Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Panoramica

Passaggio 1: Configura nuova installazione

Configurazione delle funzionalità richieste

Configurazione vPC di base

Configurazione VSAN

Passaggio 2: Configurazione del server UCS e della scheda VIC

Passaggio 3: Configurazione degli switch Nexus 5K per topologie diverse

Topologia 1: Porte CNA collegate direttamente allo switch Nexus 5K

Panoramica

Configurazione di esempio su un lato dello switch Nexus 5K

Verifica

Topologia 2: FEX collegato allo switch Nexus 5K in modalità Straight-Through e CNA collegato alle porte FEX

Panoramica

Esempio di configurazione

Configurazione vPC host

Verifica

Topologia 3: FEX collegato allo switch Nexus 5K in modalità vPC avanzata e CNA collegato alle porte FEX

Panoramica

Attivo - Configurazione FEX attiva

Parola chiave FCoE su FEX 102 sul lato B dello switch Nexus 5K

Configurazione vPC host

Configurazione VFC

Verifica

Verifica

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come configurare la connettività Fibre Channel over Ethernet (FCoE) tra gli adattatori Virtual Interface Card (VIC) installati sui server rack Cisco Unified Computing System (UCS) e gli switch Cisco Nexus serie 5500 (Nexus 5K). Due topologie di esempio includono i dispositivi Cisco Fabric Extender (FEX), a differenza di una topologia di esempio.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco Nexus serie 5500 Switch

- Server rack Cisco UCS - Configurazione Cisco Integrated Management Controller (CIMC)

- Conoscenze base di FCoE

Questa configurazione esiste nell'ambiente:

- L'array SAN (Storage Area Network) è configurato in modo da consentire l'accesso alle LUN (Logical Unit Number) per gli adattatori bus host virtuali (vHBA) sulla scheda Cisco VIC.

- Cisco Nexus versione 5.1(3)N1(1a) o successive è installato sugli switch Cisco Nexus 5K.

- Le licenze necessarie vengono installate sugli switch Nexus 5K.

Per informazioni sulle limitazioni e sulla compatibilità, consultare la guida alla configurazione di ciascun dispositivo hardware specifico.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Server Cisco UCS C220 M3 con VIC 1225

- Pacchetto firmware CIMC 1.5.4

- Nexus 5548UP con versione 6.0(2)N2(1)

- Modello FEX - Nexus 2232PP

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Panoramica

Questa è una panoramica del processo di configurazione:

1. Per una nuova configurazione, eseguire la configurazione di base sugli switch Nexus 5K. È possibile ignorare questo passaggio se si aggiunge un server a una rete esistente.

2. Configurare la scheda VIC sul server UCS.

3. Configurare gli switch Nexus 5K in base alla topologia.

Il server può essere distribuito in una delle tre topologie seguenti:

- Topologia 1 - Porte virtuali (vPC) configurate sugli switch Nexus 5K e porte CNA (Converged Network Adapter) collegate direttamente a uno switch Nexus 5K

- Topologia 2 - FEX collegato a uno switch Nexus 5K in modalità straight-through e CNA collegato alle porte FEX

- Topologia 3 - FEX collegato a uno switch Nexus 5K in modalità vPC avanzata e CNA collegato alle porte FEX

Nel documento vengono fornite configurazioni di esempio per la connettività FCoE per ogni topologia.

Note:

per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questa sezione, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) supporta alcuni comandi show. Usare lo strumento Output Interpreter per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Passaggio 1: Configura nuova installazione

Anche se questo documento è incentrato sulla configurazione FCoE sugli adattatori VIC e sugli switch Nexus 5K, include anche la configurazione di base richiesta sul vPC e le funzionalità FCoE per completezza.

La topologia di questo esempio utilizza VSAN (Virtual Storage Area Network) 100 e VSAN 200 come due fabric SAN. Queste VSAN vengono create sul lato A e sul lato B dello switch Nexus 5K e mappate rispettivamente alle VLAN 100 e 200 FCoE.

