Sommario

Introduzione

Problema

Soluzione

Introduzione

In questo documento viene descritto un problema rilevato durante l'installazione di una licenza su uno switch Cisco Nexus serie 7000 e viene fornita una soluzione al problema.

Problema

Quando si tenta di installare una licenza su uno switch Nexus serie 7000 con il comando install license, lo switch restituisce il seguente errore:

Nexus7k# install license bootflash:MDSxxxxxxxx.lic

Installing license failed:

SERVER line in license should have "this_host ANY"

Soluzione

Questo errore indica che esiste un problema di formattazione con il file di licenza, in genere con caratteri di ritorno a capo mancanti. Per risolvere il problema, modificare il file di licenza con la seguente procedura:

1. Aprire il file .lic con un editor di testo.

2. Copiare e incollare il contenuto del file in un nuovo file di testo.

3. Assicurarsi che il testo sia formattato in modo simile al seguente:
SERVER this_host ANY

VENDOR cisco

INCREMENT FM_SERVER_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \

VENDOR_STRING=

MDS_SWIFT

M9200FMS1K9-INTRL

\

HOSTID=VDH=xxxxxxxxxxx \

NOTICE="

xxxxxxxxxxx

1

\

xxxxxxxxx

" SIGN=xxxxxxxx

Nota: Nel software di licenza, i ritorni a capo devono essere utilizzati dopo "ANY" e "cisco" prima che inizi "INCREMENT" (INCREMENTO).

4. Salvare il file come tipo tutti i file (codifica ANSI).

5. Copiare il nuovo file sul bootflash dello switch e tentare di installarlo nuovamente con il comando install license.
Nota: Con il software Nexus Operating System (NX-OS) versione 6.2 e successive, lo switch corregge automaticamente la formattazione del file della licenza prima di procedere all'installazione della licenza quando il comando install license viene eseguito con la parola chiave format opzionale. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'ID bug Cisco CSCtq89835 - Il file della licenza deve funzionare anche se elaborato tramite un MAC.