Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Configurazione

Livello di sistema

Livello utente

Introduzione

In questo documento viene descritto come modificare il timer di disconnessione degli utenti inattivi in Evolved Programmable Network Manager (EPNM).

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza di EPN Manager.

Nota: Necessità di accedere alla GUI EPNM.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano su EPNM.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

È necessario apportare la modifica a due livelli (Livello sistema e Livello utente).

Livello di sistema

Passa aAdministration > Setting > System Settings.SottoGeneral,selezionare Servere modificare il valore di timeout come mostrato nell'immagine:

Livello utente

Fare clic sull'icona Impostazioni in alto a destra e selezionareMy Preferences.

Modificare il valore di timeout desiderato e fare clic suSave.

Per rendere effettive le modifiche, disconnettersi e riconnettersi.