Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Convenzioni

Procedura dettagliata

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come recuperare una password su un modulo Cisco Catalyst 6500/6000 LAN emulation (LANE). Il documento tratta questi moduli:

- Catalyst 6500 OC-12 ATM LANE (single-mode fiber [SMF]) module (numero parte: WS-X6101-OC12-SMF)

- Catalyst 6500 OC-12 ATM LANE (multimode fiber [MMF]) modulo (numero parte: WS-X6101-OC12-MMF)

Prerequisiti

Requisiti

Per questa procedura, è necessario un cavo diritto (anziché il cavo classico completamente incrociato).

Attenzione: la procedura di recupero della password del modulo Catalyst 6500/6000 LANE si interrompe con l'ultima revisione software (che, al momento della pubblicazione iniziale del presente documento, è il software Cisco IOS® versione 12.1(4)E2). Per informazioni dettagliate sul bug, consultare l'ID bug Cisco CSCdt05579 (solo utenti registrati).

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Procedura dettagliata

Questo documento descrive la procedura di recupero della password su un Supervisor Engine Catalyst 6500/6000 con software Catalyst OS (CatOS) versione 6.1 (1b) e su un modulo Cisco ATM LANE con software Cisco IOS versione 12.0(5)XS1.

1. Collegare un terminale o un PC con emulazione terminale alla porta console del modulo ATM LANE.

Impostare il terminale come segue:

9600 baud rate

No parity

8 data bits

1 stop bit

No flow control

2. Eseguire il comando show version e registrare l'impostazione del registro di configurazione.

La sezione Esempio di procedura di recupero della password nel documento Procedura di recupero della password per i router Cisco serie 1600 fornisce l'output di un comando show version. L'impostazione del registro di configurazione è generalmente 0x2101 o 0x101.

3. Andare al Supervisor Engine di Catalyst 6500/6000 e usare il comando reset mode.

4. Premere Break sulla tastiera del terminale entro 10 secondi dall'accensione per inserire il modulo in ROM monitor (ROMmon).

Se la sequenza di interruzione non funziona, fare riferimento a Combinazioni di tasti di interruzione standard durante il recupero della password per ulteriori combinazioni di tasti.

5. Eseguire il comando confreg 0x2142 al prompt rommon 1> per avviare il sistema da Flash senza caricare la configurazione.

6. Eseguire il comando reset al prompt rommon 2>.

Il modulo viene riavviato ma la configurazione salvata viene ignorata.

7. Quando sullo schermo vengono visualizzate queste domande, immettere le risposte visualizzate in grassetto:

1. Accedere alla finestra di dialogo di configurazione iniziale? sì

2. Accedere all'impostazione di gestione di base? no

3. Visualizzare l'impostazione corrente dell'interfaccia? no

4. Immettere il nome dell'host: nome host

5. Immettere il segreto di abilitazione: la nuova password

6. Immettere la password: password

7. Immettere la password del terminale virtuale: password

Nota: in questa casella viene immessa la nuova password che viene crittografata.

8. Configurare SNMP Network Management? no

Nota: se non si specifica una password segreta enable, non digitare alcuna crittografia.

9. Immettere no finché non viene visualizzato un menu in cui è possibile scegliere di salvare la configurazione.

10. Immettere 2 per salvare la configurazione.

8. Eseguire il comando enable al prompt ATM>.

9. Immettere la nuova password.

In modalità abilitazione, visualizzare il prompt ATM#.

10. Eseguire il comando copy start running per copiare la NVRAM nella memoria.

Non usare il comando configure terminal.

11. Eseguire il comando write terminal o il comando show running.

12. Eseguire il comando configure terminal e apportare le modifiche.

Il prompt è ora nomehost(config)#.

13. Eseguire il comando config-register 0x2102 o il valore registrato nel passaggio 2.

14. Premere Ctrl-Z per uscire dalla modalità di configurazione.

Il prompt è ora nomehost#.

15. Eseguire il comando write per eseguire il commit delle modifiche.

16. Eseguire il comando reload per riavviare il sistema con il nuovo registro di configurazione.

Informazioni correlate

- Pagine di supporto dei prodotti LAN

- Pagina di supporto dello switching LAN

- Supporto tecnico – Cisco Systems