Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Matrice dimensioni memoria/flash

Informazioni correlate

Introduzione

Questo documento fornisce una matrice di memoria minima e massima disponibile sulle piattaforme dello switch Catalyst. In questo documento viene fatto riferimento solo agli switch che supportano le opzioni di memoria variabile. Gli switch a memoria fissa non vengono trattati.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Matrice dimensioni memoria/flash

Questi dispositivi di memoria sono inclusi nella matrice:

- DRAM/SDRAM: memoria utilizzata per eseguire le immagini di sistema CatOS o IOS.

- NVRAM - Memoria utilizzata per memorizzare il file della configurazione di avvio (nvram:).

- OnBoard Flash—Memoria utilizzata per contenere le immagini del sistema per l'avvio (bootdisk: o bootflash: o flash:).

- Memoria flash rimovibile - Memoria che può essere rimossa dal sistema che in genere contiene le immagini (slot0: o disco0: o disc1:).

Catalyst Switch

DRAM

NVRAM

Flash su scheda

Flash rimovibile

Catalyst 8540

256 MB

512 KB

8/16 MB

16/20/28/48 MB

Catalyst 8510

64 MB

128 KB

8/16 MB

16/20 MB

Catalyst 6000/6500

Supervisor 1 1

64 MB

512 KB

16 MB

16/24/64 MB

Supervisor 1A 1

64/128 MB

512 KB

16 MB

16/24/64 MB

Supervisor 2.2

128/256/512 MB

512 KB

32 MB

16/24/64 MB

Supervisor 2T

2 GB predefiniti, espandibili fino a 4 GB

4 MB

1 GB predefinito

Compact Flash tipo II fino a 8 GB

Supervisor 2U 2

256/512 MB

512 KB

32 MB

16/24/64 MB

Supervisor 720 4

512 MB predefiniti, espandibili fino a 1 GB

2 MB

64 MB

Compact Flash tipo II 64/128/256 MB, supporto hardware 512 MB e 1 GB

Supervisor 720-3B 4

512 MB predefiniti, espandibili fino a 1 GB

2 MB

64 MB

Compact Flash tipo II 64/128/256 MB, supporto hardware 512 MB e 1 GB

Supervisor 720-3BXL 4

1 GB predefinito

2 MB

64 MB

Compact Flash tipo II 64/128/256 MB, supporto hardware 512 MB e 1 GB

Supervisor 32

256 MB / 512 MB, espandibile fino a 1 GB

2 MB

256 MB

Compact Flash tipo II 64/128/256 MB, supporto hardware 512 MB e 1 GB

Supervisor 32 PISA

512 MB / 1 GB

2 MB

512 MB, espandibile fino a 1 GB

Compact Flash tipo II 64/128/256/512 MB e 1 GB

MSFC1

64/128 MB

512 KB

16 MB

MSFC2

128/512 MB

512 KB

32 MB

MSFC2A

1 GB

256 MB

MSFC3

512/1 GB

2 MB

64 MB

Catalyst 5000/5500

Supervisor I

4/20 MB DRAM

128 KB

4/8 MB

nessuna

Supervisor II

16/32 MB DRAM

256 KB

8/16 MB

nessuna

IG Supervisor (WS-X5540)

32 MB DRAM

512 KB

8 MB

nessuna

Supervisor III

32/64 MB DRAM

512 KB

8 MB

8/16/20 MB

IIG Supervisor (WS-X550 )

32 MB DRAM

512 KB

8 MB

nessuna

Catalyst 4000/4500

Supervisor I

32/64 MB di SDRAM

512 KB

12 MB

nessuna

Supervisor II

64/128 MB di SDRAM

512 KB/1 MB

12 MB

nessuna

Supervisor II Plus 5

256 MB di SDRAM

No. Utilizza bootflash

32 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor II Plus 10-GE 5

256 MB di SDRAM, espandibile fino a 512 MB

No. Utilizza bootflash

64 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor III

256 MB di SDRAM

512 KB

64 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor IV

512 MB di SDRAM

512 KB

64 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor V

512 MB di SDRAM

512 KB

64 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor V-10GE 5

512 MB di SDRAM

No. Utilizza bootflash

64 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor 6-E 5

512 MB di SDRAM, espandibile fino a 1 GB

No. Utilizza bootflash

128 MB

Compact Flash (64/128 MB)

Supervisor 7E/7LE

2 GB, espandibile fino a 4 GB

1 GB

1 GB

Scheda SD da 2 GB (SD-X45-2 GB-E)

Supervisor 8E

4 GB

2 GB

2 GB

Scheda SD da 2 GB (SD-X45-2 GB-E)

1Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1 - Impossibile aggiornare la DRAM su un Supervisor 1 per Catalyst 6500/6000. La DRAM su un Supervisor 1A per Catalyst 6500/6000 può essere aggiornata da 64 a 128 MB. Supervisor 1Come fornito dopo giugno 2004, dispone di 128 MB di DRAM per impostazione predefinita.

L'aggiornamento della DRAM su un Supervisor 1A con MSFC1 (numero parte WS-X6K-SUP1A-MSFC) richiede prima un aggiornamento a MSFC2. È disponibile un kit di aggiornamento che include l'MSFC2 (codice MEM-S1-128MB-UPG=). Fare riferimento alla nota sull'installazione dell'aggiornamento DRAM Supervisor Engine 1A di Catalyst serie 6500.

2Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1 e 2—Le schede flash per Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 1, 1A e 2 hanno requisiti minimi per ROMMON, la versione software e altri requisiti. Fare riferimento alla nota sull'installazione della scheda flash della famiglia Catalyst 6000.

3Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 2 - I modelli Supervisor Engine WS-X6K-S2-PFC2, WS-X6K-S2-MSFC2 e WS-X6K-S2U-MSFC2 supportano la memoria flash compatta di 64 MB.

4Catalyst 6500/6000 Supervisor Engine 720: solo il Supervisor Engine 720 ha due slot rimovibili per schede flash. Lo slot etichettato disco0: supporta solo schede Compact Flash Tipo II. Lo slot etichettato disco1: supporta una scheda Compact Flash Tipo II o una MicroDrive da 1 GB. È possibile collegare diversi tipi di schede Compact Flash su questi slot. Ad esempio, è possibile collegare MEM-C6K-CPTFL128M su disco0: e MEM-C6K-CPTFL512M su disco1:.

5Catalyst 4500/4000 Supervisor Engine II Plus, II Plus 10-GE, V-10GE, 6-E: questi supervisori utilizzano la memoria flash integrata per archiviare i file di configurazione e non utilizzano un dispositivo NVRAM separato.

Informazioni correlate

- Guida agli switch Catalyst serie 6500 Supervisor Engine

- Note sulla release del software Catalyst 6000 Supervisor Engine 2 ROMMON

- Strumenti e risorse - Cisco Systems

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems