Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Come utilizzare la matrice

Matrice di compatibilità

Compatibilità CUACS con CUCM

Compatibilità CUACS con CUCM e Windows

CUACS versione 10.0.1 Compatibilità con CUCM e Windows

CUACS versione 10.5.1 Compatibilità con CUCM e Windows

CUACS versione 10.5.1 SR1 Compatibilità con CUCM e Windows

CUACS versione 10.6.0 Compatibilità con CUCM e Windows

CUACS versione 11.0.1 Compatibilità con CUCM e Windows

CUACS versione 11.0.2 Compatibilità con CUCM e Windows

CUACS versione 11.0.3 Compatibilità con CUCM e Windows

CUACS versione 12.0.X Compatibilità con CUCM e Windows

Introduzione

In questo documento viene descritta la compatibilità tra Cisco Unified Attendant Console Standard (CUACS) con Cisco Unified Communications Manager (CUCM) e un computer Microsoft Windows. Non fornisce informazioni relative all'installazione. Consultare le Note sulla versione e la Guida all'installazione per informazioni su tutti i requisiti prima dell'installazione del server.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza di CUCM e CUAC.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Come utilizzare la matrice

Cercare la versione di CUACS eseguita sull'asse Y nella tabella. Controllare la versione CUCM supportata sull'asse X. Nelle tabelle X significa supportato.

Matrice di compatibilità

Compatibilità CUACS con CUCM

Questa è la matrice di compatibilità CUACS con CUCM:

CUCM

>>>>

CUACS

7.1(5) **

8.O.1*

8.0(3)*

8.5***

8.6

9.0.1

9.1(1)

9.1(2)

10.0(1) ****

10.5(1) ****

10.5(2)

11.0.1

11,5 X

12.0.1

10.0.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.5.1SR1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10.6.0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

X

X

X

11.0.2

X

X

X

X

X

X

X

X

11.0.3

X

X

X

X

X

X

X

X

12,0,X

X

X

X

X

X

X

* Non supportato se si utilizza un sistema operativo a 64 bit.

** Non supportato se si utilizza Windows 7 (32 bit) o qualsiasi altro sistema operativo a 64 bit. Cisco Unified Presence versione 7.1.5 non è supportato.

*** Supportato in Service Update (SU) 1 e versioni successive.

**** L'unica versione di CUCM supportata in Windows 8 (64 bit). Supportato in Windows 8.1 quando si esegue con CUCM 10.5.1 e versioni successive.

Compatibilità CUACS con CUCM e Windows

Matrice di compatibilità per versioni specifiche di CUACS con CUCM e Windows.

CUACS versione 10.0.1 Compatibilità con CUCM e Windows

Versione CUCM

Windows XP a 32 bit

Windows Vista a 32 bit

Windows 7 a 32 bit

Windows 7 a 64 bit

Windows 8 a 64 bit

7.1 (5)*

X

X

8.0(1)

X

X

X

8.0(3)

X

X

X

8.5(1) **

X

X

X

X

8.6(1)

X

X

X

X

8.6(2)

X

X

X

X

9.0(1)

X

X

X

X

9.1(1)

X

X

X

X

9.1.(2)

X

X

X

X

10.0(1)

X

X

X

X

X

* La versione CUP 7.1(5) non è supportata.

** CUCM versione 8.5(1) è supportato su SU SU1 e versioni successive.

CUACS versione 10.5.1 Compatibilità con CUCM e Windows

Versione CUCM

Windows Vista a 32 bit e Wow64

Windows 7 a 32 bit e Wow64

Windows 8 a 32 bit e Wow64

Windows 8.1

7.1 (5)*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) **

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5(1)

X

X

X

X

* La versione CUP 7.1(5) non è supportata.

** CUCM versione 8.5(1) è supportato su SU SU1 e versioni successive.

CUACS versione 10.5.1 SR1 Compatibilità con CUCM e Windows

Versione CUCM

Windows Vista a 32 bit e Wow64

Windows 7 a 32 bit e Wow64

Windows 8 a 32 bit e Wow64

Windows 8.1 a 32 bit e Wow64

7.1 (5)*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) **

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5(1)

X

X

X

X

* La versione CUP 7.1(5) non è supportata.

** CUCM versione 8.5(1) è supportato su SU SU1 e versioni successive.

CUACS versione 10.6.0 Compatibilità con CUCM e Windows

Versione CUCM

Windows Vista a 32 bit e Wow64

Windows 7 a 32 bit e Wow64

Windows 8 a 32 bit e Wow64

Windows 8.1 a 32 bit e Wow64

7.1 (5)*

X

8.0(1)

X

8.0(3)

X

8.5(1) **

X

X

8.6(1)

X

X

8.6(2)

X

X

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10,5(x)

X

X

X

X

* La versione CUP 7.1(5) non è supportata.

** CUCM versione 8.5(1) è supportato su SU SU1 e versioni successive.

CUACS versione 11.0.1 Compatibilità con CUCM e Windows

Versione CUCM

Windows Vista a 32 bit e Wow64

Windows 7 a 32 bit e Wow64

Windows 8 a 32 bit e Wow64

Windows 8.1 a 32 bit e Wow64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

CUACS versione 11.0.2 Compatibilità con CUCM e Windows

Versione CUCM

Windows Vista a 32 bit e Wow64

Windows 7 a 32 bit e Wow64

Windows 8 a 32 bit e Wow64

Windows 8.1 a 32 bit e Wow64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

11.5.1*

X

X

X

X

Fare riferimento al difetto CSCva24885 se si esegue una versione di CUCM 11.5 precedente alla 11.5 (1.13032-4).

CUACS versione 11.0.3 Compatibilità con CUCM e Windows

Versione CUCM

Windows Vista a 32 bit e Wow64

Windows 7 a 32 bit e Wow64

Windows 8 a 32 bit e Wow64

Windows 8.1 a 32 bit e Wow64

Windows 10 a 32 bit e Wow64

9.0(1)

X

X

9.1(1)

X

X

9.1.(2)

X

X

10.0(1)

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

X*

11.0.1

X

X

X

X

X

11.5.1*

X

X

X

X

X

Fare riferimento al difetto CSCva24885 se si esegue una versione di CUCM 11.5 precedente alla 11.5 (1.13032-4).

* Supportato per CUCM versione 10.5.2.14900-16 o successive

I requisiti descritti in Ulteriore descrizione del problema devono essere soddisfatti prima di procedere a nuove installazioni e aggiornamenti di CUACS 11.0(3).

CUACS versione 12.0.X Compatibilità con CUCM e Windows

Versione CUCM

Windows 7 SP-1

Windows 8.1 Update 1

Windows 10 (modalità desktop)

10.0(1)

X

10.5.1

X

X

10.5.2

X

X

X*

11.0.1

X

X

X**

11.5.1

X

X

X

12.0.1

X

X

X

* Supportato per CUCM versione 10.5.2.14900-16 o successive.

** Supportato per CUCM versione 11.0.1.2900-14 o successive.