Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Esempio di rete

Task di configurazione generali

Configurazione del routing tra VLAN

Problema comune: Interfaccia VLAN inattiva/inattiva

Verifica della configurazione

Appendice

Configurazione del modulo Supervisor Engine

Configurazione RSM

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene illustrato come configurare il routing tra VLAN su uno switch Catalyst (con software Catalyst OS [CatOS]) con un router interno (scheda/modulo di layer 3 [L3]). Il termine router interno si riferisce alle schede/moduli L3 sugli switch Catalyst 5500/5000 e 6500/6000:

- Multilayer Switch Feature Card (MSFC) sugli switch Catalyst serie 6500/6000

- MSFC2 sugli switch Catalyst serie 6500/6000

- Route Switch Feature Card (RSFC) sugli switch Catalyst serie 5500/5000

- Route Switch Module (RSM) sugli switch Catalyst serie 5500/5000

Per ottenere gli stessi risultati, nel presente documento si sarebbe potuto usare uno switch Catalyst serie 5500/5000 o Catalyst serie 6500/6000 con CatOS e una scheda L3 supportata.

Prerequisiti

Requisiti

Questo documento è utile per conoscere i seguenti argomenti:

Nota: in questo documento non viene descritto come configurare il routing tra VLAN sugli switch Catalyst 4500/4000 con il modulo dei servizi L3 (WS-X4232-L3). Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai seguenti documenti:

- Nota sulla configurazione del modulo per il routing tra VLAN in Installazione e configurazione del modulo dei servizi Catalyst 4000 Layer 3

- Configurazione e panoramica del modulo router per la famiglia Catalyst 4000 (WS-X4232-L3)

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Switch Catalyst 5500 con RSM

- Modulo Supervisor Engine (WS-X5530) con software CatOS 6.1(1)

- Modulo RSM (WS-X5302) con software Cisco IOS® versione 12.0(5)W5(12)

Le configurazioni su tutti i dispositivi sono state cancellate con i comandi clear config all e write erase per assicurarsi che disponessero di una configurazione predefinita.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Esempio di rete

Nota: non connettere workstation1 e workstation2 se non richiesto in questo documento. In questo documento viene illustrato un problema comune segnalato dai clienti quando configurano il routing tra VLAN o più interfacce VLAN sul modulo del router. Vedere il problema comune: Interfaccia VLAN: per ulteriori informazioni, vedere la sezione inattiva/inattiva.

Task di configurazione generali

In questa sezione viene fornito un riepilogo delle principali attività di configurazione eseguite in questo documento:

- Configurazione dello switch per la gestione

- Creazione di VLAN sullo switch

- Aggiunta di porte alle VLAN configurate

- Configurare il router interno per la gestione

- Configurazione del routing tra VLAN

- Verificare la configurazione

Configurazione del routing tra VLAN

Per configurare il routing tra VLAN sullo switch Catalyst, attenersi alla seguente procedura:

1. Accedere alla porta della console sul Supervisor Engine.

In caso di problemi di accesso alla console, fare riferimento ai seguenti documenti:

- Per gli switch Catalyst serie 5500/5000: collegamento di un terminale alla porta console sugli switch Catalyst.

- Per gli switch Catalyst serie 6500/6000: collegamento di una sezione Terminal del collegamento di un terminale alla porta console sugli switch Catalyst e connessione di un modem della sezione Collegamento di un modem alla porta console sugli switch Catalyst

2. Configurare lo switch per la gestione di base.

Utilizzare questo gruppo di comandi per configurare lo switch Catalyst per la gestione:

Console> enable) set system name Cat5500

!--- Configure the system name.

System name set.

Cat5500> (enable) set interface sc0 172.16.80.40 255.255.255.0

!--- Configure the IP address.

Interface sc0 IP address and netmask set.

Cat5500> (enable) set ip route 0.0.0.0 172.16.80.1

!--- Configure the default gateway.

Nota: se si desidera gestire uno switch che si trova sull'altro lato di un router, è necessario configurare un gateway predefinito sullo switch, in quanto lo switch non partecipa al routing IP e non ha quindi alcuna conoscenza della topologia L3 della rete. è possibile usare anche il comando set ip route default 172.16.80.1 per configurare il gateway predefinito anziché usare il comando set ip route 0.0.0.0 172.16.80.1.

3. Configurare il numero di VLAN richiesto sullo switch.

In base al diagramma di rete, è necessario configurare due nuove VLAN (VLAN 10 e VLAN 20) sullo switch.

Prima di poter creare una nuova VLAN, lo switch deve essere in modalità server VLAN Trunk Protocol (VTP) o in modalità VTP trasparente. Se lo switch è un server VTP, è necessario definire un nome di dominio VTP prima di poter aggiungere le VLAN. Questa impostazione deve essere definita indipendentemente dal numero di switch presenti nella rete (uno o molti) e indipendentemente dal fatto che si stia utilizzando il VTP per propagare le VLAN ad altri switch nella rete. Per ulteriori informazioni sul VTP, fare riferimento a questo documento:

- Descrizione e configurazione del protocollo VLAN Trunk Protocol (VTP)

La configurazione VTP predefinita dello switch è:

Cat5500> (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

1            2           server      -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

5          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

0.0.0.0         disabled disabled 2-1000

Utilizzare il comando set vtp per impostare il nome di dominio e la modalità:

Cat5500> (enable) set vtp domain mode transparent

VTP domain  modified

!--- Set the VTP mode.

Cat5500> (enable) set vtp domain cisco

VTP domain cisco modified

!--- Set the VTP domain name.

Nota:  Nell'esempio, la modalità VTP è impostata su trasparente. A seconda della rete in uso, impostare la modalità VTP di conseguenza. La modalità trasparente è stata scelta per evitare gli effetti negativi sugli altri switch e per evitare gli effetti negativi sugli altri switch in laboratorio.

4. Verificare la configurazione VTP usando il comando show vtp domain:

Cat5500> (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

cisco                            1            2           Transparent -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

5          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

0.0.0.0         disabled disabled 2-1000

5. Creare le VLAN sullo switch.

Per impostazione predefinita, sullo switch è presente una sola VLAN, denominata VLAN 1. La VLAN 1 è chiamata anche VLAN predefinita. Per impostazione predefinita, tutte le porte appartengono alla VLAN. Non è possibile rinominare o eliminare questa VLAN.

Per creare le VLAN, usare il comando set vlan:

Cat5500> (enable) set vlan

Usage: set vlan  <mod/port>

(An example of mod/port is 1/1,2/1-12,3/1-2,4/1-12)

set vlan  [name ] [type ] [state ]

[said ] [mtu ] [ring ]

[decring ]

[bridge ] [parent ]

[mode ] [stp ]

[translation ] [backupcrf <off/on>

[aremaxhop ] [stemaxhop ]

(name = 1..32 characters, state = (active, suspend)

type = (ethernet, fddi, fddinet, trcrf, trbrf)

said = 1..4294967294, mtu = 576..18190

hex_ring_number = 0x1..0xfff, decimal_ring_number = 1..4095

bridge_number = 0x1..0xf, parent = 2..1005, mode = (srt, srb)

stp = (ieee, ibm, auto), translation = 1..1005

hopcount = 1..13)

Set vlan commands:

----------------------------------------------------------------------------

set vlan                     Set vlan information

set vlan mapping             Map an 802.1Q vlan to an Ethernet vlan

set vlan                     Vlan number(s)

Cat5500> (enable) set vlan 10

!--- Create VLAN 10.

VTP advertisements transmitting temporarily stopped

and will resume after the command finishes.

Vlan 10 configuration successful

Cat5500> (enable) set vlan 20

!--- Create VLAN 20.

VTP advertisements transmitting temporarily stopped

and will resume after the command finishes.

Vlan 20 configuration successful

Cat5500> (enable) set vlan 10 4/1-12

!--- Add ports to VLAN 10.

VLAN 10 modified.

VLAN 1 modified.

VLAN  Mod/Ports

---- -----------------------

10    4/1-12

Cat5500> (enable) set vlan 20 4/13-20

!--- Add ports to VLAN 20.

VLAN 20 modified.

VLAN 1 modified.

VLAN  Mod/Ports

---- -----------------------

20    4/13-20

Cat5500> (enable) show vlan

VLAN Name                             Status    IfIndex Mod/Ports, Vlans

---- -------------------------------- --------- ------- ------------------------

1    default                          active    443     1/1-2

3/1-3

4/21-24

11/1-48

12/1-2

10   VLAN0010                         active    448     4/1-12

20   VLAN0020                         active    449     4/13-20

1002 fddi-default                     active    444

1003 token-ring-default               active    447

1004 fddinet-default                  active    445

1005 trnet-default                    active    446

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BrdgNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2

---- ----- ---------- ----- ------ ------ ------ ---- -------- ------ ------

1    enet  100001     1500  -      -      -      -    -        0      0

10   enet  100010     1500  -      -      -      -    -        0      0

20   enet  100020     1500  -      -      -      -    -        0      0

1002 fddi  101002     1500  -      -      -      -    -        0      0

1003 trcrf 101003     1500  -      -      -      -    -        0      0

1004 fdnet 101004     1500  -      -      -      -    -        0      0

1005 trbrf 101005     1500  -      -      -      ibm  -        0      0

!--- Output suppressed.

6. Configurare Spanning Tree Protocol (STP) PortFast sulle porte che si connettono alle workstation o ai server.

Utilizzare il seguente comando per abilitare la funzione PortFast STP:

Cat5500> (enable) set spantree portfast 4/1-20 enable

Warning: Spantree port fast start should only be enabled on ports connected to a

single host. Connecting

hubs, concentrators, switches, bridges, etc. to a fast start port can cause

temporary spanning tree loops.

Use with caution.

Spantree ports 4/1-20 fast start enabled.

Nota: questo passaggio è facoltativo, ma è buona norma abilitare STP PortFast sulle porte che si connettono a normali workstation o server. Per i dettagli sui motivi per cui abilitare PortFast, fare riferimento a questo documento:

- Utilizzo di PortFast e di altri comandi per correggere i ritardi di connettività all'avvio della postazione di lavoro

7. Configurare un'interfaccia VLAN sul modulo del router per ciascuna delle VLAN tra cui si desidera indirizzare il traffico.

Accedere al modulo del router usando il comando session module#, dove module# è lo slot in cui si trova il modulo del router. Nell'esempio, l'RSM si trova nello slot 7, come mostrato di seguito:

Cat5500> (enable) show module 7

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

7   7    1     Route Switch              WS-X5302            no  ok

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- --------------------

7                       00006591991

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

7   00-e0-1e-91-b5-08 to 00-e0-1e-91-b5-09 4.5    20.20      12.0(5)W5(12)

Cat5500> (enable) session 7

Trying Router-7...

Connected to Router-7.

Escape character is '^]'.

Router>

8. Configurare la password enable e Telnet sul modulo del router.

Anche in questo caso, questo passaggio è facoltativo, ma è necessaria la password Telnet se si tenta di accedere al modulo del router direttamente con Telnet e non tramite il Supervisor Engine. Utilizzare questo gruppo di comandi per configurare le password sul modulo del router:

Router> enable

Router# configure terminal

!--- Enter the global configuration mode.

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)# enable password cisco

!--- Set enable password.

Router(config)# line vty 0 4

Router(config-line)# login

Router(config-line)# password cisco

!--- Set Telnet password.

Router(config-line)# end

Router#

05:22:40: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (127.0.0.2)

Router#

9. Creare due interfacce VLAN, assegnare gli indirizzi IP alle interfacce VLAN e abilitare il routing sul modulo.

Nota: questo passaggio è fondamentale per configurare il routing tra VLAN.

Nota: sul modulo del router, le interfacce VLAN sono interfacce virtuali, ma sono configurate come interfacce fisiche.

Utilizzare questo gruppo di comandi dalla modalità di esecuzione privilegiata:

Router# configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

!--- Configure interface VLAN 1 and assign it an IP address. !--- An interface VLAN 1 is configured for management purposes only !--- so that you can establish a Telnet session or ping the switch !--- from the workstation.

Router(config)# interface vlan 1

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# ip address 172.16.80.79 255.255.255.0

Router(config-if)# exit

!--- Configure interface VLAN 10 and assign it an IP address.

Router(config)# interface vlan 10

Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

Router(config-if)# exit

!--- Configure interface VLAN 20 and assign it an IP address.

Router(config)# interface vlan 20

Router(config-if)# ip address 10.10.11.1 255.255.255.0

Router(config-if)# no shutdown

Router(config)# ip routing

!--- Enable routing protocol on the module. !--- The following two commands are optional; !--- they are only used if you have multiple routers in your network. !--- Depending on your network, you may want to use a different routing protocol.

Router(config)# router rip

Router(config-router)# network 10.0.0.0

Router(config-router)# network 172.16.0.0

Router(config-router)# Ctrl-Z

Router#

07:05:17: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by vty0 (127.0.0.2)

Router# write memory

!--- Save the configuration.

Building configuration...

Router#

A questo punto, in base al diagramma reticolare, la configurazione tra VLAN è stata completata.

10. Tornare al modulo Supervisor Engine usando il comando exit al prompt di Router#:

Router# exit

Cat5500> (enable

Problema comune: Interfaccia VLAN inattiva/inattiva

In questa sezione viene illustrato un problema comune che i clienti incontrano quando provano a configurare le interfacce VLAN sui moduli router Catalyst serie 5500/5000 o Catalyst serie 6500/6000 (RSM, MSFC, RSFC).

I clienti segnalano di non essere in grado di eseguire il ping su alcune o tutte le interfacce VLAN configurate sul modulo del router. Inoltre, il loro stato non viene visualizzato come attivo/attivo quando usano il comando show interface vlan vlan#. e si sono assicurati di non aver configurato la funzione shutdown su queste interfacce. L'unica interfaccia VLAN attiva/attiva è la VLAN 1.

In questo caso, se alcune o tutte le interfacce VLAN non sono visualizzate/visualizzate, per prima cosa occorre verificare se sullo switch sono presenti porte attive per le VLAN in questione.

Nota importante: Un'interfaccia VLAN sul modulo del router è attiva/attiva solo se allo switch è assegnata almeno una porta (diversa dall'interfaccia del router) e se tale porta è connessa. Anche una porta configurata come trunk soddisfa questo requisito di operatività/operatività della VLAN. Se questa condizione non viene soddisfatta, l'interfaccia del router non viene visualizzata.

Nella sezione Diagramma reticolare, viene visualizzato un messaggio che avverte di non connettere le workstation allo switch Catalyst 5500. A questo punto, se si immette questa serie di comandi, solo l'interfaccia VLAN 1 viene visualizzata/visualizzata e le altre due sono inattive:

Router# show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Vlan1                      172.16.80.79    YES manual up                    up

Vlan10                     10.10.10.1      YES manual down                  down

Vlan20                     10.10.11.1      YES manual down                  down

Router# show interface vlan 1

Vlan1 is up, line protocol is up

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 172.16.80.79/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:02, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 1 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router# show interface vlan 10

Vlan10 is down, line protocol is down

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 10.10.10.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:25:48, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router# show interface vlan 20

Vlan20 is down, line protocol is down

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 10.10.11.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:01:04, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec

5 minute output rate 1000 bits/sec, 2 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router#

L'interfaccia VLAN 1 è attiva/attiva, anche se sullo switch non sono presenti porte connesse e attive nella VLAN 1. Una porta/interfaccia attiva è presente nella VLAN 1, l'interfaccia sc0 sul modulo Supervisor. Per impostazione predefinita, l'interfaccia sc0 è membro della VLAN 1. Utilizzare questo comando sullo switch (Supervisor Engine) per controllare la configurazione dell'interfaccia sc0:

Cat5500> (enable) show interface

sl0: flags=51 <UP ,POINTOPOINT ,RUNNING>

slip 0.0.0.0 dest 0.0.0.0

sc0: flags=63 <UP ,BROADCAST ,RUNNING>

vlan 1 inet 172.16.80.40 netmask 255.255.255.0 broadcast 172.16.80.255

Cat5500> (enable)

A questo punto, collegare workstation1 sulla porta 4/1 e workstation2 sulla porta 4/13. Eseguire il comando show port 4/1 e show port 4/13 sullo switch per verificare che queste porte mostrino lo stato di connessione:

Cat5500> (enable) show port 4/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

4/1                     connected  10         normal a-half  a-10 10/100BaseTX

!--- Output suppressed.

Cat5500> (enable) show port 4/13

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

4/13                    connected  20         normal a-full a-100 10/100BaseTX

!--- Output suppressed.

Cat5500> (enable)

A questo punto, accedere al modulo del router e controllare lo stato delle interfacce VLAN 10 e VLAN 20. Dovrebbero essere visualizzate come attive/attive. Utilizzare questo gruppo di comandi per controllare lo stato delle interfacce VLAN sul modulo del router:

Cat5500> (enable) session 7

Trying Router-7...

Connected to Router-7.

Escape character is '^]'.

User Access Verification

Password:

!--- Enter the password; in this case, it is cisco.

Router> enable

Password:

!--- Enter the password; in this case, it is cisco.

Router# show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

Vlan1                      172.16.80.79    YES manual up                    up

Vlan10                     10.10.10.1      YES manual up                    up

Vlan20                     10.10.11.1      YES manual up                    up

Router# show interface vlan 10

Vlan10 is up, line protocol is up

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 10.10.10.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:46:14, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router# show interface vlan 20

Vlan20 is up, line protocol is up

Hardware is Cat5k Virtual Ethernet, address is 0010.f6a9.9800 (bia 0010.f6a9.9800)

Internet address is 10.10.11.1/24

MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:00, output 00:00:56, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Queueing strategy: fifo

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

5 minute input rate 2000 bits/sec, 5 packets/sec

5 minute output rate 2000 bits/sec, 2 packets/sec

!--- Output suppressed.

Router# exit

Cat5500> (enable)

Verifica della configurazione

È possibile eseguire diversi test ping per verificare la configurazione descritta in questo documento. In questa sezione, è possibile usare workstation2 per eseguire il ping tra workstation1, l'interfaccia sc0 sullo switch e le interfacce VLAN sul modulo del router.

Nota: accertarsi di aver impostato i gateway predefiniti sulle workstation come interfacce VLAN sul modulo del router. In base al diagramma reticolare, il gateway predefinito sulla workstation1 è impostato su 10.10.10.1 e su 10.10.11.1 per la workstation2.

Test 1: Ping da Workstation2 a Workstation1

C:\> ipconfig

!--- This command is used to check the IP configuration on the !--- Windows 2000 workstation. Use the appropriate commands on the workstations !--- that you use.

Windows 2000 IP Configuration

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix  . :

IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.10.11.254

Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Default Gateway . . . . . . . . . : 10.10.11.1

C:\> ping 10.10.10.254

Pinging 10.10.10.254 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time=10ms TTL=31

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31

Reply from 10.10.10.254: bytes=32 time<10ms TTL=31

Ping statistics for 10.10.10.254:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  10ms, Average =  2ms

Test 2: Eseguire il ping tra Workstation2 e l'interfaccia sc0 sul Supervisor Engine

C:\> ping 172.16.80.40

Pinging 172.16.80.40 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Reply from 172.16.80.40: bytes=32 time<10ms TTL=59

Ping statistics for 172.16.80.40:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

Test 3: Eseguire il ping tra Workstation2 e l'interfaccia VLAN 1 sul modulo router

C:\> ping 172.16.80.79

Pinging 172.16.80.79 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 172.16.80.79: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 172.16.80.79:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

Test 4: Eseguire il ping tra Workstation2 e l'interfaccia VLAN 10 sul modulo router

C:\> ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.10.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

Test 5: Eseguire il ping tra Workstation2 e l'interfaccia VLAN 20 sul modulo router

C:\> ping 10.10.11.1

Pinging 10.10.11.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 10.10.11.1: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 10.10.11.1:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =  0ms, Average =  0ms

Appendice

Configurazione del modulo Supervisor Engine

Cat5500> (enable) show config

This command shows non-default configurations only.

Use show config all to show both default and non-default configurations.

...

begin

!

# ***** NON-DEFAULT CONFIGURATION *****

!

!

#time: Tue Apr 10 2001, 09:09:54

!

#version 6.1(1)

!

set option fddi-user-pri enabled

set password $2$lx7B$WipkVnLnbYIfrBSqD2SN9.

set enablepass $2$6/eK$I3lDb2nnP7Fc9JKF3XwRW/

set prompt Cat5500>

!

#errordetection

set errordetection portcounter enable

!

#system

set system name  Cat5500

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#vtp

set vtp domain cisco

set vtp mode transparent

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp ibm

set vlan 10,20

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state active

mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

set interface sc0 1 172.16.80.40/255.255.255.0 172.16.80.255

set ip route 0.0.0.0/0.0.0.0         172.16.80.79

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

clear boot system all

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseSX Supervisor

!

#module 2 : 4-port 10/100BaseTX Supervisor

!

#module 3 : 3-port 1000BaseX Ethernet

!

#module 4 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

set vlan 10   4/1-12

set vlan 20   4/13-20

set spantree portfast    4/1-20 enable

!

#module 5 : 2-port MM OC-3 Dual-Phy ATM

!

#module 6 empty

!

#module 7 : 1-port Route Switch

!

#module 8 empty

!

#module 9 empty

!

#module 10 empty

!

#module 11 : 48-port 10BaseT Ethernet

!

#module 12 : 2-port MM MIC FDDI

!

#module 13 empty

end

Cat5500> (enable)

Configurazione RSM

Router# show running-config

Building configuration...

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname Router

!

enable password cisco

!

ip subnet-zero

ip cef

!

!

process-max-time 200

!

interface Vlan1

ip address 172.16.80.79 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Vlan10

ip address 10.10.10.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Vlan20

ip address 10.10.11.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

ip classless

!

!

line con 0

transport input none

line aux 0

line vty 0 4

password cisco

login

!

end

Router#

Informazioni correlate

- Configurazione e panoramica del modulo router per la famiglia Catalyst 4000 (WS-X4232-L3)

- Utilizzo di PortFast e di altri comandi per correggere i ritardi di connettività all'avvio della postazione di lavoro

- Pagine di supporto dei prodotti LAN

- Pagina di supporto dello switching LAN

- Supporto tecnico – Cisco Systems