Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Premesse

Terminologia

Configurazione

Esempio di rete

Installa licenza HSEC

Protezione tunnel SVTI

Verifica

Tunnel IPsec

IOSd Control Plane

Piano di controllo PD

Risoluzione dei problemi

IOS d

Piano di controllo PD

PD Data Plane

Dataplane Packet-tracer

Debug del dataplane PD

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come verificare la funzionalità IPsec (Internet Protocol Security) sugli switch Catalyst 9300X.

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- IPSec

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- C9300X

- C9400X

- Cisco IOS® XE 17.6.4 e versioni successive

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Premesse

A partire da Cisco IOS® XE 17.5.1, gli switch Catalyst serie 9300-X supportano IPsec. IPsec fornisce elevati livelli di sicurezza tramite la crittografia e l'autenticazione, nonché la protezione dei dati dall'accesso non autorizzato. L'implementazione IPsec su C9300X fornisce tunnel sicuri tra due peer utilizzando la configurazione sVTI (Static Virtual Tunnel Interface).

Il supporto IPsec sugli switch Catalyst serie 9400-X è stato introdotto in Cisco IOS® XE 17.10.1, mentre il supporto per Catalyst 9500-X è previsto per la versione 17.12.1.

Terminologia

IOS d

daemon IOS

Questo è il daemon Cisco IOS che viene eseguito sul kernel Linux. Viene eseguito come processo software all'interno del kernel.IOSdelabora i comandi e i protocolli CLI che generano lo stato e la configurazione.

PD

Dipendente dalla piattaforma

Dati e comandi specifici della piattaforma su cui vengono eseguiti

IPSec

Internet Protocol Security

Suite di protocolli di rete sicuri che autentica e crittografa pacchetti di dati per garantire comunicazioni crittografate protette tra due computer su una rete IP.

SVTI

Interfaccia tunnel virtuale statica

Interfaccia virtuale configurata staticamente a cui è possibile applicare le funzionalità di sicurezza

SA

Associazione di protezione

Un'associazione di sicurezza è una relazione tra due o più entità che descrive il modo in cui le entità utilizzano i servizi di sicurezza per comunicare in modo sicuro

FED

Driver motore di inoltro

Il componente dello switch responsabile della programmazione hardware di UADP ASIC

Configurazione

Esempio di rete

In questo esempio, Catalyst 9300X e ASR1001-X funzionano come peer IPsec con interfacce tunnel virtuali IPsec.

Installa licenza HSEC

Abilitare la funzione IPsec sulla piattaforma Catalyst 9300X. È richiesta una licenza HSEC (C9000-HSEC). Ciò è diverso da altre piattaforme di routing basate su Cisco IOS XE che supportano IPsec, dove una licenza HSEC è necessaria solo per aumentare la velocità di crittografia consentita. Sulla piattaforma Catalyst 9300X, la modalità tunnel e la CLI di protezione tunnel sono bloccate se non è installata una licenza HSEC:

C9300X(config)#int tunnel1

C9300X(config-if)#tunnel mode ipsec ipv4

%'tunnel mode' change not allowed

*Sep 19 20:54:41.068: %PLATFORM_IPSEC_HSEC-3-INVALID_HSEC: HSEC license not present: IPSec mode configuration is rejected

Installare la licenza HSEC quando lo switch è connesso a CSM o CSLU tramite Smart Licensing:

C9300X#license smart authorization request add hseck9 local

*Oct 12 20:01:36.680: %SMART_LIC-6-AUTHORIZATION_INSTALL_SUCCESS: A new licensing authorization code was successfully installed on PID:C9300X-24Y,SN:FOC2522L1W7

Verificare che la licenza HSEC sia installata correttamente:

C9300X#show license summ

Account Information:

Smart Account: Cisco Systems, TAC As of Oct 13 15:50:35 2022 UTC

Virtual Account: CORE TAC

License Usage:

License                 Entitlement Tag               Count Status

-----------------------------------------------------------------------------

network-advantage       (C9300X-12Y Network Adv...)       1 IN USE

dna-advantage           (C9300X-12Y DNA Advantage)        1 IN USE

C9K HSEC                (Cat9K HSEC)                      0 NOT IN USE

Abilitare IPsec come modalità tunnel sull'interfaccia del tunnel:

C9300X(config)#int tunnel1

C9300X(config-if)#tunnel mode ipsec ipv4

C9300X(config-if)#end

Dopo aver abilitato IPsec, la licenza HSEC diventa IN USO

C9300X#show license summ

Account Information:

