeper

zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12

security any

!--- Register after the H.323 ID or E.164 address is authenticated.

no shutdown

!

Autenticare l'endpoint al Gatekeeper con ID H.323 e password

Per configurare ATA 186 per la registrazione con ID H.323 e password, attenersi alla seguente procedura:

1. Impostare il campo AutoMethod su 1 (il valore predefinito è 1).

Il valore esadecimale da configurare per questo campo è 0x1. Questo campo è impostato per indicare che i dati cercano la password.

2. Impostare il campo UseLoginID su 1.

3. Configurare LoginID0 e LoginID1, con gli ID H.323 per ATA 186.

ATA 186 si registra come due diversi terminali H.323, uno per ciascuna porta.

4. Configurare PWD0 e PWD1 con la password per ciascuna porta.

Nota: i dati utilizzano la password per generare il token. Questo token viene inviato al gatekeeper per l'autenticazione.

5. Configurare NTPIP con l'indirizzo IP del server Network Time Protocol (NTP).

Gli orologi del gatekeeper e dell'ATA devono essere sincronizzati sullo stesso server NTP.

Nota: il timestamp viene utilizzato per la generazione del token. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida alla risoluzione dei problemi di sicurezza da Gateway a Gatekeeper (H.235) e da Gatekeeper a Gatekeeper (IZCT).

Di seguito è riportata una configurazione di lavoro di esempio per il gatekeeper e il gateway quando si utilizza ATA con il metodo di autenticazione con ID H.323 e password:

2610-Gatekeeper

aaa authentication login default local

aaa authentication login cisco none

aaa authentication login h323 local

aaa session-id common

enable password ww

!

username atagw1 password cisco

!--- Same as the LoginID0 and PWD0 fields.

username atagw2 password cisco

!--- Same as the LoginID1 and PWD1 fields.

!

gatekeeper

zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12

security token required-for registration

!--- Register after the H.323 ID or E.164 address and token is authenticated.

no shutdown

!

Nota: per ulteriori informazioni sulla sicurezza del gatekeeper, consultare la guida alla risoluzione dei problemi di sicurezza da Gateway a Gatekeeper (H.235) e da Gatekeeper a Gatekeeper (IZCT).

Autenticazione dell'endpoint al Gatekeeper con indirizzo E.164 e password

Attenersi alla seguente procedura per configurare ATA 186 per la registrazione con ID E.164 e password:

1. Impostare il campo AutoMethod su 1 (il valore predefinito è 1).

Il valore esadecimale da configurare per questo campo è 0x0. Questo campo è impostato per indicare che i dati cercheranno la password.

2. Impostare il campo UseLoginID su 0.

3. Configurare UID0 e UID1 con gli ID E.164 per ATA 186.

ATA 186 si registra come due diversi terminali H.323, uno per ciascuna porta.

4. Configurare PWD0 e PWD1 con la password per ciascuna porta.

Nota: i dati utilizzano la password per generare il token. Questo token viene inviato al gatekeeper per l'autenticazione.

5. Configurare NTPIP con l'indirizzo IP del server NTP.

Gli orologi del gatekeeper e dell'ATA devono essere sincronizzati sullo stesso server NTP.

Nota: il timestamp viene utilizzato per la generazione del token. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida alla risoluzione dei problemi di sicurezza da Gateway a Gatekeeper (H.235) e da Gatekeeper a Gatekeeper (IZCT).

Questa è una configurazione di lavoro di esempio per il gatekeeper e il gateway quando si utilizza ATA con il metodo di autenticazione ID E.164 e password:

2610-Gatekeeper

aaa authentication login default local

aaa authentication login cisco none

aaa authentication login h323 local

aaa session-id common

enable password ww

!

username 3001 password cisco

!--- Same as the UID0 and PWD0 fields.

username 3000 password cisco

!--- Same as the UID1 and PWD1 fields.

!

gatekeeper

zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12

security token required-for registration

!--- Register after the H.323 ID or E.164 address and token is authenticated.

no shutdown

!

Nota: per ulteriori informazioni sulla sicurezza del gatekeeper, consultare la guida alla risoluzione dei problemi di sicurezza da Gateway a Gatekeeper (H.235) e da Gatekeeper a Gatekeeper (IZCT).

Autenticare l'endpoint al Gatekeeper con un ID H.323 e una password tramite il separatore

Per configurare ATA 186 per la registrazione con ID H.323 e password, attenersi alla seguente procedura:

1. Impostare il campo AutoMethod su 1 (il valore predefinito è 1).

Il valore esadecimale configurato per questo campo è 0x1. Questo campo è impostato per indicare che i dati ora cercano la password.

2. Impostare il campo UseLoginID su 1.

3. Configurare LoginID0 e LoginID1 con gli ID H.323, seguiti dal separatore e dalla password per ATA 186.

Ad esempio, LoginID0 è atagw1=cisco.

ATA 186 si registra come due diversi terminali H.323, uno per ciascuna porta.

Nota: i dati utilizzano la password per generare il token. Questo token viene inviato al gatekeeper per l'autenticazione.

4. Configurare NTPIP con l'indirizzo IP del server NTP.

Gli orologi del gatekeeper e dell'ATA devono essere sincronizzati sullo stesso server NTP.

Nota: il timestamp viene utilizzato per la generazione del token. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida alla risoluzione dei problemi di sicurezza da Gateway a Gatekeeper (H.235) e da Gatekeeper a Gatekeeper (IZCT).

Di seguito è riportata una configurazione di lavoro di esempio per il gatekeeper e il gateway quando si utilizza ATA con ID H.323 e il metodo di autenticazione della password con un separatore:

2610-Gatekeeper

aaa authentication login default local

aaa authentication login cisco none

aaa authentication login h323 local

aaa session-id common

enable password ww

!

username atagw1 password cisco

!--- Same as the LoginID0 and PWD0 fields.

username atagw2 password cisco

!--- Same as the LoginID1 and PWD1 fields.

!

gatekeeper

zone local gk2 cisco.com 172.16.13.12

security h323-id

security password separator =

!--- Register after the H.323 ID or E.164 address and token is authenticated.

no shutdown

!

Nota: per ulteriori informazioni sulla sicurezza del gatekeeper, consultare la guida alla risoluzione dei problemi di sicurezza da Gateway a Gatekeeper (H.235) e da Gatekeeper a Gatekeeper (IZCT).

Verifica

L'esempio in questa sezione mostra la registrazione dell'endpoint del gatekeeper.

Per verificare la configurazione, usare il comando show gatekeeper endpoint.

GATEKEEPER ENDPOINT

REGISTRATION

CallSignalAddr  Port  RASSignalAddr  Port  Zone Name  Type     Flags

--------------  ----  -------------  ----  ---------  ----     -----

172.16.13.40    1720  172.16.13.40   50923    gk2     VOIP-GW  E164-ID: 1234

H323-ID: 3640

172.16.13.43    1720  172.16.13.43   58400    gk2     VOIP-GW  H323-ID: 3660-2

172.16.104.117  1720  172.69.85.90   1719     gk2     TERM     E164-ID: 3000

172.16.104.117  1721  172.69.85.90   1739     gk2     TERM     E164-ID: 3001

Total number of active registrations=3

Nota: ATA 186 si registra come terminale H.323 (TERM) e non come gateway H.323. Questa operazione viene effettuata deliberatamente in modo che solo le chiamate previste per l'ATA 186 vengano inviate alla stessa.

Nota: non è possibile avere alcun indirizzo nel campo del gateway ATA. Non è possibile configurare ATA 186 in modo che funzioni con il gatekeeper e con il gateway.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

ATA 186 non fornisce il segnale di composizione se non è stato correttamente registrato con il gatekeeper. Se ATA 186 non esegue la registrazione con il gatekeeper, verificare quanto segue:

- Esiste una connettività IP tra ATA 186 e il gatekeeper.

- I campi ATA 186 UID0 e UID1 sono configurati correttamente.

- Se i campi UID sono impostati su 0, ATA 186 non tenta di eseguire la registrazione con il gatekeeper.

- Almeno, il campo UID0 deve essere un valore diverso da zero, affinché ATA 186 possa avviare il processo di registrazione.

- Se entrambe le porte ATA 186 (UID0 e UID1) hanno indirizzi E.164 diversi da zero, ATA 186 tenta di eseguire la registrazione con entrambe le porte. ATA 186 non fornisce il segnale di composizione, anche se una delle porte non è in grado di registrarsi.

- Il gatekeeper è configurato correttamente.

- Se il gatekeeper è configurato con un prefisso di zona locale, è necessario includere l'indirizzo E.164 di ATA 186.

- Se la sicurezza è configurata sul gatekeeper, ATA 186 deve essere configurato di conseguenza.

Verificare inoltre che il campo UseSIP sia impostato su 0. Questa operazione è necessaria per configurare ATA 186 in modalità H.323. Se il campo UseSIP è impostato su 1, ATA 186 non invia la richiesta di registrazione al gatekeeper.

Risoluzione dei problemi del Gatekeeper

Quando è configurata la sicurezza, usare il comando debug aaa authentication.

Se non è configurata alcuna sicurezza, eseguire il comando debug ras.

Nota: ATA 186 registra le due porte vocali separatamente. ATA 186 viene quindi autenticato due volte come terminali H.323 diversi, come mostrato in questo debug:

4w4d: AAA/AUTHEN/CONT (3800768902): continue_login (user='atagw1')

4w4d: AAA/AUTHEN (3800768902): status = GETPASS

4w4d: AAA/AUTHEN/CONT (3800768902): Method=LOCAL

4w4d: AAA/AUTHEN (3800768902): status = PASS

4w4d: AAA: parse name=<no string> idb type=-1    tty=-1

4w4d: AAA/MEMORY: create_user (0x83149EFC) user='atagw2'ruser='NULL' port='NULL'

rem_addr='NULL' authen_type=ASCII service=LOGIN priv=0 initial_task_id='0'

4w4d: AAA/AUTHEN/START (294225678): port='' list='h323' action=LOGIN service=LOGIN

4w4d: AAA/AUTHEN/START (294225678): found list h323

4w4d: AAA/AUTHEN/START (294225678): Method=LOCAL

4w4d: AAA/AUTHEN (294225678): status = GETPASS

4w4d: AAA/H323: Password:

4w4d: AAA/AUTHEN/CONT (294225678): continue_login (user='atagw2')

4w4d: AAA/AUTHEN (294225678): status = GETPASS

4w4d: AAA/AUTHEN/CONT (294225678): Method=LOCAL

4w4d: AAA/AUTHEN (294225678): status = PASS

4w4d: AAA: parse name=<no string> idb type=-1    tty=-1

4w4d: AAA/MEMORY: create_user (0x831910C0) user='3660'  ruser='NULL' port='NULL'

rem_addr='NULL' authen_type=ASCII service=LOGIN priv=0 initial_task_id='0

Per ulteriori esempi sulla risoluzione dei problemi, consultare il documento sulla risoluzione dei problemi di registrazione di Gatekeeper.

Risoluzione dei problemi relativi ad ATA 186

Quando si utilizzano gatekeeper e gateway di terze parti, lo strumento di risoluzione dei problemi di ATA 186 è molto utile. Per attivare lo strumento di risoluzione dei problemi ATA 186, attenersi alla seguente procedura:

1. Nel campo ATA Nprintf, configurare l'indirizzo IP del PC che si trova sulla stessa subnet di ATA 186.

2. La porta specificata dopo l'indirizzo deve essere 9001.

3. Al prompt di DOS sul PC, eseguire il programma preserv.exe.

È possibile scaricare il programma preserv.exe da Cisco Software Center (solo utenti registrati).

Il programma preserv.exe è incluso nell'ultimo file ZIP della versione software ATA 186.

Esempi di debug per chiamate effettuate da ATA 186

D:\Documents and Settings\sshafiqu\My Documents\voice\ata>prserv.exe

GK<-1: KPA-RRQ:300 sec

GK->1: RCF:TTL 300

!--- ATA was reset after the gatekeeper configuration was added.

WStop:0

Wed Feb 06 19:06:54 2002 Hello from 171.69.85.90(0)

Build 1109a: v2.12 ata186

Successfully Registered with the Gatekeeper

GK zone<gk2>172.16.13.12: 3000

GK zone:gk2

0x13e138 delayed RRQ: 48 ticks: 300

GK zone<gk2>172.16.13.12: 3001

GK zone:gk2

0x141e58 delayed RRQ: 56 ticks: 300

BMK : gk2

GK<-1: KPA-RRQ:300 sec

BMK : gk2

GK<-0: KPA-RRQ:300 sec

GK->1: RCF:TTL 300

GK->0: RCF:TTL 300

SCC->(0 0) <cmd 0>

3000 active @0xab45555a (GK @0xac100d0c)

!--- Call made from voice port 0.

[0]DTMF 1

[0]DTMF 2

[0]DTMF 3

[0]DTMF 4

[0]DTMF #

Calling 1234

SCC->(0 0) <cmd 16>

CLIP\

\SCC->(0 0) <cmd 2>

\<0 0> dial<1234>

GK<-0: ARQ: 0

GK->0: ACF:0:direct call

IRR in 240 sec

CallRasCallBack: 1 33e15eb 33e206b 33e39b0

Connect to <0xac100d28 1720>>..

>>>>>>>> TX CALLER ID : 0x1          0x80 6

Q931<-0:Setup:CRV 25006

Q931->0:Proceeding

Connect H245...

H245 TCP conn ac100d28 11006

CESE/MSDSE start:<0 0 0 0>

capSize = 3

H245->0:Cese

RemoteInputCap <15 5>

RemoteInputCap <15 4>

RemoteInputCap <15 1>

RemoteInputCap <4 11>

MODE FRAME : 11 2

RemoteAudioCap <4 10>

Capability set accepted

H245->0:MSD: <rn tt> = <0x269c 60>

H245->0:CeseAck

H245->0:MsdAck

h323.c 1837: cstate : 3

->H245<0> OLC

H245<-0:LcseOpen

set TX audio to G729/G729A 2 fpp

SetG723Mode: 2 0

H245->0:LcseOpen

H245->0:OLC mode 10

remote OpenLogicalReq G711/G729(10) : 2 fpp

OpenRtpRxPort(0,0x0,4000):14

RTP Rx Init: 0, 0

RTP->0:<0xab45555a 4000>

H245->0:LcseOpenAck

RTP<-0:<0xac100d28 17304>

[0]Enable encoder 18

RTP TX[0]:SSRC_ID = 4af964c0

RTP Tx Init: 0, 0

[0]DPKT 1st: 861812319 861812079, pt 18

Enable LEC adapt [0]=1

H323Dispatcher : 3 3

[0]Received pi=8 in q931

Q931->0:Progress

Q931->0:Connect

SCC:ev=12[0:0] 3 0

Q931->0:ReleaseComplete: reason 16, tone = 13

H245<-0:EndSessionCmd 1

0: Close RTPRX

write TCP err : 13 -33

[0:0]Rel LBRC Res

Q931<-*:ReleaseComplete

!--- ATA side hangs up the call.

write TCP err : 12 -33

GK<-0: DRQ:0

!--- Disconnect request sent by ATA.

SCC:ev=13[0:0] 4 0

[0:0]SCC: Disconnected

GK->0: DCF

!--- Disconnect confirm received.

SCC->(0 0) <cmd 1>

[0]MPT mode 0

Esempio di debug ATA No Dial Tone

Entrambe le porte vocali necessitano di un indirizzo E.164 univoco, altrimenti l'ATA riceve un rifiuto dal gatekeeper. Durante questo periodo, si vedrà la ATA 186 registrata con una porta voce come terminale H.323, ma non ci sarà alcun segnale di composizione.

K<-0: GRQ

BMK : gk2

GK->0: GCF:GK@0xac100d0c-1719

BMK : gk2

Secured RRQ

GK<-0: RRQ

GK->0:RRJ: reason 4

Informazioni correlate

- Cisco ATA 186 Configurazione base

- Configurazione e risoluzione dei problemi di ATA 186 con un gateway Cisco IOS

- Cisco High-Performance Gatekeeper - Configurazione del Gatekeeper

- Configurazione di Voice over IP

- Supporto alla tecnologia vocale

- Supporto ai prodotti voce e Unified Communications

- Risoluzione dei problemi di Cisco IP Telephony

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems