Sommario

Introduzione

Problema

Soluzione

Riferimenti

Introduzione

Sono disponibili vari modelli di switch Cisco Catalyst 9200 e 9200L. Questi modelli possono essere classificati in tre categorie principali:

(a) I modelli non Power over Ethernet (PoE) con un numero qualsiasi di porte supportano solo alimentatori da 125 W in uno dei due slot. Questi modelli possono essere identificati dalla "T" nel nome.

(b) I modelli PoE a 24 porte supportano solo alimentatori da 600 W in uno dei due slot. Questi modelli possono essere identificati con "24P" nel nome.

(c) I modelli PoE a 48 porte supportano solo alimentatori da 1000 W (1 KW) in uno dei due slot. Questi modelli possono essere identificati con "48P" nel nome del modello.

In altre parole, ogni switch Catalyst 9200 o Catalyst 9200L supporta un alimentatore con un solo valore di potenza.

Problema

Ognuna delle tre categorie di switch Catalyst 9200 e 9200L precedenti supporta un alimentatore con un valore di potenza univoco. Se viene inserito involontariamente un alimentatore non supportato, verrà visualizzato un syslog simile a:

%PLATFORM_FEP-1-FRU_PS_INCOMPATIBLE: Switch 1: power supply A is incompatible and will be turned off

Soluzione

È possibile che gli alimentatori utilizzati per queste tre categorie di switch C9200/C9200L vengano accidentalmente combinati e abbinati. Poiché gli switch Catalyst 9200 e 9200L non consentono l'utilizzo intercambiabile di alimentatori da più di una potenza in nessuno dei due slot, verrà generato il syslog riportato sopra. Questo syslog indica il numero dello switch (se nello stack) e lo slot dell'alimentatore (A o B) in cui è stato inserito un alimentatore incompatibile. Rimuoverlo e sostituirlo con un alimentatore supportato.

Di seguito viene riportata una breve descrizione della matrice di compatibilità degli alimentatori per gli switch Catalyst 9200 e Catalyst 9200L.

Switch serie C9200

Alimentatore supportato

Commenti

C9200-24T, C9200-48T

PWR-C6-125WAC o PWR-C5-125WAC

Queste due varianti C5 e C6 non hanno alcuna differenza funzionale. Possono essere combinati negli slot A e B

C9200-24P, C9200-24PB, C9200-24PXG

PWR-C6-600WAC o PWR-C5-600WAC

Queste due varianti C5 e C6 non hanno alcuna differenza funzionale. Possono essere combinati negli slot A e B

C9200-48P, C9200-48PB, C9200-48PXG

PWR-C6-1KWAC o PWR-C5-1KWAC

Queste due varianti C5 e C6 non hanno alcuna differenza funzionale. Possono essere combinati negli slot A e B

Switch serie C9200L

C9200L-24T-4G, C9200L-48T-4G, C9200L-24T-4X, C9200L-48T-4X

PWR-C5-125WAC

Variante C6 non supportata in C9200L. Si tratta dell'unico alimentatore utilizzabile negli slot A e B

C9200L-24P-4G, C9200L-24P-4X, C9200L-24PXG-4X, C9200L-24PXG-2Y

PWR-C5-600WAC

Variante C6 non supportata in C9200L. Si tratta dell'unico alimentatore utilizzabile negli slot A e B

C9200L-48P-4G, C9200L-48P-4X, C9200L-48PXG-4X, C9200L-48PXG-2Y

PWR-C5-1KWAC

Variante C6 non supportata in C9200L. Si tratta dell'unico alimentatore utilizzabile negli slot A e B

Riferimenti

Data sheet Catalyst 9200