Smart Account: Cisco Systems, TAC As of Oct 13 15:50:35 2022 UTC

Virtual Account: CORE TAC

License Usage:

License                 Entitlement Tag               Count Status

-----------------------------------------------------------------------------

network-advantage       (C9300X-12Y Network Adv...)       1 IN USE

dna-advantage           (C9300X-12Y DNA Advantage)        1 IN USE

C9K HSEC                (Cat9K HSEC)                      1 IN USE

Protezione tunnel SVTI

La configurazione IPsec del C9300X utilizza la configurazione IPsec Cisco IOS XE standard. Si tratta di una configurazione SVTI semplice che utilizza IKEv2 Smart Defaults, in cui vengono utilizzati il criterio IKEv2 predefinito, la proposta IKEv2, la trasformazione IPSec e il profilo IPSec per IKEv2.

Configurazione C9300X

ip routing

!

crypto ikev2 profile default

match identity remote address 192.0.2.2 255.255.255.255

authentication remote pre-share key cisco123

authentication local pre-share key cisco123

!

interface Tunnel1

ip address 192.168.1.1 255.255.255.252

tunnel source 198.51.100.1

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 192.0.2.2

tunnel protection ipsec profile default

Nota: poiché Catalyst 9300X è essenzialmente uno switch a livello di accesso, il routing ip deve essere abilitato esplicitamente per il funzionamento di funzionalità basate sul routing come la VTI.

Configurazione peer

crypto ikev2 profile default

match identity remote address 198.51.100.1 255.255.255.255

authentication remote pre-share key cisco123

authentication local pre-share key cisco123

!

interface Tunnel1

ip address 192.168.1.2 255.255.255.252

tunnel source 192.0.2.2

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 198.51.100.1

tunnel protection ipsec profile default

Per una descrizione più dettagliata dei vari costrutti di configurazione di IKEv2 e IPsec, vedere la Guida alla configurazione di IPsec per C9300X.

Verifica

Tunnel IPsec

L'implementazione di IPSec sulla piattaforma C9300X ha un'architettura diversa da quella delle piattaforme di routing (ASR1000, ISR4000, Catalyst 8200/8300, ecc.), in cui l'elaborazione delle funzioni IPSec viene implementata nel microcodice QFP (Quantum Flow Processor).

L'architettura di inoltro C9300X è basata sull'ASIC UADP, quindi la maggior parte dell'implementazione FIA della funzione QFP non è applicabile in questo caso.

Di seguito sono riportate alcune delle principali differenze:

- show crypto ipsec sa peer x.x.x.x la piattaforma non visualizza le informazioni di programmazione della piattaforma dal FMAN fino al QFP.

- Anche Packet-trace non funziona (per ulteriori informazioni, vedere di seguito).

- L'ASIC UADP non supporta la classificazione del traffico crittografico, quindi show crypto ruleset platform non è applicabile

IOSd Control Plane

La verifica del control plane IPsec è esattamente la stessa che si verifica per le piattaforme di routing, vedere . Per visualizzare l'associazione di protezione IPsec installata in IOSd:

C9300X#show crypto ipsec sa

interface: Tunnel1

Crypto map tag: Tunnel1-head-0, local addr 198.51.100.1

protected vrf: (none)

local  ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

current_peer 192.0.2.2 port 500

PERMIT, flags={origin_is_acl,}

#pkts encaps: 200, #pkts encrypt: 200, #pkts digest: 200

#pkts decaps: 200, #pkts decrypt: 200, #pkts verify: 200

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0

#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0

#send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 198.51.100.1, remote crypto endpt.: 192.0.2.2

plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb TwentyFiveGigE1/0/1

current outbound spi: 0x42709657(1114674775)

PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:

spi: 0x4FE26715(1340237589)

transform: esp-aes esp-sha-hmac ,

in use settings ={Tunnel, }

conn id: 2098, flow_id: CAT9K:98, sibling_flags FFFFFFFF80000048, crypto map: Tunnel1-head-0

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (26/1605)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Status: ACTIVE(ACTIVE)

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

spi: 0x42709657(1114674775)

transform: esp-aes esp-sha-hmac ,

in use settings ={Tunnel, }

conn id: 2097, flow_id: CAT9K:97, sibling_flags FFFFFFFF80000048, crypto map: Tunnel1-head-0

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (32/1605)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Status: ACTIVE(ACTIVE)

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

Notare il flow_id nell'output, deve corrispondere all'id di flusso installato nel piano di inoltro.

Piano di controllo PD

Statistiche tra IOSd e PD control plane

C9300X#show platfor software ipsec policy statistics

PAL CMD    REQUEST   REPLY OK  REPLY ERR      ABORT

SADB_INIT_START          3          3          0          0

SADB_INIT_COMPLETED          3          3          0          0

SADB_DELETE          2          2          0          0

SADB_ATTR_UPDATE          4          4          0          0

SADB_INTF_ATTACH          3          3          0          0

SADB_INTF_UPDATE          0          0          0          0

SADB_INTF_DETACH          2          2          0          0

ACL_INSERT          4          4          0          0

ACL_MODIFY          0          0          0          0

ACL_DELETE          3          3          0          0

PEER_INSERT          7          7          0          0

PEER_DELETE          6          6          0          0

SPI_INSERT         39         37          2          0

SPI_DELETE         36         36          0          0

CFLOW_INSERT          5          5          0          0

CFLOW_MODIFY         33         33          0          0

CFLOW_DELETE          4          4          0          0

IPSEC_SA_DELETE         76         76          0          0

TBAR_CREATE          0          0          0          0

TBAR_UPDATE          0          0          0          0

TBAR_REMOVE          0          0          0          0

0          0          0          0

PAL NOTIFY    RECEIVE   COMPLETE   PROC ERR     IGNORE

NOTIFY_RP          0          0          0          0

SA_DEAD          0          0          0          0

SA_SOFT_LIFE         46         46          0          0

IDLE_TIMER          0          0          0          0

DPD_TIMER          0          0          0          0

INVALID_SPI          0          0          0          0

0          5          0          0

VTI SADB          0         33          0          0

TP SADB          0         40          0          0

IPSec PAL database summary:

DB NAME    ENT ADD    ENT DEL      ABORT

PAL_SADB          3          2          0

PAL_SADB_ID          3          2          0

PAL_INTF          3          2          0

PAL_SA_ID         76         74          0

PAL_ACL          0          0          0

PAL_PEER          7          6          0

PAL_SPI         39         38          0

PAL_CFLOW          5          4          0

PAL_TBAR          0          0          0

Tabella oggetti SADB

C9300X#show plat software ipsec switch active f0 sadb all

IPsec SADB object table:

SADB-ID     Hint         Complete    #RefCnt     #CfgCnt     #ACL-Ref

-----------------------------------------------------------------------

3           vir-tun-int  true        2           0           0

voce SADB

C9300X#show plat software ipsec switch active f0 sadb identifier 3

=========== SADB id: 3

hint: vir-tun-int

completed: true

reference count: 2

configure count: 0

ACL reference: 0

SeqNo (Static/Dynamic)         ACL id

-----------------------------------------

Informazioni sul flusso IPSec

C9300X#show plat software ipsec switch active f0 flow all

=========== Flow id: 97

mode: tunnel

direction: outbound

protocol: esp

SPI: 0x42709657

local IP addr: 198.51.100.1

remote IP addr: 192.0.2.2

crypto map id: 0

SPD id: 3

cpp SPD id: 0

ACE line number: 0

QFP SA handle: INVALID

crypto device id: 0

IOS XE interface id: 65

interface name: Tunnel1

use path MTU: FALSE

object state: active

object bind state: new

=========== Flow id: 98

mode: tunnel

direction: inbound

protocol: esp

SPI: 0x4fe26715

local IP addr: 198.51.100.1

remote IP addr: 192.0.2.2

crypto map id: 0

SPD id: 3

cpp SPD id: 0

ACE line number: 0

QFP SA handle: INVALID

crypto device id: 0

IOS XE interface id: 65

interface name: Tunnel1

object state: active

Risoluzione dei problemi

IOS d

Di seguito vengono riportati i comandi debug e show comunemente raccolti:

show crypto eli all

show crypto socket

show crypto map

show crypto ikev2 sa detail

show crypto ipsec sa

show crypto ipsec internal

debug crypto ikev2

debug crypto ikev2 error

debug crypto ikev2 packet

debug crypto ipsec

debug crypto ipsec error

debug crypto kmi

debug crypto socket

debug tunnel protection

Piano di controllo PD

Per verificare le operazioni del Piano di controllo PD, utilizzate le operazioni di verifica mostrate in precedenza. Per eseguire il debug di qualsiasi problema relativo al control plane PD, abilitare i debug del control plane PD:

1. Aumentare il livello di registrazione della traccia di blog in modo che sia dettagliato:

C9300X#set platform software trace forwarding-manager switch active f0 ipsec verbose

C9300X#show platform software trace level forwarding-manager switch active f0 | in ipsec

ipsec                           Verbose

2. Abilitare il debug condizionale del control plane PD:

C9300X#debug platform condition feature ipsec controlplane submode level verbose

C9300X#show platform conditions

Conditional Debug Global State: Stop

Feature      Type           Submode                                                               Level

------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------

IPSEC         controlplane  N/A                                                                   verbose

3. Raccogliere l'output del comando debug dall'output del comando btrace fman_fp:

C9300X#show logging process fman_fp module ipsec internal

Logging display requested on 2022/10/19 20:57:52 (UTC) for Hostname: [C9300X], Model: [C9300X-24Y], Version: [17.07.01], SN: [FOC251531YZ], MD_SN: [FOC2522L1W7]

Displaying logs from the last 0 days, 0 hours, 10 minutes, 0 seconds

executing cmd on chassis 1 ...

Unified Decoder Library Init .. DONE

Found 1 UTF Streams

2022/10/19 20:50:36.686071658 {fman_fp_F0-0}{1}: [ipsec] [22441]: (ERR): IPSEC-PAL-IB-Key::

2022/10/19 20:50:36.686073648 {fman_fp_F0-0}{1}: [ipsec] [22441]: (ERR): IPSEC-b0 d0 31 04 85 36 a6 08 8c 22 d2 37 b4 63 20 b9 6e 71 aa 0a 4b 26 25 56 6c 62 45 b7 31 a1 9f 3b eb 82 e8 61 ...

PD Data Plane

Verificare le statistiche del tunnel IPsec della corsia di dati, incluse le cadute IPsec comuni, ad esempio gli errori HMAC o di riproduzione

C9300X#show platform software fed sw active ipsec counters if-id all

########################################

Flow Stats for if-id 0x41

########################################

-----------------------------------

Inbound Flow Info for flow id: 98

------------------------------

SA Index: 1

--------------------

Asic Instance 0: SA Stats

Packet Format Check Error: 0

Invalid SA: 0

Auth Fail: 0

Sequence Number Overflows: 0

Anti-Replay Fail: 0

Packet Count: 200

Byte Count: 27600

-----------------------------------

Outbound Flow Info for flow id: 97

------------------------------

SA Index: 1025

--------------------

Asic Instance 0: SA Stats

Packet Format Check Error: 0

Invalid SA: 0

Auth Fail: 0

Sequence Number Overflows: 0

Anti-Replay Fail: 0

Packet Count: 200

Byte Count: 33600

Nota: l'ID del flusso corrisponde all'ID del flusso nell'output show crypto ipsec sa. Le statistiche di flusso individuali possono essere ottenute anche con il comando show platform software fed switch active ipsec counters come <sa_id> dove sa_id rappresenta l'indice SA nell'output precedente.

Dataplane Packet-tracer

Il comportamento di Packet-tracer sulla piattaforma UADP ASIC è molto diverso da quello del sistema basato su QFP. Può essere attivato con un trigger manuale o basato su PCAP. Di seguito è riportato un esempio di utilizzo del trigger basato su PCAP (EPC).

1. Abilitare EPC e avviare l'acquisizione:

C9300X#monitor capture test interface twentyFiveGigE 1/0/2 in match ipv4 10.1.1.2/32 any

C9300X#show monitor capture test

Status Information for Capture test

Target Type:

Interface: TwentyFiveGigE1/0/2, Direction: IN

Status : Inactive

Filter Details:

IPv4

Source IP:  10.1.1.2/32

Destination IP:  any

Protocol: any

Buffer Details:

Buffer Type: LINEAR (default)

Buffer Size (in MB): 10

File Details:

File not associated

Limit Details:

Number of Packets to capture: 0 (no limit)

Packet Capture duration: 0 (no limit)

Packet Size to capture: 0 (no limit)

Maximum number of packets to capture per second: 1000

Packet sampling rate: 0 (no sampling)

2. Eseguire il resto e interrompere la cattura:

C9300X#monitor capture test start

Started capture point : test

*Oct 18 18:34:09.656: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point test enabled.

<run traffic test>

C9300X#monitor capture test stop

Capture statistics collected at software:

Capture duration - 23 seconds

Packets received - 5

Packets dropped - 0

Packets oversized - 0

Bytes dropped in asic - 0

Capture buffer will exists till exported or cleared

Stopped capture point : test

3. Esportare l'acquisizione in memoria flash

C9300X#show monitor capture test buff

*Oct 18 18:34:33.569: %BUFCAP-6-DISABLE

Starting the packet display ........ Press Ctrl + Shift + 6 to exit

1   0.000000     10.1.1.2 -> 10.2.1.2     ICMP 114 Echo (ping) request  id=0x0003, seq=0/0, ttl=255

2   0.000607     10.1.1.2 -> 10.2.1.2     ICMP 114 Echo (ping) request  id=0x0003, seq=1/256, ttl=255

3   0.001191     10.1.1.2 -> 10.2.1.2     ICMP 114 Echo (ping) request  id=0x0003, seq=2/512, ttl=255

4   0.001760     10.1.1.2 -> 10.2.1.2     ICMP 114 Echo (ping) request  id=0x0003, seq=3/768, ttl=255

5   0.002336     10.1.1.2 -> 10.2.1.2     ICMP 114 Echo (ping) request  id=0x0003, seq=4/1024, ttl=255

C9300X#monitor capture test export location flash:test.pcap

4. Eseguire packet-tracer:

C9300X#show platform hardware fed switch 1 forward interface TwentyFiveGigE 1/0/2 pcap flash:test.pcap number 1

Show forward is running in the background. After completion, syslog will be generated.

C9300X#

*Oct 18 18:36:56.288: %SHFWD-6-PACKET_TRACE_DONE: Switch 1 F0/0: fed: Packet Trace Complete:  Execute (show platform hardware fed switch <> forward last summary|detail)

*Oct 18 18:36:56.288: %SHFWD-6-PACKET_TRACE_FLOW_ID: Switch 1 F0/0: fed: Packet Trace Flow id is 131077

C9300X#

C9300X#show plat hardware fed switch 1 forward last summary

Input Packet Details:

###[ Ethernet ]###

dst       = b0:8b:d0:8d:6b:d6

src=78:ba:f9:ab:a7:03

type      = 0x800

###[ IP ]###

version   = 4

ihl       = 5

tos       = 0x0

len       = 100

id        = 15

flags     =

frag      = 0

ttl       = 255

proto     = icmp

chksum    = 0xa583

src=10.1.1.2

dst       = 10.2.1.2

options   = ''

###[ ICMP ]###

type      = echo-request

code      = 0

chksum    = 0xae17

id        = 0x3

seq       = 0x0

###[ Raw ]###

load      = '00 00 00 00 01 1B CF 14 AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD'

Ingress:

Port                      : TwentyFiveGigE1/0/2

Global Port Number        : 2

Local Port Number         : 2

Asic Port Number          : 1

Asic Instance             : 1

Vlan                      : 4095

Mapped Vlan ID            : 1

STP Instance              : 1

BlockForward              : 0

BlockLearn                : 0

L3 Interface              : 38

IPv4 Routing          : enabled

IPv6 Routing          : enabled

Vrf Id                : 0

Adjacency:

Station Index         : 179

Destination Index     : 20754

Rewrite Index         : 24

Replication Bit Map   : 0x1    ['remoteData']

Decision:

Destination Index     : 20754  [DI_RCP_PORT3]

Rewrite Index         : 24

Dest Mod Index        : 0      [IGR_FIXED_DMI_NULL_VALUE]

CPU Map Index         : 0      [CMI_NULL]

Forwarding Mode       : 3      [Other or Tunnel]

Replication Bit Map   :        ['remoteData']

Winner                :        L3FWDIPV4 LOOKUP

Qos Label             : 1

SGT                   : 0

DGTID                 : 0

Egress:

Possible Replication      :

Port                  : RCP

Asic Instance         : 0

Asic Port Number      : 0

Output Port Data          :

Port                    : RCP

Asic Instance         : 0

Asic Port Number      : 90

Unique RI             : 0

Rewrite Type          : 0      [Unknown]

Mapped Rewrite Type   : 229    [IPSEC_TUNNEL_MODE_ENCAP_FIRSTPASS_OUTERV4_INNERV4]

Vlan                  : 0

Mapped Vlan ID        : 0

RCP, mappedRii.fdMuxProfileSet = 1 , get fdMuxProfile from MappedRii

Qos Label             : 1

SGT                   : 0

********************************************************************************

Input Packet Details:

N/A: Recirculated Packet

Ingress:

Port                      : Recirculation Port

Asic Port Number          : 90

Asic Instance             : 0

Vlan                      : 0

Mapped Vlan ID            : 2

STP Instance              : 0

BlockForward              : 0

BlockLearn                : 0

L3 Interface              : 38

IPv4 Routing          : enabled

IPv6 Routing          : enabled

Vrf Id                : 0

Adjacency:

Station Index         : 177

Destination Index     : 21304

Rewrite Index         : 21

Replication Bit Map   : 0x1    ['remoteData']

Decision:

Destination Index     : 21304

Rewrite Index         : 21

Dest Mod Index        : 0      [IGR_FIXED_DMI_NULL_VALUE]

CPU Map Index         : 0      [CMI_NULL]

Forwarding Mode       : 3      [Other or Tunnel]

Replication Bit Map   :        ['remoteData']

Winner                :        L3FWDIPV4 LOOKUP

Qos Label             : 1

SGT                   : 0

DGTID                 : 0

Egress:

Possible Replication      :

Port                  : TwentyFiveGigE1/0/1

Output Port Data          :

Port                    : TwentyFiveGigE1/0/1

Global Port Number    : 1

Local Port Number     : 1

Asic Port Number      : 0

Asic Instance         : 1

Unique RI             : 0

Rewrite Type          : 0      [Unknown]

Mapped Rewrite Type   : 13     [L3_UNICAST_IPV4_PARTIAL]

Vlan                  : 0

Mapped Vlan ID        : 0

Output Packet Details:

Port                      : TwentyFiveGigE1/0/1

###[ Ethernet ]###

dst       = 00:62:ec:da:e0:02

src=b0:8b:d0:8d:6b:e4

type      = 0x800

###[ IP ]###

version   = 4

ihl       = 5

tos       = 0x0

len       = 168

id        = 2114

flags     = DF

frag      = 0

ttl       = 254

proto     = ipv6_crypt

chksum    = 0x45db

src=198.51.100.1

dst       = 192.0.2.2

options   = ''

###[ Raw ]###        load      = '6D 18 45 C9 00 00 00 06 09 B0 DC 13 11 FA DC F8 63 98 51 98 33 11 9C C0 D7 24 BF C2 1C 45 D3 1B 91 0B 5F B4 3A C0 AD 18 1A 9C 34 32 19 67 D9 EE 30 F4 CE 6B B9 E7 E5 41 33 E7 97 86 68 14 C0 4D 86 49 88 E7 3A 7E 3E E3 5C C7 CE C9 C4 C8 FC 41 33 43 DD 9B F8 E1 0F A6 71 C3 69 A9 51 1F 98 0D FE EF 58 18 31 0C 77 00 34 3D 81 92 A9 05 12 05 43 0E 9E 11 03 68 83 78 EC D1 C0 06 7A 34 54 8D 82 83 BA 60 58 1A FB 3A BA 1A 9F CF 44 12 CD 5D 4A D4 8E 10'

********************************************************************************

C9300X#show crypto ipsec sa | in current outbound

current outbound spi: 0x6D1845C9(1830307273)     <-- Matches the load result in packet trace

Nota: nell'output precedente, il pacchetto inoltrato in uscita è il pacchetto ESP con l'SPI SA in uscita corrente. Per un'analisi più dettagliata della decisione di inoltro FED, usare la variante detail dello stesso comando. Esempio: può essere utilizzato l'ultimo dettaglio dell'interruttore di alimentazione 1 del plat.

Debug del dataplane PD

Nota: il debug del piano dati PD deve essere abilitato solo con l'assistenza di TAC. Si tratta di tracce di livello molto basso necessarie ai tecnici se il problema non può essere identificato tramite CLI/Debug normali.

C9300X#set platform software trace fed switch active ipsec verbose

C9300X#debug platform condition feature ipsec dataplane submode all level verbose

C9300X#show logging process fed module ipsec internal

Debug SHIM IPsec PD

debug platform software ipsec info

debug platform software ipsec error

debug platform software ipsec verbose

debug platform software ipsec all

Informazioni correlate

- Configurazione di IPsec sugli switch Catalyst 9300