Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Componenti usati

Configurazione

Fase 1 - Identificazione dei ruoli dello switch

Fase 2 - Failover

Passaggio 3 - Verifica del failover

Fase 4 - Rimozione dello switch

Fase 5 - Posizionamento e installazione dello switch sostitutivo

Passaggio 6 - Configurazione e collegamento al servizio VSS

Verifica

Problemi comuni

VSL non attiva

Risoluzione dei problemi

Informazioni correlate:

Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura di sostituzione degli switch Cisco Catalyst serie 4500 con sistema di switching virtuale (VSS).

Prerequisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- Cisco VSS

- VSS Active e VSS Standby Switch

- VSL (Virtual Switch Link)

Componenti usati

Il riferimento delle informazioni contenute in questo documento è il WS-C4500X-32 con Cisco IOS® versione 03.05.01. Tuttavia, lo stesso processo può essere applicato a uno chassis 4500 con Supervisor 7 Engine (Sup7).

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Configurazione

Nota: Cisco consiglia di eseguire la conversione in VSS in una finestra di manutenzione, se possibile.

Fase 1 - Identificazione dei ruoli dello switch

Il primo passaggio consiste nell'identificare lo switch che deve essere sostituito. Nell'esempio, lo switch attivo (switch 1) deve essere sostituito. Il comando show switch virtual fornisce le informazioni attive e in standby.

4500X-VSS#show switch virtual

Executing the command on VSS member switch role = VSS Active, id = 1

Switch mode                  : Virtual Switch

Virtual switch domain number : 100

Local switch number          : 1

Local switch operational role: Virtual Switch Active

Peer switch number           : 2

Peer switch operational role : Virtual Switch Standby

Executing the command on VSS member switch role = VSS Standby, id = 2

Switch mode                  : Virtual Switch

Virtual switch domain number : 100

Local switch number          : 2

Local switch operational role: Virtual Switch Standby

Peer switch number           : 1

Peer switch operational role : Virtual Switch Active

Fase 2 - Failover

A questo punto, è possibile capire quale switch è attivo (switch 1) e quale switch è in stato di standby (switch 2). Il passaggio successivo consiste nel failover delle responsabilità del control plane sullo switch 2, in modo che sia possibile prepararsi per la sostituzione dello switch 1. Il comando redundancy force-switchover esegue l'operazione necessaria.

Nota: il failover della ridondanza può causare tempi di inattività dipendenti dallo stato di ridondanza operativa. Questa procedura consente di ricaricare completamente lo switch attivo corrente (switch 1) per trasferire le responsabilità di controllo al peer (switch 2).

4500X-VSS#redundancy force-switchover

This will reload the active unit and force switchover to standby[confirm]

Preparing for switchover..

*Mar  2 13:38:06.553: %SYS-5-SWITCHOVER: Switchover requested by Exec. Reason:

Stateful Switchover.

<Sun Mar  2 13:38:09 2014> Message from sysmgr: Reason Code:[3] Reset Reason:

Reset/Reload requested by [console]. [Reload command]

Passaggio 3 - Verifica del failover

Prima di rimuovere lo switch difettoso, è necessario verificare che il failover del sistema sia stato completato. Per verificare lo stato di ridondanza, immettere il comando show redundancy.

4500X-VSS#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 1 week, 3 days, 22 hours, 37 minutes

Switchovers system experienced = 8

Standby failures = 0

Last switchover reason = user_forced

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover

Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

------------------------------

Active Location = slot 2/1

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 55 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, Cisco IOS-XE Software, Catalyst

4500 L3 Switch Software (cat4500e-UNIVERSAL-M),

Version 03.05.01.E RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 23-Nov-13 00:46 by prod_re

BOOT = bootflash:cat4500e-universal.SPA.03.05.01.E.152-1.E1.bin,1;

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

------------------------------

Standby Location = slot 1/1

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 0 minute

Image Version = Cisco IOS Software, Cisco IOS-XE Software,

Catalyst 4500 L3 Switch Software (cat4500e-UNIVERSAL-M),

Version 03.05.01.E RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 23-Nov-13 00:46 by prod_

BOOT = bootflash:cat4500e-universal.SPA.03.05.01.E.152-1.E1.bin,1;

Configuration register = 0x2102

Nell'output, il valore Current Software state = STANDBY HOT indica che il sistema si è stabilizzato ed è completamente sincronizzato in questo momento. A questo punto, è possibile procedere alla rimozione fisica dello switch.

Fase 4 - Rimozione dello switch

Al momento, lo switch guasto è pronto per la rimozione fisica. È molto importante tenere presente che se la topologia non è completamente ridondante dopo la rimozione, è possibile sostenere l'impatto del servizio. Cisco consiglia di implementare Multicassis EtherChannel (MEC) per garantire che i collegamenti rimangano attivi.

Nota: MEC è un EtherChannel con porte che terminano su entrambi gli switch del VSS. Un software VSS MEC può connettersi a qualsiasi elemento di rete che supporti EtherChannel (ad esempio un host, un server, un router o uno switch).

Fase 5 - Posizionamento e installazione dello switch sostitutivo

Per poter aggiungere correttamente il dominio VSS corrente, è necessario usare la stessa immagine Cisco IOS e la stessa funzionalità di licenza nello chassis in standby di questo chassis. Questo esempio prevede il download e l'installazione della versione 03.05.01 in modo che corrisponda al peer corrente. Una volta installati, i collegamenti fisici devono essere collegati nella posizione esatta dello switch che è stato sostituito e quindi lo switch deve essere avviato. A questo punto, lo switch deve essere online con una configurazione vuota e in uno stato standalone, in quanto non è ancora stato configurato come membro del servizio VSS.

Passaggio 6 - Configurazione e collegamento al servizio VSS

È necessario impostare il dominio VSS e il numero dello switch.

Nota: queste sono le stesse informazioni che sarebbero state usate dallo switch precedente. Nell'esempio, il dominio è 100 e il numero dello switch è 1.

4500X-VSS(config)#switch virtual domain 100

4500X-VSS(config-vs-domain)#switch 1

Quindi è necessario configurare le interfacce fisiche e i canali delle porte utilizzati per il collegamento VSL.

4500X-VSS(config)# interface Port-channel 10

4500X-VSS(config-if)#switchport

4500X-VSS(config-if)#switch virtual link 1

4500X-VSS(config)# int range tenGigabitEthernet 1/1/15-16

4500X-VSS(config-if-range) channel-group 10 mode on

Infine, è necessario convertire la modalità di commutazione da autonoma a virtuale. Una volta eseguita la configurazione, lo switch viene ricaricato.

4500X-VSS# switch convert mode virtual

Quando lo switch 1 completa il ricaricamento, rileva lo switch VSS attivo corrente dal collegamento VSL e sincronizza automaticamente la configurazione.

Verifica

A questo punto, gli switch devono essere di nuovo in un servizio VSS completamente ridondante. Il comando show switch virtual garantisce che ciascuno switch sia nello stato corretto. Per verificare di essere di nuovo in stato di switchover con stato (SSO) o in stato hot standby, immettere un altro comando show redundancy.

4500X-VSS#show switch virtual

Executing the command on VSS member switch role = VSS Active, id = 2

Switch mode                  : Virtual Switch

Virtual switch domain number : 100

Local switch number          : 2

Local switch operational role: Virtual Switch Active

Peer switch number           : 1

Peer switch operational role : Virtual Switch Standby

Executing the command on VSS member switch role = VSS Standby, id = 1

Switch mode                  : Virtual Switch

Virtual switch domain number : 100

Local switch number          : 1

Local switch operational role: Virtual Switch Standby

Peer switch number           : 2

Peer switch operational role : Virtual Switch Active

4500X-VSS#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 1 week, 4 days, 9 hours, 27 minutes

Switchovers system experienced = 8

Standby failures = 0

Last switchover reason = user_forced

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = Stateful Switchover

Operating Redundancy Mode = Stateful Switchover

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

------------------------------

Active Location = slot 2/1

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 1 hours, 3 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, Cisco IOS-XE Software, Catalyst 4500

L3 Switch Software (cat4500e-UNIVERSAL-M), Version

03.05.01.E RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 23-Nov-13 00:46 by prod_re

BOOT = bootflash:cat4500e-universal.SPA.03.05.01.E.152-1.E1.bin,1;

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

------------------------------

Standby Location = slot 1/1

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 1 hours, 3 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, Cisco IOS-XE Software, Catalyst 4500

L3 Switch Software (cat4500e-UNIVERSAL-M), Version

03.05.01.E RELEASE SOFTWARE (fc2)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Sat 23-Nov-13 00:46 by prod_

BOOT = bootflash:cat4500e-universal.SPA.03.05.01.E.152-1.E1.bin,1;

Configuration register = 0x2102

Problemi comuni

VSL non attiva

Se il VSL rimane inattivo mentre l'avvio di uno o di entrambi gli switch viene completato, è possibile entrare in una situazione di doppia attività se non è presente alcun meccanismo di rilevamento della doppia attività. Il sistema rimane doppio attivo finché non viene rilevato un supervisore peer (spesso richiamando il collegamento VSL dopo l'avvio dello switch). Una volta rilevata la doppia condizione attiva, uno dei supervisori entra in modalità di ripristino e chiude tutte le interfacce locali dello chassis in cui si trova. Dopo aver ripristinato completamente il collegamento VSL, lo switch/il supervisore in modalità di ripristino deve essere ricaricato in modo che possa essere correttamente rinegoziato come standby nel servizio VSS.

Risoluzione dei problemi

Per verificare il collegamento VSL, immettere:

4500X-VSS#show switch virtual link

Executing the command on VSS member switch role = VSS Active, id = 2

VSL Status : UP

VSL Uptime : 11 hours, 53 minutes

VSL Control Link : Te2/1/1

VSL Encryption : Configured Mode - Off, Operational Mode - Off

Executing the command on VSS member switch role = VSS Standby, id = 1

VSL Status : UP

VSL Uptime : 11 hours, 53 minutes

VSL Control Link : Te1/1/1

VSL Encryption : Configured Mode - Off, Operational Mode - Off

Affinché il Servizio Copia Shadow del volume possa funzionare con ridondanza SSO, il Servizio deve soddisfare le seguenti condizioni:

- Versioni software identiche su entrambi gli switch

- Coerenza della configurazione VSL

Nella sequenza di avvio, lo switch VSS Standby invia le informazioni sullo switch virtuale dal file della configurazione di avvio allo switch VSS Active.

Lo switch VSS Active assicura che le informazioni corrispondano correttamente su entrambi gli switch:

- Cambia dominio virtuale

- Cambia nodo virtuale

- Priorità switch (opzionale)

- Canale porta VSL: identificatore collegamento virtuale switch

- Porte VSL: numero del gruppo di canali, arresto, numero totale di porte VSL

Informazioni correlate:

- Catalyst serie 4500 Switch Cisco IOS release XE 3.5.0E e 15.2.1

- Supporto tecnico e download Cisco