Sommario

Introduzione

Problema

Soluzione

Introduzione

In questo documento viene descritto come diagnosticare un problema con la spia della serie Cisco Unity Connection Media Convergence Server (MCS) 7835-I.

Problema

Su MCS 7835 serie I, si accende una spia gialla come mostrato in questa immagine:

Quando si estrae il pannello, si accende la spia luminosa. In questo caso, la luce è accesa perché il registro eventi di sistema è pieno.

Nota: IBM ha confermato che la spia è accesa quando il registro eventi di sistema è pieno.

Soluzione

Come accennato in precedenza, la spia si accende perché i registri eventi del sistema sono pieni. Completare questa procedura per cancellare i registri eventi di sistema:

1. Durante il processo di avvio, premere F1 quando viene visualizzata questa schermata per accedere al BIOS:

2. Dopo aver premuto F1, scegliere Registri eventi di sistema:

3. Per cancellare il registro eventi di sistema da questa schermata, scegliere l'opzione Clear System Event Log:

4. Premere Invio quando viene richiesto di confermare la richiesta di eliminazione:

5. Premere Esc per tornare alla schermata principale del BIOS.

6. Premere nuovamente Esc per uscire dal BIOS. Il sistema continua il processo di avvio.