Sommario

Introduzione

Come ripristinare il router VOIP Linksys ai valori predefiniti?

Informazioni correlate

Introduzione

Questo articolo fa parte di una serie dedicata all'installazione, alla risoluzione dei problemi e alla manutenzione dei prodotti Cisco per piccole imprese.

D. Come ripristinare il router VOIP Linksys ai valori predefiniti?

R.

Il router può essere impostato sui valori predefiniti premendo il pulsante Reset (Ripristino) sul router e effettuando il reset nella pagina di configurazione basata sul Web del router.

Ripristino del router con il pulsante Reset

Premendo il pulsante Reset sul retro del router per 30 secondi si ripristinano le impostazioni predefinite del router. Tutte le impostazioni sul router verranno cancellate e l'indirizzo IP del router diventerà "192.168.15.1" e il nome utente e la password saranno "admin" dopo la reimpostazione.

Nota: Prendere nota delle impostazioni correnti del dispositivo prima di reimpostarlo.

Per ripristinare il router tramite la pagina di configurazione basata sul Web, procedere come segue.

Ripristino del router con la pagina di impostazione basata sul Web

Passaggio 1:

Accedere alla pagina di configurazione del router basata sul Web. Per istruzioni, consultare la pagina Web di configurazione del router VoIP.

Passaggio 2:

Quando viene visualizzata la pagina di configurazione del router basata sul Web, fare clic su Amministrazione, quindi su Impostazioni predefinite.

Passaggio 3:

Selezionare Yes (Sì) nell'opzione Restore Router Factory Defaults (Ripristina valori predefiniti in fabbrica router).

Passaggio 4:

Fare clic su Salva impostazioni.