Per una nuova configurazione, questa procedura descrive come eseguire la configurazione di base sugli switch Nexus 5K:

1. Abilitare le funzionalità richieste (Link Layer Discovery Protocol [LLDP], Link Aggregation Control Protocol [LACP], FCoE, FEX, vPC) sugli switch Nexus 5K. Per un esempio di questo passo, vedere Configurazione delle funzionalità richieste.

2. Completare la configurazione vPC di base:

1. Creare il dominio vPC.

2. Creare i collegamenti keepalive peer vPC.

3. Configurare i collegamenti peer vPC. Vedere Configurazione vPC di base per un esempio di come eseguire i passaggi 1-3 e come abilitare il vPC su entrambi gli switch Nexus 5K.

4. Creare il vPC o riutilizzare i canali delle porte.

5. Verificare il vPC.

3. Configurare le VSAN. Per un esempio di questo passaggio, vedere Configurazione VSAN.

Nota: È possibile ignorare questi passaggi se si aggiunge un server a una rete esistente; andare al passo 2: Configurare il server UCS e la scheda VIC.

Configurazione delle funzionalità richieste

5548-switch# configure terminal

5548-switch(config)# feature lldp

5548-switch(config)# feature lacp

5548-switch(config)# feature fcoe

5548-switch(config)# feature fex

5548-switch(config)# feature vpc

5548-switch(config)# end

Configurazione vPC di base

5548-switch# configure terminal

5548-switch(config)# vpc domain 150

5548-switch (config-vpc-domain)# peer-keepalive destination <peer-switch-ip>

source <source-ip> vrf management

5548-switch(config-vpc-domain)# interface port-channel 150

5548-switch(config-if)# switchport mode trunk

5548-switch(config-if)# vpc peer-link

5548-switch(config-if)# no shut

Configurazione VSAN

5548-switch-A # configure terminal

5548-switch-A(config)# vsan database

5548-switch-A(config-vsan-db)#vsan 100

5548-switch-A(config)#exit

5548-switch-A(config)#vlan 100

5548-switch-A(config-vlan)#fcoe vsan 100

5548-switch-B # configure terminal

5548-switch-B(config)#vsan database

5548-switch-B(config-vsan-db)#vsan 200

5548-switch-B(config)#exit

5548-switch-B(config)#vlan 200

5548-switch-B(config-vlan)#fcoe vsan 200

Passaggio 2: Configurazione del server UCS e della scheda VIC

Configurare la scheda VIC sul server UCS. In questa procedura viene descritto come applicare questa configurazione a tutte le schede di rete Cisco VIC (P81E o VIC 1225 o VIC 1225T):

1. Usare l'Host Update Utility per aggiornare il firmware dei componenti hardware del server alla versione più recente. Assicurarsi di aggiornare il firmware VIC.

2. Per impostazione predefinita, l'adattatore VIC funziona in modalità Ethernet classica (CE) ed è configurato con due controller di interfaccia di rete virtuali (vNIC) e due vHBA. Ciascuno di questi vNIC e vHBA è bloccato su un'interfaccia fisica DCE uplink; ovvero, fc0 è bloccato alla porta DCE uplink 0 e fc1 è bloccato alla porta DCE uplink 1 della scheda:

3. Accendere il server e notare che i dettagli della scheda VIC sono inseriti nella sezione di inventario.

4. Fare clic sulla scheda vHBA e selezionare un'interfaccia vHBA (fc0 o fc1).

5. Fare clic su Proprietà, quindi configurare le proprietà FCoE sull'adattatore VIC. Accertarsi di definire l'ID VLAN FCoE nel campo di testo VLAN predefinita:

Se si intende eseguire l'avvio dalla SAN, selezionare la casella di controllo FC SAN Boot e aggiungere il WWPN di destinazione alla tabella di avvio:

6. Riavviare il server per rendere effettive le modifiche alla configurazione.

Passaggio 3: Configurazione degli switch Nexus 5K per topologie diverse

Il server può essere distribuito in una di tre topologie. In questa sezione viene descritto come configurare gli switch Nexus 5K in base alla topologia.

Le linee guida di configurazione comuni a tutte e tre le topologie sono:

1. L'interfaccia VFC (Virtual Fibre Channel) è associata a una porta membro (interfaccia Ethernet fisica) del canale della porta.

2. Le porte dello switch sono in modalità trunk e la VLAN FCoE è configurata come VLAN non nativa.

3. Il tipo spanning-tree delle porte dello switch è configurato in modo che si connettano al server come edge trunk.

In questo documento vengono fornite configurazioni di esempio per il fabric A; è necessario eseguire una configurazione simile sull'altro switch per il fabric B.

Topologia 1: Porte CNA collegate direttamente allo switch Nexus 5K

Panoramica

In questo scenario, gli switch Nexus 5K sono nel vPC e le porte CNA del server sono collegate direttamente a entrambi gli switch Nexus 5K. In questa procedura viene descritta la configurazione per questa topologia:

1. Associare l'interfaccia Ethernet alla nuova interfaccia del canale della porta.

2. Configurare il canale della porta come trunk con la VLAN FCoE contrassegnata e associare il canale della porta all'ID vPC.

3. Creare l'interfaccia VFC e associarla al membro del canale della porta (interfaccia Ethernet).

4. Associare l'interfaccia VFC all'ID VSAN corrispondente. Vedere Configurazione di esempio su un lato dello switch Nexus 5K per un esempio dei passaggi 1-4.

5. Ripetere i passaggi da 1 a 4 per configurare il lato B dello switch Nexus 5K.

6. Verificare la configurazione.

Configurazione di esempio su un lato dello switch Nexus 5K

N5548UP-A(config)# int eth 1/1

N5548UP-A(config-if)# channel-group 1

N5548UP-A(config-if)# no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

N5548UP-A# configure terminal

N5548UP-A(config)# interface port-channel 1

N5548UP-A(config-if)# switchport mode trunk

N5548UP-A(config-if)# switchport trunk native vlan 10

N5548UP-A(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,100

N5548UP-A(config-if)# spanning-tree port type edge trunk

N5548UP-A(config-if)# vpc 1

N5548UP-A(config-if)# no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

N5548UP-A(config)# int vfc 1

N5548UP-A(config-if)# bind interface ethernet 1/1

N5548UP-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100

N5548UP-A(config-if)# no shut

N5548UP-A(config-if)# exitN5548UP-A(config)# vsan database

N5548UP-A(config-vsan-db)# vsan 100 interface vfc 1

N5548UP-A(config-vsan-db)# end

Verifica

N5548UP-A# show run int port-channel 1 membership

interface port-channel 1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 10

switchport trunk allowed vlan 10,100

spanning-tree port type edge trunk

speed 10000

vpc 1

interface Ethernet1/1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 10

switchport trunk allowed vlan 10,100

channel-group 1

N5548UP-A# show run int vfc 1

interface vfc1

bind interface Ethernet1/1

switchport trunk allowed vsan 100

no shutdown

Topologia 2: FEX collegato allo switch Nexus 5K in modalità Straight-Through e CNA collegato alle porte FEX

Panoramica

In questo scenario, il FEX è collegato allo switch Nexus 5K in modalità straight-through e la CNA è collegata alle porte FEX. In questa procedura viene descritta la configurazione per questa topologia:

Configurazione FEX straight-through:

1. Assegnare un ID FEX.

2. Associare l'interfaccia Ethernet al nuovo ID di interfaccia del canale della porta e configurare il nuovo canale della porta con i parametri di struttura FEX. Vedere Configurazione di esempio per un esempio dei passi 1-2.

Configurazione vPC host:

3. Associare le interfacce host FEX (HIF) al nuovo ID interfaccia canale porta e configurare i parametri del canale porta.

4. Associare il canale della porta HIF all'interfaccia vPC.

5. Creare l'interfaccia VFC e associarla alla porta membro (Ethernet) del canale della porta host. Vedere Configurazione vPC host per un esempio dei passaggi 3-5.

6. Verificare la configurazione.

Ripetere i passaggi da 1 a 4 sul lato B dello switch Nexus 5K e utilizzare lo stesso numero di interfaccia vPC sotto il canale della porta HIF.

Esempio di configurazione

N5548UP-A# configure terminal

N5548UP-A(config)# fex 101

N5548UP-A(config-fex)# exit

N5548UP-A(config)# interface ethernet 1/5 - 6

N5548UP-A(config-if-range)# channel-group 210

N5548UP-A(config-if-range)#no shut

N5548UP-A(config-if-range)# exit

N5548UP-A(config)# interface port-channel 210

N5548UP-A(config-if)# switchport mode fex-fabric

N5548UP-A(config-if)# fex associate 101

N5548UP-A(config-if)#no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

Configurazione vPC host

<---Create HIF port-channel-->

N5548UP-A(config-if)# interface ethernet 101/1/1

N5548UP-A(config-if)# channel-group 1

N5548UP-A(config-if)# no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

<---Configure port-channel parameters-->

N5548UP-A(config)# interface port-channel 1

N5548UP-A(config-if)#switchport mode trunk

N5548UP-A(config-if)# switchport trunk native vlan 10

N5548UP-A(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,100

N5548UP-A(config-if)# spanning-tree port type edge trunk

N5548UP-A(config-if)# vpc 10

N5548UP-A(config-if)# no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

<---Create vfc interfvace and bind to port-channel (Ethernet interface)-->

N5548UP-A(config)# int vfc 1

N5548UP-A(config-if)# bind interface ethernet 101/1/1

N5548UP-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100

N5548UP-A(config-if)# no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

<---Associate vfc interface to corresponding VSAN ID-->

N5548UP-A(config)# vsan database

N5548UP-A(config-vsan-db)# vsan 100 interface vfc 1

N5548UP-A(config-vsan-db)# end

Verifica

N5548UP-A# show run int port-channel 210 membership

interface port-channel210

switchport mode fex-fabric

fex associate 101

interface Ethernet1/5

switchport mode fex-fabric

fex associate 101

channel-group 210

interface Ethernet1/6

switchport mode fex-fabric

fex associate 101

channel-group 210

N5548UP-A# show int fex

Fabric Fabric Fex FEX

Fex Port Port State Uplink Model Serial

---------------------------------------------------------------

101 Eth1/5 Active 1 N2K-C2232PP-10GE SSI142602QN

101 Eth1/6 Active 2 N2K-C2232PP-10GE SSI142602QN

N5548UP-A# show run int port-channel 1 membership

interface port-channel 1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 10

switchport trunk allowed vlan 10,100

spanning-tree port type edge trunk

speed 10000

vpc 10

interface Ethernet101/1/1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 10

switchport trunk allowed vlan 10,100

channel-group 1

N5548UP-A# show run int vfc 1

interface vfc1

bind interface Ethernet101/1/1

switchport trunk allowed vsan 100

no shutdown

Topologia 3: FEX collegato allo switch Nexus 5K in modalità vPC avanzata e CNA collegato alle porte FEX

Panoramica

In questo scenario, il FEX è collegato allo switch Nexus 5K in modalità vPC avanzata e la CNA è collegata alle porte FEX.

Il traffico della SAN Fabric A (FCoE VLAN 100) è associato al FEX 101/A lato dello switch Nexus 5K. Il traffico SAN Fabric B (FCoE VLAN 200) è associato al lato FEX 102 / B dello switch Nexus 5K.

Per un canale di porta host a due membri, è necessario configurare le porte HIF su entrambi i dispositivi FEX su entrambi gli switch Nexus 5K; ovvero sono necessarie in totale quattro configurazioni di porte HIF.

In questa procedura viene descritta la configurazione per questa topologia:

Attivo - Configurazione Active FEX:

1. Assegnare l'ID FEX.

2. Aggiungere la parola chiave 'fcoe' sotto un singolo FEX su ciascuno switch Nexus 5K per abilitare l'isolamento del fabric SAN.

3. Creare il canale della porta della struttura FEX.

4. Ripetere i passaggi 1 e 3 per l'altro FEX sullo stesso switch Nexus 5K.

5. Ripetere i punti da 1 a 4 sul lato B dello switch Nexus 5K. Per un esempio, vedere Active - Active FEX Configuration e FCoE Keyword on FEX 102 on B Side of Nexus 5K Switch.

Configurazione vPC host:

6. Creare l'interfaccia del canale della porta e configurare le VLAN necessarie.

7. Configurare la porta HIF (l'interfaccia FEX collegata alla CNA) su entrambi i FEX e consentire la VLAN FCoE e le VLAN Ethernet, quindi associare la porta HIF all'ID del canale della porta host creato nel passaggio 6.

8. Creare l'interfaccia VFC e associarla alla porta membro (Ethernet) del canale della porta host.

9. Ripetere i punti da 6 a 8 sul lato B dello switch Nexus 5K e usare lo stesso ID di interfaccia del canale della porta host. Per un esempio, vedere Configurazione vPC host.

Configurazione interfaccia VFC:

10. Creare l'interfaccia VC e associarla alla porta membro del canale della porta (HIF).

11. Assegnare l'interfaccia VFC alla VSAN appropriata.

12. Ripetere i punti da 10 a 11 sul lato B dello switch Nexus 5K. Per un esempio, vedere Configurazione VFC.

13. Verificare la configurazione.

Attivo - Configurazione FEX attiva

N5548UP-A# configure terminal

N5548UP-A(config)# fex 101

N5548UP-A(config-fex)# fcoe

N5548UP-A(config-fex)# exit

N5548UP-A(config)# interface ethernet 1/3 - 4

N5548UP-A(config-if-range)# channel-group 201

N5548UP-A(config-if-range)#no shut

N5548UP-A(config-if-range)# exit

N5548UP-A(config)# interface port-channel 201

N5548UP-A(config-if)# switchport mode fex-fabric

N5548UP-A(config-if)# fex associate 101

N5548UP-A(config-if)# vpc 201

N5548UP-A(config-if)#no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

N5548UP-A# configure terminal

N5548UP-A(config)# fex 102

N5548UP-A(config-fex)# exit

N5548UP-A(config)# interface ethernet 1/5 - 6

N5548UP-A(config-if-range)# channel-group 202

N5548UP-A(config-if-range)#no shut

N5548UP-A(config-if-range)# exit

N5548UP-A(config)# interface port-channel 202

N5548UP-A(config-if)# switchport mode fex-fabric

N5548UP-A(config-if)# fex associate 102

N5548UP-A(config-if)# vpc 202

N5548UP-A(config-if)#no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

Parola chiave FCoE su FEX 102 sul lato B dello switch Nexus 5K

N5548UP-B# configure terminal

N5548UP-B(config)# fex 102

N5548UP-B(config-fex)# fcoe

N5548UP-B(config-fex)# exit

Configurazione vPC host

N5548UP-A(config-if)# interface ethernet 101/1/1

N5548UP-A(config-if)# channel-group 1

N5548UP-A(config-if)# no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

N5548UP-A(config)# interface ethernet 102/1/1

N5548UP-A(config-if)# channel-group 1

N5548UP-A(config-if)# no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

N5548UP-A(config)# interface port-channel 1

N5548UP-A(config-if)#switchport mode trunk

N5548UP-A(config-if)# switchport trunk native vlan 10

N5548UP-A(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,100

N5548UP-A(config-if)# spanning-tree port type edge trunk

N5548UP-A(config-if)# no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

Configurazione VFC

<---Create vfc interface and bind to port-channel member (ethernet interface)-->

N5548UP-A(config)# int vfc 1

N5548UP-A(config-if)# bind interface ethernet 101/1/1

N5548UP-A(config-if)# switchport trunk allowed vsan 100

N5548UP-A(config-if)# no shut

N5548UP-A(config-if)# exit

<---Associate vfc interface to corresponding VSAN ID-->

N5548UP-A(config)# vsan database

N5548UP-A(config-vsan-db)# vsan 100 interface vfc 1

N5548UP-A(config-vsan-db)# end

Verifica

N5548UP-A# show fex

FEX FEX FEX FEX

Number Description State Model Serial

------------------------------------------------------------------------

101 FEX0101 Online N2K-C2232PP-10GE SSI142602QN

102 FEX0102 Online N2K-C2232PP-10GE SSI14260EVV

N5548UP-A# show interface fex

Fabric Fabric Fex FEX

Fex Port Port State Uplink Model Serial

---------------------------------------------------------------

101 Eth1/3 Active 2 N2K-C2232PP-10GE SSI142602QN

102 Eth1/4 Active 1 N2K-C2232PP-10GE SSI14260EVV

N5548UP-A# show fex 101 detail

FEX: 101 Description: FEX0101 state: Online

FEX version: 6.0(2)N2(1) [Switch version: 6.0(2)N2(1)]

FEX Interim version: 6.0(2)N2(1)

Switch Interim version: 6.0(2)N2(1)

Extender Serial: SSI142602QN

FCoE Admin: true

FCoE Oper: true

FCoE FEX AA Configured: true

N5548UP-A# show run interface port-channel 1 membership

interface port-channel1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 10

switchport trunk allowed vlan 10,100

spanning-tree port type edge trunk

speed 10000

interface Ethernet102/1/1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 10

switchport trunk allowed vlan 10,100

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 1

interface Ethernet101/1/1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 10

switchport trunk allowed vlan 10,100

spanning-tree port type edge trunk

channel-group 1

N5548UP-A# show int vfc 1

vfc1 is trunking

Bound interface is Ethernet101/1/1

Port WWN is 20:00:54:7f:ee:e1:6a:bf

Admin port mode is F, trunk mode is on

Port mode is TF

Port vsan is 100

Trunk vsans (admin allowed and active) (100)

Trunk vsans (up) (100)

Trunk vsans (isolated) ()

Trunk vsans (initializing) ()

N5548UP-A# show run int port-channel 201 membership

interface port-channel201

switchport mode fex-fabric

fex associate 101

vpc 201

interface Ethernet1/3

switchport mode fex-fabric

fex associate 101

channel-group 201

interface Ethernet1/4

switchport mode fex-fabric

fex associate 101

channel-group 201

N5548UP-A# show run int port-channel 202 membership

interface port-channel202

switchport mode fex-fabric

fex associate 102

vpc 202

interface Ethernet1/5

switchport mode fex-fabric

fex associate 102

channel-group 202

interface Ethernet1/6

switchport mode fex-fabric

fex associate 102

channel-group 202

Questa schermata della sequenza di avvio del server convalida la configurazione dello switch quando il firmware VIC rileva correttamente la LUN e aggiorna la tabella di avvio:

Verifica

Le procedure di verifica sono incluse negli esempi di configurazione.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Eseguire questi controlli per determinare se il VFC è prossimo:

1. Verificare che i cavi siano collegati correttamente tra le porte dell'adattatore mappate a vHBA e che le porte dello switch Nexus 5K dispongano delle VSAN necessarie.

2. Accertarsi che le interfacce non siano chiuse manualmente.

3. Verificare che la VLAN FCoE sia configurata sull'interfaccia Ethernet associata al VFC.

Per verificare la configurazione, utilizzare questi comandi:

- show run fcoe

- show vsan

- show vlan fcoe

- show interface vfc ID

- mostra vpc

- mostra database floppy

Informazioni correlate

- Sezione Gestione degli adattatori di rete della guida alla configurazione dell'interfaccia grafica del controller di gestione integrato dei server Cisco UCS serie C, versione 1.5

- Sezione Configurazione dei canali delle porte virtuali avanzate della guida alla configurazione dello switching di Cisco Nexus serie 5500 NX-OS Layer 2, versione 6.x

- Configurazione della sezione Fabric Extender della guida alla configurazione dello switching NX-OS Layer 2 Cisco Nexus serie 5500, versione 6.x

- Guida alla configurazione di Cisco Nexus serie 5500 NX-OS Fibre Channel over Ethernet, versione 6.x

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems