Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Catalyst serie 4500/4000, 5500/5000 e 6500/6000

Gestione della configurazione NVRAM sugli switch Catalyst serie 4500/4000, 5500/5000 e 6500/6000 con CatOS

Gestione delle immagini sugli switch Catalyst serie 5500/5000 Flash con Supervisor Engine I, II, IIG e IIG

Gestione dei file sulla memoria flash per Catalyst 4500/4000, 5500/5000 e 6500/6000 con Supervisor Engine III e IIIF

Gestione della configurazione NVRAM sull'MSFC Catalyst 6500/6000

Catalyst serie 2900XL, 3500XL e 2950

Gestione dei file in Flash

Specificare i parametri di avvio

Catalyst serie 3550

Catalyst serie 1900 e Catalyst serie 2820

Scarica nuova immagine

Caricamento/download del file di configurazione

Ripristino degli switch Catalyst ai valori predefiniti

Appendice A Connessione a un server TFTP

Impostazione di un indirizzo IP e di un gateway predefinito sugli switch Catalyst serie 4500/4000, 5500/5000 e 6500/6000

Impostazione di un indirizzo IP e di un gateway predefinito sugli switch Catalyst serie 2900XL e Catalyst serie 3500XL

Impostazione di un indirizzo IP e di un gateway predefinito su Catalyst serie 1900 e Catalyst serie 2820

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento descrive come usare i file di configurazione e le immagini software su questi switch:

- Cisco Catalyst serie 4500/4000, 5500/5000 e 6500/6000 Switch con Catalyst OS (CatOS)

- Switch Catalyst serie 2900XL/3500XL e 2950

- Switch Catalyst serie 3550

- Catalyst serie 1900 e 2820 di switch digitali

Per ripristinare lo switch Catalyst alla configurazione predefinita, consultare il documento sul ripristino dei valori predefiniti degli switch Catalyst.

Per istruzioni sull'aggiornamento degli switch Catalyst, vedere la sezione "Informazioni correlate".

Prerequisiti

Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza delle procedure di amministrazione dell'hardware degli switch Cisco.

Componenti usati

Per la stesura del documento, sono stati usati switch Catalyst serie 900.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Catalyst serie 4500/4000, 5500/5000 e 6500/6000

Gli switch Catalyst serie 4500/4000, 5500/5000 e 6500/6000 archiviano le immagini software e le configurazioni in due tipi diversi di dispositivi:

- NVRAM: il dispositivo contiene la configurazione corrente dello switch. Qualsiasi modifica apportata alla configurazione viene salvata immediatamente nella NVRAM. Pertanto, la NVRAM contiene sempre la configurazione corrente dello switch.

Nota: Cisco IOS? il concetto software di una configurazione di avvio e di una configurazione in esecuzione non è applicabile.

- Flash—Ciascuno switch di queste serie ha almeno un modulo di memoria flash, che ha una capacità molto maggiore della NVRAM. In genere, la memoria flash viene utilizzata per archiviare le immagini software per l'esecuzione di Supervisor Engine.

La gestione della NVRAM è uniforme sugli switch Catalyst serie 4500/4000, 5500/5000 e 6500/6000. Tuttavia, per quanto riguarda la gestione delle memoria flash, esiste un gruppo di Supervisor Engine Catalyst 5500/5000 che si comportano in modo diverso rispetto agli altri switch. Questo gruppo include:

- Tutti i Supervisor Engine Catalyst 5500/5000 I, II, IIG e IIG

- Switch Catalyst 2901, 2902 e 2926T basati sui Supervisor Engine I, II, IIG e IIG

Gli altri switch Catalyst 4500/4000, 5500/5000 e 6500/6000 implementano un file system Flash che consente di salvare diverse immagini software e alcuni file di configurazione di backup in Flash.

Nota: gli switch Catalyst 4500/4000 includono anche gli switch 2948G, 4912G e 2980G.

Nota: negli switch Catalyst serie 4500/4000, 5500/5000 e 6500/6000 della versione software 6.3.x e successive, la modalità di configurazione testo è supportata anziché la modalità binaria predefinita. La modalità testo viene utilizzata se la configurazione è troppo grande per essere memorizzata in formato binario nella NVRAM. Per ulteriori istruzioni sulla configurazione, consultare la sezione Impostazione della modalità di configurazione del file di testo in Uso del file system Flash. Tenere presente che quando la configurazione è in modalità testo, è necessario usare il comando write memory ogni volta che si apportano modifiche alla configurazione per lo storage nella configurazione NVRAM. Questo requisito è simile a quello dei router Cisco IOS.

Gestione della configurazione NVRAM sugli switch Catalyst serie 4500/4000, 5500/5000 e 6500/6000 con CatOS

In questa sezione vengono descritti i comandi per la gestione della configurazione nella NVRAM. I comandi sono comuni agli switch Catalyst 4500/4000, 5500/5000 e 6500/6000.

Visualizzazione della configurazione

Usare il comando show config per visualizzare il file di configurazione corrente. Il comando mostra tutti i moduli nel file di configurazione in sequenza e inizia con il modulo uno.

Per limitare la visualizzazione della configurazione a un modulo specifico, usare questo comando:

show config module_number

Scarica/carica una configurazione

Completare questa procedura per scaricare e/o caricare una configurazione:

1. Accedere alla modalità di abilitazione.

2. Stabilire la connettività IP al server TFTP.

Nell'esempio, il comando ping accede al server TFTP.

Console> enable

Enter password:

Console> (enable) ping 10.200.8.200

10.200.8.200 is alive

3. Eseguire il comando write network o il comando configure network.

Nota: gli switch Catalyst con CatOS predefinito funzionano in modalità di configurazione binaria. Quando si opera in modalità di configurazione binaria, la maggior parte delle impostazioni utente vengono salvate automaticamente nella NVRAM. Usare il comando set config mode text per modificare la configurazione in modalità testo. La modalità testo utilizza in genere meno spazio di memoria NVRAM o Flash rispetto alla modalità di configurazione binaria. Per salvare la configurazione nella NVRAM, è necessario usare il comando write memory mentre si opera in modalità testo. Usare il comando set config mode text auto-save per salvare automaticamente la configurazione del testo nella NVRAM.

- Usare il comando write network per caricare la configurazione corrente nella NVRAM su un server TFTP.

Console> (enable) write network

IP address or name of remote host? 10.200.8.200

Name of configuration file? config

Upload configuration to config on 10.200.8.200 (y/n) [n]? y

...

..........

..........

..

\

Finished network upload.  (5210 bytes)

- Usare il comando configure network per scaricare un file di configurazione da un server TFTP direttamente nella NVRAM.

Console> (enable) configure network

IP address or name of remote host? 10.200.8.200

Name of configuration file? config

Configure using config from 10.200.8.200 (y/n) [n]? y

Gestione delle immagini sugli switch Catalyst serie 5500/5000 Flash con Supervisor Engine I, II, IIG e IIG

La memoria flash integrata di questi Supervisor Engine può gestire solo un'immagine software alla volta. La gestione è limitata ma semplice. Per scaricare una configurazione nella memoria flash è sufficiente un unico comando.

Attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere alla modalità di abilitazione.

Per accedere alla modalità di abilitazione, usare il comando enable e la password di abilitazione. Per impostazione predefinita, il comando enable non ha password ed è quindi possibile premere Invio al prompt della password.

2. Stabilire la connettività IP al server TFTP che contiene l'immagine.

Vedere Appendice A: Connettersi a un server TFTP per informazioni su come ottenere la connettività IP al server TFTP.

3. Usare il comando download per scaricare l'immagine.

In questo esempio viene scaricata l'immagine cat5000-sup.4-5-4.bin dal server TFTP con indirizzo IP 10.200.8.200. La sintassi del comando è download host_file [num_mod]. L'argomento aggiuntivo numero-modulo consente di scaricare un'immagine su una scheda diversa dal Supervisor Engine corrente. Questo argomento è utile per un aggiornamento di moduli Catalyst intelligenti, ad esempio moduli FDDI o moduli Gigabit a nove porte.

Console> (enable) download 10.200.8.200 cat5000-sup.4-5-4.bin

Download image cat5000-sup.4-5-4.bin from 10.200.8.200 to module 1 FLASH (y/n)

[n]? y

/

Finished network single module download. (2828632  bytes)

4. Controllare il contenuto di Flash.

Il comando show flash elenca il pacchetto di immagini nell'immagine cat5000-sup.4-5-4.bin scaricate nella memoria flash. Quando si scarica una nuova immagine, Supervisor Engine DRAM riceve il file prima di scriverlo nella memoria flash. Pertanto, non vi è alcun rischio di danneggiamento Flash a causa di un trasferimento di file interrotto. Il Supervisor Engine usa la nuova immagine al successivo ripristino.

Console> (enable) show flash

File            Version              Sector       Size    Built

--------------- -------------------- ------------ ------- -----------------

c5000 nmp       4.5(4)               02-11        2000782 10/18/99 18:06:43

epld      4.5                  30             73392 10/18/99 18:06:43

lcp xa2   4.5(4)               12-15          57752 10/18/99 11:06:15

lcp xa1   4.5(4)               12-15          88390 10/18/99 11:04:10

lcp atm   4.5(4)               12-15          26147 10/18/99 10:56:25

mcp 360   4.5(4)               12-15         224200 10/18/99 11:06:41

lcp tr    4.5(4)               12-15          32120 10/18/99 10:57:09

lcp c5ip  4.5(4)               12-15          25468 10/18/99 11:00:57

lcp 64k   4.5(4)               12-15          54457 10/18/99 11:00:56

atm/fddi  4.5(4)               12-15          26171 10/18/99 10:55:39

lcp 360   4.5(4)               12-15         130696 10/18/99 11:01:54

lcp       4.5(4)               12-15          26362 10/18/99 10:55:37

smcp      4.5(4)               12-15          33302 10/18/99 10:49:13

mcp       4.5(4)               12-15          25221 10/18/99 10:52:33

Console> (enable)

Nota: un aggiornamento del modulo Supervisor Engine può richiedere diversi aggiornamenti successivi. Per ulteriori informazioni, consultare le note di versione del software del modulo Supervisor Engine (switch Catalyst 5500/5000).

Gestione dei file sulla memoria flash per Catalyst 4500/4000, 5500/5000 e 6500/6000 con Supervisor Engine III e IIIF

Il Supervisor Engine di questi switch implementa un file system, dopo il quale il Supervisor Engine può gestire diverse immagini. I Supervisor Engine hanno almeno un dispositivo Flash, denominato bootflash:. Può inoltre essere presente uno slot0: e uno slot1: Periferica flash disponibile. Ciò dipende dal numero di slot PCMCIA (Flash PC Card) sul Supervisor Engine. Le operazioni di base sono disponibili su questi dispositivi, ad esempio l'elenco, la copia e l'eliminazione dei file. La sintassi dei comandi utilizzata in DOS è pressoché identica. Di seguito è riportato un elenco di comandi comuni:

- Formato Flash—formato dispositivo:

- Elenca file in Flash—dir [dispositivo:] [all]

- Cambiare il dispositivo Flash predefinito - dispositivo cd:

- Copia file—copy [dispositivo:]nome_file [dispositivo:]nome_file

- Contrassegna file come eliminati (Mark files as Deleted) - elimina [dispositivo:]nome_file

- Squeeze Flash - dispositivo squeeze:

Il comando format

Un dispositivo Flash può richiedere la formattazione se si tratta di una nuova scheda PC Flash o se si desidera cancellare tutti i file. L'output in questa sezione mostra il log dello schermo del formato di una scheda PC Flash nello slot0. Il Supervisor 1A e 2 supporta PCMCIA 16, 24 e 64 MB, a cui è possibile accedere usando lo slot0:.

Console> (enable) format slot0:

All sectors will be erased, proceed (y/n) [n]? y

Enter volume id (up to 30 characters): flash_PCcard_0

Formatting sector 1

Format device slot0 completed

Console> (enable)

Sugli switch Catalyst serie 6500/6000 con Supervisor Engine 720, sono disponibili due slot esterni per una scheda flash, disk0: e disc1:. Supervisor Engine 32 ha uno slot per una scheda Flash, a cui si accede tramite il disco 0:. Entrambi i Supervisor 32 e 720 supportano Compact Flash tipo II-64, 128 e 256 MB. I Supervisor 1A e 2 supportano anche ATA 64 MB, a cui si accede tramite il disco 0:.

Switch-6509#format disk0:

Format operation may take a while. Continue? [confirm]

Format operation will destroy all data in "disk0:".  Continue? [confirm]

Format: Drive communication & 1st Sector Write OK...

Writing Monlib sectors.

Monlib Version        = 2        (0.2)

................................................................................

...............................................................

Monlib write complete

...................

Format: All system sectors written. OK...

Format: Total sectors in formatted partition: 500553

Format: Total bytes in formatted partition: 256283136

Format: Operation completed successfully.

Format of disk0 complete

Per ulteriori informazioni sulla scheda flash, fare riferimento alla nota di installazione della scheda flash della famiglia Catalyst 6000 e alla tabella 2 di Cisco Catalyst serie 6500 / Cisco 7600 Supervisor Engine 32.

Il comando dir

Il comando dir elenca i file disponibili nel dispositivo Flash specificato. Nell'esempio viene mostrato come elencare i file in bootflash: e slot0:

Nota: utilizzare disk0: o disco1: se si dispone di un Supervisor Engine 720.

Configuration has been copied successfully.

Console> (enable) dir bootflash:

-#- -length- -----date/time------ name

1  4577929 Jun 14 2000 20:59:30 cat6000-sup.5-3-1a-CSX.bin

2     1187 Nov 19 1999 10:00:56 vbMSM

11411408 bytes available (4579376 bytes used)

Console> (enable) dir slot0:

-#- -length- -----date/time------ name

1     8855 Dec 02 1999 02:55:55 config

16375016 bytes available (8984 bytes used)

Console> (enable)

Il comando cd

Se si usa il comando dir ma non si specifica un dispositivo Flash, il dispositivo Flash predefinito visualizzato è bootflash:. Per modificare questa impostazione predefinita, usare il comando cd. Di seguito è riportato l'output del comando dir prima e dopo il comando cd:

Console> (enable) dir

-#- -length- -----date/time------ name

1  4577929 Jun 14 2000 20:59:30 cat6000-sup.5-3-1a-CSX.bin

2     1187 Nov 19 1999 10:00:56 vbMSM

11411408 bytes available (4579376 bytes used)

Console> (enable) cd slot0:

Console> (enable) dir

-#- -length- -----date/time------ name

1     8855 Dec 02 1999 02:55:55 config

16375016 bytes available (8984 bytes used)

Console> (enable)

Il comando copy

Usare il comando copy per duplicare un file. È possibile duplicare un file su dispositivi diversi. Nell'esempio viene mostrato come duplicare un file da bootflash: nello slot0:.

Nota: utilizzare disk0: o disco1: se si dispone di un Supervisor Engine 720.

Console> (enable) copy bootflash:vbMSM slot0:

16374888 bytes available on device slot0, proceed (y/n) [n]? y

File has been copied successfully.

Console> (enable) dir slot0:

-#- -length- -----date/time------ name

1     8855 Dec 02 1999 02:55:55 config

2     1187 Dec 02 1999 03:05:05 vbMSM

16373700 bytes available (10300 bytes used)

Nota: se non si specifica un file system, viene utilizzato il sistema di default.

Console> (enable) cd bootflash:

Console> (enable) copy vbMSM vbMSM2

11411280 bytes available on device bootflash, proceed (y/n) [n]? y

File has been copied successfully.

Console> (enable) dir

-#- -length- -----date/time------ name

1  4577929 Jun 14 2000 20:59:30 cat6000-sup.5-3-1a-CSX.bin

2     1187 Nov 19 1999 10:00:56 vbMSM

3     1187 Dec 02 1999 03:05:21 vbMSM2

11410092 bytes available (4580692 bytes used)

Comandi delete, undelete e squeeze

Il comando delete consente di contrassegnare un file come eliminato. Il file system non elimina immediatamente un file. Il file riporta una speciale "D" flag. Quando si esegue il comando dir, il file non viene più visualizzato. Per visualizzare tutti i file, compresi quelli eliminati, usare il comando dir con l'opzione all.

Nota: il comando delete non aumenta lo spazio disponibile in Flash perché l'eliminazione dei file non li rimuove.

Console> (enable) delete bootflash:vbMSM2

Console> (enable) dir bootflash:

-#- -length- -----date/time------ name

1  4577929 Jun 14 2000 20:59:30 cat6000-sup.5-3-1a-CSX.bin

2     1187 Nov 19 1999 10:00:56 vbMSM

11410092 bytes available (4580692 bytes used)

Console> (enable) dir bootflash: all

-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -lngth- ---date/time---- name

1 .. ffffffff 4e84d429  49db0c  26  4577929 Jun14 00 20:59:30 cat6000-sup.5-3-1a-

CSX.bin

2 .. ffffffff 4888b935  49e030   5     1187 Nov19 99 10:00:56 vbMSM

3 .D ffffffff 4888b935  49e554   6     1187 Dec02 99 03:05:21 vbMSM2

11410092 bytes available (4580692 bytes used)

Console> (enable)

Il comando undelete permette di recuperare un file che il sistema ha contrassegnato con il flag "D". È necessario specificare l'indice del file che si desidera ripristinare perché è possibile che esistano più file eliminati con lo stesso nome.

Nota: usare il comando dir all per visualizzare i file con il flag "D".

Di seguito è riportato un esempio di come recuperare il file vbMSM2, che è stato eliminato:

Console> (enable) undelete 3 bootflash:vbMSM2

Console> (enable) dir

-#- -length- -----date/time------ name

1  4577929 Jun 14 2000 20:59:30 cat6000-sup.5-3-1a-CSX.bin

2     1187 Nov 19 1999 10:00:56 vbMSM

3     1187 Dec 02 1999 03:05:21 vbMSM2

11410092 bytes available (4580692 bytes used)

Usare il comando squeeze per rimuovere tutti i file con l'indicatore "D" da un dispositivo Flash.

Attenzione: non è possibile recuperare i file dopo aver eseguito il comando squeeze.

Nota: questa operazione può richiedere molto tempo, soprattutto se sono stati eliminati i file visualizzati per primi nell'elenco.

L'operazione rilascia la memoria utilizzata dai file eliminati. Lo spazio disponibile su Flash aumenta.

Console> (enable) delete vbMSM2

Console> (enable) dir all

-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -lngth- ---date/time---- name

1 .. ffffffff 4e84d429  49db0c   26 4577929 Jun14 00 20:59:30 cat6000-sup.5-3-1a-

CSX.bin

2 .. ffffffff 4888b935  49e030    5    1187 Nov19 99 10:00:56 vbMSM

3 .D ffffffff 4888b935  49e554    6    1187 Dec02 99 03:05:21 vbMSM2

11410092 bytes available (4580692 bytes used)

Console> (enable) squeeze bootflash:

All deleted files will be removed, proceed (y/n) [n]? y

Squeeze operation may take a while, proceed (y/n) [n]? y

Erasing squeeze log

Console> (enable) dir all

-#- ED --type-- --crc--- -seek-- nlen -lngth- ---date/time---- name

1 .. ffffffff 4e84d429  49db0c  26  4577929 Jun14 00 20:59:30 cat6000-sup.5-3-1a-

CSX.bin

2 .. ffffffff 4888b935  49e030   5     1187 Nov19 99 10:00:56 vbMSM

11411408 bytes available (4579376 bytes used)

Squeeze dispositivo bootflash non riuscito (impossibile allocare squeeze buffer)

Il messaggio di errore viene visualizzato quando il file system flash non dispone di spazio sufficiente per rimuovere i file eliminati.

Console> (enable) squeeze bootflash:

All deleted files will be removed, proceed (y/n) [n]? y

Squeeze operation may take a while, proceed (y/n) [n]? y

error = -64

Squeeze device bootflash failed (could not allocate squeeze buffer)

Per risolvere questo problema, eseguire il backup dei file richiesti dal flash al server TFTP, quindi formattare il dispositivo flash e ripristinare i file. L'operazione di formattazione non richiede spazio buffer come richiesto dall'operazione squeeze.

Download e caricamento su server TFTP

è possibile usare la parola chiave tftp per scaricare e caricare su un server TFTP. La parola chiave designa un server TFTP da utilizzare con il file system Flash. Copiare su o da TFTP per accedere al server TFTP. In questo esempio viene caricato un file su un server TFTP e quindi il file viene scaricato di nuovo con un nome diverso:

Console> (enable) ping 172.17.247.195

172.17.247.195 is alive

Console> (enable) dir

-#- -length- -----date/time------ name

1  3107688 Sep 02 1999 05:33:27 cat4000.5-1-2a.bin

2  3292568 Oct 27 1999 15:43:37 cat4000.5-2-1.bin

3    12047 Oct 27 1999 17:43:48 clac.cfg

5121648 bytes available (6412688 bytes used)

Console> (enable) copy clac.cfg tftp

IP address or name of remote host []? 172.17.247.195

Name of file to copy to [clac.cfg]? testfile

|

File has been copied successfully.

Console> (enable) copy tftp bootflash:clac2

IP address or name of remote host [172.17.247.195]?

Name of file to copy from [clac.cfg]? testfile

5121520 bytes available on device bootflash, proceed (y/n) [n]? y

File has been copied successfully.

Console> (enable) dir

-#- -length- -----date/time------ name

1  3107688 Sep 02 1999 05:33:27 cat4000.5-1-2a.bin

2  3292568 Oct 27 1999 15:43:37 cat4000.5-2-1.bin

3    12047 Oct 27 1999 17:43:48 clac.cfg

4    12047 Dec 02 1999 13:35:42 clac2

5109472 bytes available (6424864 bytes used)

Selezionare un'immagine da cui eseguire l'avvio

Quando si hanno più immagini in Flash, è possibile selezionarne una per Supervisor Engine da usare all'avvio. È possibile specificare un elenco ordinato di immagini da provare in modo che se, per qualsiasi motivo, l'avvio di un'immagine non riesce, Supervisor Engine possa provare l'immagine successiva nella sequenza. Usare il comando show boot per visualizzare l'elenco corrente delle immagini da usare. Se non si specifica un'immagine, Supervisor Engine prova a creare la prima immagine disponibile. La prima immagine disponibile dipende dall'impostazione del registro di configurazione.

Console> (enable) show boot

BOOT variable =

Configuration register is 0x102

ignore-config: disabled

console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Per specificare un'immagine da cui eseguire l'avvio, usare il comando set boot system flash device:nome_file [prepend]. Di seguito è riportato un esempio:

Console> (enable) set boot system flash bootflash:cat4000.5-1-2a.bin

BOOT variable = bootflash:cat4000.5-1-2a.bin,1;

Console> (enable) set boot system flash bootflash:cat4000.5-2-1.bin

BOOT variable = bootflash:cat4000.5-1-2a.bin,1;bootflash:cat4000.5-2-1.bin,1;

Console> (enable) show boot

BOOT variable = bootflash:cat4000.5-1-2a.bin,1;bootflash:cat4000.5-2-1.bin,1;

Configuration register is 0x102

ignore-config: disabled

console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Ogni immagine aggiuntiva aggiunta viene aggiunta all'elenco. Utilizzare la parola chiave prepend nel comando se si desidera aggiungere un nome di immagine all'inizio dell'elenco. Di seguito è riportato un esempio:

Console> (enable) set boot system flash bootflash:cat4000.5-2-1.bin prepend

BOOT variable = bootflash:cat4000.5-2-1.bin,1;bootflash:cat4000.5-1-2a.bin,1;

Console> (enable) show boot

BOOT variable = bootflash:cat4000.5-2-1.bin,1;bootflash:cat4000.5-1-2a.bin,1;

Configuration register is 0x102

ignore-config: disabled

console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

Questo documento non descrive la procedura dettagliata per aggiornare l'immagine software sugli switch Catalyst 4500/4000, 5500/5000 e 6500/6000 con CatOS. Per ulteriori informazioni su come aggiornare l'immagine software, consultare i seguenti documenti:

- Uso delle immagini software del sistema (switch Catalyst 4500/4000)

- Uso delle immagini software del sistema (switch Catalyst 5500/5000)

- Uso delle immagini software del sistema (switch Catalyst 6500/6000)

Comandi aggiuntivi relativi alla gestione della configurazione

Il file system consente inoltre di utilizzare la configurazione come file. In questo caso, è possibile usare il comando copy per salvare la configurazione nella memoria flash o su un server TFTP.

Di seguito è riportato un esempio di caricamento della configurazione su un server TFTP e di un successivo download:

Console> (enable) ping 10.200.8.200

10.200.8.200 is alive

Console> (enable) copy config tftp

IP address or name of remote host []? 10.200.8.200

Name of file to copy to []? config

Upload configuration to tftp:config, (y/n) [n]? y

...

..............

..............

..

|

Configuration has been copied successfully.

Console> (enable) copy tftp config

IP address or name of remote host [10.200.8.200]?

Name of file to copy from [config]?

Configure using tftp:config (y/n) [n]? y

Gestione della configurazione NVRAM sull'MSFC Catalyst 6500/6000

Per informazioni su come gestire la configurazione NVRAM sull'MSFC 6500/6000 Multilayer Switch Feature Card (MSFC), consultare la sezione Uso dei file di configurazione sull'MSFC di Uso dei file di configurazione.

Catalyst serie 2900XL, 3500XL e 2950

Gli switch Catalyst 2900XL, 3500XL e 2950 dispongono di un file system Flash molto potente con alcuni comandi di tipo UNIX. Un singolo dispositivo Flash memorizza sia i file di configurazione che le immagini software. Alcune variabili di ambiente specificano il file da utilizzare per avviare lo switch e il file che funge da file di configurazione. Solo le dimensioni della memoria flash limitano questo sistema molto flessibile. Questa sezione fornisce i comandi per gestire i file in Flash e i comandi per impostare le variabili di ambiente.

Di seguito è riportata una breve presentazione dei file tipici di uno switch Catalyst serie 2900XL/3500XL/2950:

- Almeno un'immagine software da cui lo switch può avviarsi

Un esempio di immagine software è c2900XL-h2s-mz-120.5-XP.bin.

- Una directory HTML

Questa directory contiene tutti i file HTML e GIF da utilizzare con l'interfaccia Web.

- Un file di configurazione

Il file di configurazione predefinito è config.text. Questo file corrisponde alla configurazione di avvio di un router Cisco IOS. È possibile disporre di diversi file di configurazione e specificare quello da utilizzare.

- Un file vlan.dat

Questo file viene visualizzato se è stato configurato un database VLAN sullo switch.

- File env_vars

In questo file sono elencate le variabili di ambiente. Questo file è molto importante perché fornisce al sistema informazioni quali:

- Immagine da cui avviare

- Il file di configurazione da utilizzare, se diverso da quello predefinito

Gestione dei file in Flash

La parola chiave flash: fa riferimento al dispositivo Flash. Potete semplicemente fare riferimento a un file in Flash utilizzando flash:nome_file. Un'altra parola chiave, tftp:, consente di fare riferimento direttamente a un file su un server TFTP. Con queste parole chiave, potete scaricare o caricare facilmente i file su un server TFTP allo stesso modo di una semplice copia in Flash.

Questa serie di switch usa questo gruppo di comandi di configurazione:

- Elenca i file in Flash - dir

- Copia file—copia

- Elimina file—elimina

- Visualizzazione del contenuto di un file - altro

- Accedere a un server TFTP utilizzando la parola chiave tftp

- Estrazione di un file TAR in Flash

Nell'esempio viene mostrata parte di un aggiornamento da un server TFTP. Il comando dir elenca i file in Flash:

Switch#dir flash:

Directory of flash:

3  -r--     1117595   Mar 01 1993 05:37:51  c2900XL-h2s-mz-112.8.2-SA6

227  -r--          55   Mar 01 1993 05:38:41  env_vars

4  drwx       18752   Mar 01 1993 00:08:15  html

6  -rwx           0   Mar 04 1993 17:51:19  config.text

228  -rwx         856   Mar 08 1993 04:10:21  vlan.dat

230  -rwx     1490584   Mar 01 1993 00:07:50  c2900XL-h2s-mz-120.5-XP.bin

3612672 bytes total (112128 bytes free)

Switch#dir /all flash:

Usare il comando copy per copiare i file in Flash. Specificare i nomi dei file di origine e di destinazione. Nell'esempio il file config.text viene duplicato nel file config2.text:

Switch#copy flash:config.text flash:config2.text

Source filename [config.text]?

Destination filename [config2.text]?

Switch#dir flash:

Directory of flash:

3  -r--     1117595   Mar 01 1993 05:37:51  c2900XL-h2s-mz-112.8.2-SA6

227  -r--          55   Mar 01 1993 05:38:41  env_vars

4  drwx       18752   Mar 01 1993 00:08:15  html

6  -rwx           0   Mar 04 1993 17:51:19  config.text

229  -rwx           0   Mar 01 1993 00:03:31  config2.text

228  -rwx         856   Mar 08 1993 04:10:21  vlan.dat

230  -rwx     1490584   Mar 01 1993 00:07:50  c2900XL-h2s-mz-120.5-XP.bin

3612672 bytes total (112128 bytes free)

Switch#

Usare il comando delete per eliminare i file. Specificare il nome completo del file da eliminare. Di seguito è riportato un esempio:

Switch#delete flash:config2.text

Delete filename [config2.text]?

Delete flash:config2.text? [confirm]

Switch#dir flash:

Directory of flash:

3  -r--     1117595   Mar 01 1993 05:37:51  c2900XL-h2s-mz-112.8.2-SA6

227  -r--          55   Mar 01 1993 05:38:41  env_vars

4  drwx       18752   Mar 01 1993 00:08:15  html

6  -rwx           0   Mar 04 1993 17:51:19  config.text

228  -rwx         856   Mar 08 1993 04:10:21  vlan.dat

230  -rwx     1490584   Mar 01 1993 00:07:50  c2900XL-h2s-mz-120.5-XP.bin

3612672 bytes total (112128 bytes free)

Switch#

È possibile utilizzare il comando more per visualizzare il contenuto di un file di testo, ad esempio un file di configurazione o un file env_vars. Non è possibile usare questo comando per visualizzare file binari, come immagini software o il file vlan.dat. Di seguito è riportato un esempio:

Switch#more flash:config.text

Display filename [config.text]?

!

version 11.2

no service pad

no service udp-small-servers

no service tcp-small-servers

!

hostname Switch

!

...

Caricamento/download di file su/da un server TFTP

È possibile usare il comando copy per caricare e scaricare i file su un server TFTP. Quando si copia un file per caricarlo su un server TFTP, usare la parola chiave tftp come nome del file di destinazione. Il sistema richiede quindi l'indirizzo IP del server TFTP e il nome del file remoto. È inoltre possibile utilizzare il comando tftp: per specificare contemporaneamente l'indirizzo del server TFTP e il nome del file. La sintassi è copy tftp://tftp_server_address/nome_file. Di seguito è riportato un esempio:

Switch#ping 10.200.8.200

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.200.8.200, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/3/5 ms

Switch#copy flash:config.text tftp:

Source filename [config.text]?

Destination IP address or hostname []? 10.200.8.200

Destination filename [config.text]?

!!

912 bytes copied in 0.100 secs

Switch#copy tftp://10.200.8.200/config.text flash:config2.text

Source IP address or hostname [10.200.8.200]?

Source filename [config.text]?

Destination filename [config2.text]?

Loading config.text from 10.200.8.200 (via VLAN1): !

[OK - 912 bytes]

912 bytes copied in 1.128 secs (912 bytes/sec)

Switch#

L'ultimo comando importante disponibile è tar. Nell'uso tipico, il comando consente l'estrazione diretta in Flash da un archivio TAR su un server TFTP. Di seguito è riportato un estratto della procedura di aggiornamento che illustra questo processo:

Switch#tar /x tftp://10.200.8.200/c2900XL-h2s-mz-120.5-XP.tar flash:

Loading c2900XL-h2s-mz-120.5-XP.tar from 10.200.8.200 (via VLAN1): !

extracting info (104 bytes)

extracting c2900XL-h2s-mz-120.5-XP.bin (1490584bytes)

html/ (directory)

extracting html/Detective.html.gz (1148 bytes)!

extracting html/ieGraph.html.gz (553 bytes)

extracting html/DrawGraph.html.gz (787 bytes)

extracting html/GraphFrame.html.gz (802 bytes)

extracting html/GraphFrameIE.html.gz (687 bytes)!

....

extracting html/tmp/test (334 bytes)

extracting info.ver (104 bytes)!!

[OK - 2109440 bytes]

Nell'esempio viene mostrato come accedere al file TAR c2900XL-h2s-mz-120.5-XP.tar, memorizzato sul server TFTP 10.200.8.200. Viene anche mostrato come estrarre il contenuto del file direttamente in Flash. Potete vedere che questo file TAR è un bundle che contiene l'immagine software c2900XL-h2s-mz-120.5-XP.bin, nonché la directory HTML e tutti i file di directory. Con un unico comando viene scaricato l'intero pacchetto nello switch.

Specificare i parametri di avvio

Mostra i parametri di avvio correnti

Utilizzare il comando show boot per visualizzare i parametri di avvio correnti:

Switch#show boot

BOOT path-list:      flash:c2900XL-h2s-mz-112.8.2-SA6

Config file:         flash:config.text

Enable Break:        no

Manual Boot:         no

HELPER path-list:

NVRAM/Config file

buffer size:   32768

Di seguito sono riportati i parametri che in genere si desidera ottimizzare:

- Elenco dei percorsi di avvio, che specifica l'immagine da cui lo switch cercherà di avviarsi

- Il file di configurazione, che indica allo switch il file da utilizzare come file di configurazione

Specificare un'immagine da cui eseguire l'avvio

Usare il comando dir per essere certi che l'immagine sia disponibile in Flash. È inoltre possibile verificare che le dimensioni del file dell'immagine siano coerenti con le dimensioni del file dell'immagine su Cisco.com.

Switch#dir flash:

Directory of flash:

3  -r--     1117595   Mar 01 1993 05:37:51  c2900XL-h2s-mz-112.8.2-SA6

227  -rwx        1130   Mar 01 1993 00:01:43  config.text

4  drwx       18752   Mar 01 1993 00:08:15  html

6  -rwx         912   Mar 01 1993 00:40:13  config2.text

229  -rwx          38   Mar 01 1993 00:02:22  env_vars

228  -rwx         856   Mar 08 1993 04:10:21  vlan.dat

230  -rwx     1490584   Mar 01 1993 00:07:50  c2900XL-h2s-mz-120.5-XP.bin

3612672 bytes total (109568 bytes free)

Ogni volta che si immette un nome di file lungo, utilizzare la funzione di taglia e incolla dell'emulatore di terminale per evitare errori di ortografia del nome di file. Qui è possibile vedere come configurare lo switch per l'avvio del software Cisco IOS versione 12.0(5)XP con l'immagine dello switch in Flash. Usare il comando configure terminal per accedere alla modalità di configurazione. Quindi, usare il comando boot system flash:image_file_name:

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#boot system flash:c2900XL-h2s-mz-120.5-XP.bin

Switch(config)#exit

Utilizzare il comando show boot per verificare l'efficacia delle modifiche:

Switch#show boot

BOOT path-list:      flash:c2900XL-h2s-mz-120.5-XP.bin

Config file:         flash:config.text

Enable Break:        no

Manual Boot:         no

HELPER path-list:

NVRAM/Config file

buffer size:   32768

Questo documento non descrive la procedura dettagliata per aggiornare l'immagine software sugli switch Catalyst 2900XL/3500XL. Per ulteriori informazioni su come aggiornare l'immagine software, consultare il documento sull'aggiornamento del software sugli switch Catalyst 2900XL e 3500XL dall'interfaccia della riga di comando.

Specificare il file di configurazione

La selezione del file di configurazione da utilizzare in pratica richiede gli stessi passaggi della selezione di un'immagine software da cui eseguire l'avvio. In modalità di configurazione, usare il comando boot config-file flash:nome_file. Questa funzione può essere utile, ad esempio, quando si desidera creare un backup di una configurazione che si sta per modificare. In questo esempio il nome del file di configurazione di default viene modificato da config.text a config2.text:

Nota: assicurarsi che il file specificato esista in Flash.

Switch#show boot

BOOT path-list:      flash:c2900XL-h2s-mz-120.5-XP.bin

Config file:         flash:config.text

Enable Break:        no

Manual Boot:         no

HELPER path-list:

NVRAM/Config file

buffer size:   32768

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)#boot config-file config2.text

Switch(config)#exit

Switch# show boot

BOOT path-list:      flash:c2900XL-h2s-mz-120.5-XP.bin

Config file:         config2.text

Enable Break:        no

Manual Boot:         no

HELPER path-list:

NVRAM/Config file

buffer size:   32768

Switch#

Catalyst serie 3550

Per informazioni su come usare i file di configurazione e le immagini software sugli switch Catalyst serie 3550, fare riferimento a Uso del file system, dei file di configurazione e delle immagini software IOS (switch Catalyst 3550).

La configurazione di avvio viene memorizzata nella NVRAM e la configurazione in esecuzione nella DRAM. Quando si usa il comando write memory o il comando copy running-config startup-config, è possibile ricevere questo output in alcune situazioni:

Router#dir system:

Directory of system:/

2 dr-x 0

memory

1 -rw- 35402

running-config

9 dr-x 0

vfiles

No space information available

Nota: la configurazione in esecuzione è più grande della dimensione della NVRAM di 32 KB, come mostrato nell'esempio:

Router#dir nvram:

Directory of nvram:/

1 -rw- 4687

startup-config

2 ---- 0

private-config

32768 bytes total (28081 bytes free)

Router#

Router#write memory

Building configuration...

% Configuration buffer full, can't add command: ip prefix-list CBB_out

% Aborting Save. Compress the config.[OK]

Cannot execute compress-config :

Lo switch 3550 non supporta la compressione del file di configurazione, come mostrato nell'esempio:

Router(config)#service compress-config

Boot ROMs do not support NVRAM compression.

Disabling service compress-config.

Per risolvere il problema, salvare il file di configurazione in esecuzione nella memoria flash: e usare il comando boot config-file. Il comando indica al router di eseguire l'avvio da quel file anziché da nvram: al riavvio.

router#copy running-config flash:newconfig.cfg

Destination filename [newconfig.cfg]?

31585 bytes copied in 3.552 secs (10528 bytes/sec)

router(config)#boot config-file flash:newconfig.cfg

La soluzione è usare il comando di configurazione boot buffersize size per aumentare le dimensioni della NVRAM simulata. Le dimensioni del file di configurazione non possono essere maggiori dell'allocazione delle dimensioni del buffer. L'intervallo è compreso tra 4096 e 524.288 byte.

Nota: per rendere effettiva la nuova NVRAM simulata, è necessario ricaricare la configurazione dello switch 3550. Usare il comando reload o avviare a freddo lo switch.

Dopo aver usato il comando boot buffersize, non è necessario usare la soluzione alternativa boot config-file. Il comando boot buffersize simula una NVRAM più grande.

Catalyst serie 1900 e Catalyst serie 2820

Sugli switch Catalyst 1900 e 2820, la gestione delle immagini software e della configurazione è molto semplice. Questi switch implementano una NVRAM per memorizzare la configurazione e una memoria flash per conservare un'immagine in esecuzione. Le versioni hardware principali per Catalyst serie 1900 e 2820 sono due. La prima generazione consente solo di scaricare una nuova immagine software. La seconda generazione consente di caricare e scaricare la configurazione. La prima generazione esegue le versioni software 5.x e precedenti. La seconda generazione esegue le versioni software 6.x e successive.

Scarica nuova immagine

Attenersi alla seguente procedura:

1. Dal menu principale, scegliere [F]Firmware per accedere al menu di configurazione del firmware.

2. Specificare il nome della nuova immagine da scaricare dal server TFTP e l'indirizzo IP del server TFTP.

Per gli aggiornamenti del firmware, immettere [F] Nomefile per specificare il nome file dell'immagine. Immettere [S] il nome o l'indirizzo IP del server TFTP per specificare l'indirizzo IP del server TFTP.

Enter Selection:  F

Specify the name of a firmware upgrade file residing on a TFTP server.

Use the [S] Server:  IP address of TFTP server command to specify

the address of that server.  Then issue the appropriate TFTP upgrade

command to carry out the firmware upgrade process.

Enter upgrade filename (80 characters max):

Current setting ===>

New setting ===> cat1900EN.9.00.00.bin

[S] TFTP Server name or IP address

Enter Selection:  S

Specify the name or IP address of a TFTP server where an upgrade file is located.

Use the [F] Filename for firmware upgrades command to define the name of

the upgrade file residing on that server.  Then issue the appropriate TFTP

upgrade command to carry out the firmware upgrade process.

Enter TFTP server name IP address in dotted quad format (nnn.nnn.nnn.nnn):

Current setting ===>

New setting ===> 10.200.8.200

Catalyst 1900 - Firmware Configuration

----------------------- System Information -----------------------------

FLASH:  1024K bytes

V8.01.02    : Enterprise Edition

Upgrade status:

No upgrade currently in progress.

----------------------- Settings ---------------------------------------

[S] TFTP Server name or IP address              10.200.8.200

[F] Filename for firmware upgrades              cat1900EN.9.00.00.bi

[A] Accept upgrade transfer from other hosts    Enabled

----------------------- Actions ----------------------------------------

[U] System XMODEM upgrade          [D] Download test subsystem (XMODEM)

[T] System TFTP upgrade            [X] Exit to Main Menu

Enter Selection:

3. Immettere [T] System TFTP upgrade per avviare il download.

In questo esempio il nome del file di raccolta viene impostato su cat1900EN.9.00.00.bin. L'indirizzo IP del server TFTP è 10.200.8.200.

This upgrade will overwrite the firmware version V8.01 in FLASH memory.

AT THE END OF THE UPGRADE, THE SWITCH MAY NOT RESPOND

TO COMMANDS FOR AS LONG AS ONE MINUTE.

THIS IS NORMAL BEHAVIOR AND DO NOT TURN SWITCH OFF DURING THAT TIME.

The TFTP protocol will be used to perform this firmware upgrade.

This command requires the IP address of a TFTP server and the name

of an upgrade file residing on that server.  Use the following commands

[S] Server:  IP address of TFTP server, and

[F] Filename for firmware upgrades

to complete these requirements before starting the upgrade.

Do you wish to continue with the upgrade process, [Y]es or [N]o?  Yes

TFTP transfer of cat1900EN.9.00.00.bin from server at 10.200.8.200 initiated...

Press any key to continue.

Quando il download è in corso, viene visualizzato in corso nel menu:

Catalyst 1900 - Firmware Configuration

----------------------- System Information -----------------------------

FLASH:  1024K bytes

V8.01.02    : Enterprise Edition

Upgrade status:

V9.00.00 written from 010.200.008.200: in progress

----------------------- Settings ---------------------------------------

[S] TFTP Server name or IP address              10.200.8.200

[F] Filename for firmware upgrades              cat1900EN.9.00.00.bi

[A] Accept upgrade transfer from other hosts    Enabled

----------------------- Actions ----------------------------------------

[U] System XMODEM upgrade          [D] Download test subsystem (XMODEM)

[T] System TFTP upgrade            [X] Exit to Main Menu

Enter Selection:

Lo switch viene quindi riavviato con l'immagine appena scaricata. Questo è un esempio:

Catalyst 1900 Management Console

Copyright (c) Cisco Systems, Inc.  1993-1999

All rights reserved.

Enterprise Edition Software

Ethernet Address:      00-50-50-E1-9B-80

PCA Number:            73-2439-01

PCA Serial Number:     FAA02479FD0

Model Number:          WS-C1924F-EN

System Serial Number:  FAA0249P01F

Power Supply S/N:      PHI0246012A

-------------------------------------------------

1 user(s) now active on Management Console.

User Interface Menu

[M] Menus

[K] Command Line

[I] IP Configuration

[P] Console Password

Enter Selection:

Caricamento/download del file di configurazione

Il file di configurazione può essere caricato e scaricato solo con l'ultima versione hardware degli switch Catalyst 1900/2820. È necessario eseguire il software versione 6.x o successive.

Attenersi alla seguente procedura:

1. Immettete [K], l'interprete della riga di comando.

2. Eseguire il comando copy.

- Per caricare un file su un server TFTP, utilizzare la seguente sintassi:

copy nvram tftp://tftp_server_ip_address/file_name

- Utilizzare questa sintassi per scaricare la configurazione da un server TFTP:

copy tftp://tftp_server_ip_address/file_name nvram

Nell'esempio viene mostrato come salvare la configurazione corrente con il nome config su un server TFTP con indirizzo IP 10.200.8.200:

#ping 10.200.8.200

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.200.8.200, time out is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max 0/0/0/ ms

#copy nvram tftp://10.200.8.200/config

Configuration upload is successfully completed

You just need to enter this in order to configure the switch from the

configuration file "config" stored on the TFTP server 10.200.8.200:

#copy tftp://10.200.8.200/config nvram

TFTP successfully downloaded configuration file

#

Ripristino degli switch Catalyst ai valori predefiniti

Per ripristinare le configurazioni dello switch Catalyst ai valori predefiniti, consultare il documento sul ripristino dei valori predefiniti sugli switch Catalyst.

Appendice A Connessione a un server TFTP

Per il funzionamento di tutti i dispositivi Cisco, è possibile usare un server TFTP di qualsiasi fornitore.

Nota: il caricamento di un file su un server TFTP UNIX può richiedere di creare prima il file sul server TFTP. Questa operazione può essere necessaria quando si carica il file con un nuovo nome. Usare il comando touch, ad esempio, per creare il file sul server TFTP. Assicurarsi di impostare correttamente le autorizzazioni e il nome del proprietario del file.

Questa azione richiede la connettività IP tra lo switch e il server TFTP. Assegnare un indirizzo IP allo switch e, se l'interfaccia di gestione dello switch non si trova nella stessa subnet IP del server TFTP, fornire allo switch un gateway predefinito.

Nota: in termini di connettività IP, uno switch si comporta come un host IP.

In questa sezione vengono forniti alcuni esempi di come assegnare un indirizzo IP e un gateway predefinito ai diversi switch Catalyst. Per impostazione predefinita, queste impostazioni IP sono valide per la VLAN 1. Le porte assegnate alla VLAN 1 stabiliscono la connettività, che è l'impostazione predefinita per le porte.

Impostazione di un indirizzo IP e di un gateway predefinito sugli switch Catalyst serie 4500/4000, 5500/5000 e 6500/6000

Questi switch Catalyst dispongono di un'interfaccia con il nome sc0 a cui è possibile assegnare un indirizzo IP e una VLAN. Nell'esempio viene assegnato l'indirizzo 10.200.8.199 nella VLAN 1 e viene specificata la subnet mask. Il comando è set interface sc0 vlan_# indirizzo_ip subnet_mask:

Console> (enable) set interface sc0 1 10.200.8.199 255.255.252.0

Interface sc0 vlan set, IP address and netmask set.

A questo punto, lo switch Catalyst può eseguire il ping su qualsiasi dispositivo della VLAN 1 con un indirizzo IP nella subnet 10.200.8.0/22. Quindi, aggiungere un gateway predefinito in modo che lo switch Catalyst possa raggiungere gli host che si trovano all'esterno della subnet dello switch. Il comando è set ip route 0.0.0.0 default_gateway_ip_address. In questo esempio l'indirizzo IP 10.200.8.1, che è un indirizzo IP del router, viene assegnato al gateway predefinito:

Console> (enable) set ip route 0.0.0.0 10.200.8.1

Route added.

Verificare la connettività al server TFTP prima di tentare il caricamento o il download:

Console> (enable) ping  172.17.247.195

172.17.247.195 is alive.

Impostazione di un indirizzo IP e di un gateway predefinito sugli switch Catalyst serie 2900XL e Catalyst serie 3500XL

Queste serie di switch Catalyst implementano un'interfaccia virtuale con il nome interface vlan 1. Con questa interfaccia è possibile assegnare un indirizzo IP solo nella VLAN 1.

Nota: nel software Cisco IOS versione 12.0XP, alcuni switch consentono di usare una VLAN diversa. Per stabilire se lo switch supporta una VLAN diversa, consultare la documentazione di Cisco dello switch.

In questo esempio viene assegnato l'indirizzo IP 10.200.8.51 allo switch. La subnet mask è 255.255.252.0:

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Switch(config)# interface vlan 1

Switch(config-if)#ip address 10.200.8.51 255.255.252.0

Switch(config-if)#exit

A questo punto, lo switch Catalyst può eseguire il ping su qualsiasi dispositivo della VLAN 1 con un indirizzo IP nella subnet 10.200.8.0/22. Quindi, aggiungere un gateway predefinito in modo che lo switch Catalyst possa raggiungere gli host che si trovano all'esterno della subnet dello switch. Eseguire il comando ip default-gateway in modalità di configurazione globale. Nell'esempio, l'indirizzo 10.200.8.1, che è un indirizzo IP del router, viene assegnato come gateway predefinito:

Switch(config)#ip default-gateway 10.200.8.1

Switch(config)#exit

Switch#

Verificare la connettività al server TFTP prima di tentare il caricamento o il download:

Switch#ping 172.17.247.195

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.247.195, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/6 ms

Switch#

Impostazione di un indirizzo IP e di un gateway predefinito su Catalyst serie 1900 e Catalyst serie 2820

Per impostare un indirizzo IP e un gateway predefinito sugli switch Catalyst serie 1900 e 2820, usare i menu o la riga di comando.

Menu

Per utilizzare i menu, completare i seguenti passaggi:

1. Scegliere [N] Gestione rete.

2. Scegliere [I] Configurazione IP.

Riga di comando

Dalla riga di comando, effettuare le seguenti operazioni:

1. Accedere alla modalità di abilitazione.

2. Accedere alla modalità di configurazione.

3. Usare il comando ip address ip_address subnet_mask per assegnare un indirizzo IP.

In questo esempio viene assegnato allo switch l'indirizzo IP 10.200.8.26 con una subnet mask di 255.255.252.0:

> enable

#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z

(config)#ip address 10.200.8.26 255.255.252.0

Nota: se allo switch è già stato assegnato un indirizzo IP e si modificano le impostazioni dell'indirizzo IP, reimpostare lo switch in modo che le modifiche abbiano effetto.

A questo punto, lo switch Catalyst è raggiungibile da qualsiasi host nella VLAN 1 con un indirizzo IP nella subnet 10.200.8.0/22.

Nell'esempio seguente, 10.200.8.1, un indirizzo IP del router, viene configurato come gateway predefinito. La configurazione consente allo switch di raggiungere i dispositivi che si trovano all'esterno della subnet IP dello switch. In modalità di configurazione, usare il comando ip default-gateway indirizzo_ip. Di seguito è riportato l'esempio:

(config)#ip default-gateway 10.200.8.1

(config)#exit

Verificare la connettività al server TFTP prima di tentare il download o il caricamento:

#ping 172.17.247.195

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.17.247.195, time out is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max 0/0/0/ ms

#

Informazioni correlate

- Qual è la differenza tra un'immagine IP Base e un'immagine dei servizi IP?

- Ripristino degli switch Catalyst ai valori predefiniti

- Aggiornamento delle immagini software sugli switch Catalyst serie 6000/6500

- Aggiornamento delle immagini software sugli switch Catalyst serie 5000/5500

- Aggiornamento del software sugli switch Catalyst 2900XL e 3500XL dall'interfaccia della riga di comando

- Aggiornamento delle immagini software sui moduli Catalyst Switch Layer 3

- Supporto dei prodotti LAN

- Supporto della tecnologia di switching LAN

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems