Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Piattaforme Catalyst 2900

Piattaforme Catalyst 4000

Informazioni correlate

Introduzione

Lo scopo di questo documento è quello di chiarire le convenzioni di denominazione tra i vari switch Catalyst 2900 e Catalyst 4000. Nelle tabelle vengono indicati i nomi dei prodotti, la piattaforma da cui è stato derivato il prodotto, tutti i dettagli relativi al prodotto, l'interfaccia della riga di comando (CLI) utilizzata sul prodotto, il nome dell'immagine e il documento di configurazione e risoluzione dei problemi software utilizzabile per una particolare piattaforma dello switch.

Per ulteriori informazioni tecniche su un prodotto specifico in queste tabelle, consultare il link del prodotto in uso.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici.

Piattaforme Catalyst 2900

Piattaforme 2900

Nome piattaforma

Derivato da

Dettagli

CLI utilizzata

Immagine utilizzata

Documenti di configurazione/risoluzione dei problemi supportati

Catalyst 2900

- WS-C2901

- WS-C2902

Catalyst 5000

- chassis 5002

- Supervisor Engine I con uplink 2100BaseTX

- 12 porte per switch 10/100BaseTX (2901) o 12 porte 100BaseFX multimode (MMF) (2902)

CatOS (Catalyst OS)

Utilizza l'immagine cat5000-sup

È possibile utilizzare tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi di Catalyst serie 5000.

Catalyst 2926

- WS-C2926T

- WS-C2926F

Catalyst 5000

- chassis 5002

- Supervisor Engine II con 2 uplink 100BaseTX (2926T) o 100BaseFX MMF (2926F)

- 24 porte dello switch 10/100BaseTX

CatOS

Utilizza l'immagine cat5000-sup

È possibile utilizzare tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi di Catalyst serie 5000.

Catalyst 2926G

- WS-C2926GS

- WS-C2926GL

Catalyst 5000

- chassis 5002

- Supervisor Engine III/NetFlow Feature Card (NFFC) con 2 uplink 1000BaseSX (2926GS) o 1000BaseLX/LH (2926GL) fissi

- 24 porte dello switch 10/100BaseTX

CatOS

Utilizza l'immagine cat5000-sup3

È possibile utilizzare tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi di Catalyst serie 5000.

Catalyst 2948G

- WS-C2948G

Catalyst 4000

- Supervisor Engine I

- 48 porte dello switch 10/100BaseTX + 2 porte dello switch 1000BaseX Gigabit Interface Converter (GBIC)

CatOS

Utilizza l'immagine cat4000

È possibile utilizzare tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi di Catalyst serie 4000.

Catalyst 2980G

- WS-C2980G

Catalyst 4000

- Supervisor Engine I

- 80 porte dello switch 10/100BaseTX + 2 porte dello switch 1000BaseX GBIC

CatOS

Utilizza l'immagine cat4000

È possibile utilizzare tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi di Catalyst serie 4000.

Catalyst 2980G-A

- WS-C2980G-A

Catalyst 4000

- Supervisor Engine I (con circuiti integrati specifici dell'applicazione a costi ridotti)

- 80 porte dello switch 10/100BaseTX + 2 porte dello switch 1000BaseX GBIC

CatOS

Utilizza l'immagine cat4000

È possibile utilizzare tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi di Catalyst serie 4000.

Catalyst 2948G-L3

- WS-C2948G-L3

- WS-C2948GL3-DC

Catalyst 8540

- Interfaccia processore Ethernet (EPIF) 48 10/100BaseTX + 2 interfacce commutate Layer 3 interfaccia processore Gigabit 1000BaseX GBIC

Software Cisco IOS®

Utilizza l'immagine cat2948g in mz

È possibile utilizzare tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi delle serie Catalyst 2948G-L3 e 4908G-L3.

Catalyst 2900 XL

- WS-C2912-XL

- WS-C2924C-XL

- WS-C2924-XL

- WS-C2912MF-XL

- WS-C2924M-XL

- WS-C2924M-XL-EM-DC

N/D

Switch a configurazione fissa con diversi tipi di supporti disponibili (alcuni switch supportano moduli di espansione per porte aggiuntive).

Software Cisco IOS (solo layer 2)

Utilizza l'immagine c2900XL

È possibile utilizzare tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi della serie Catalyst 2900 XL/3500 XL.

Catalyst 2900 Long-Reach Ethernet (LRE) XL

- WS-C2912-LRE-XL

- WS-C2924-LRE-XL

Catalyst 2900XL

- 4 porte fisse con rilevazione automatica 10/100

- 12 o 24 porte LRE

Software Cisco IOS (solo layer 2)

Utilizza immagini speciali c2900XL

È possibile utilizzare tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi della serie Catalyst 2900 XL/3500 XL.

Catalyst 2940

- 2940-8TT-S

- 2940-8TF-S

N/D

- 8 switch a configurazione fissa 10/100 porte

- 1 porta 10/100/1000 (TT-S) o 1 porta 100Base-FX e 1 porta SFP (Small Form Factor Pluggable) (TF-S)

Software Cisco IOS (solo layer 2)

Utilizza immagini c2940

È possibile utilizzare la documentazione di Catalyst 2940, la maggior parte della documentazione di Catalyst 2950 e la maggior parte dei documenti di configurazione e risoluzione dei problemi di Catalyst serie 2900 XL/3500 XL.

Catalyst 2950

- WS-C2950-12

- WS-C2950-24

- WS-C2950C-24

- WS-C2950T-24

- WS-C2950G-12-EI

- WS-C2950G-24-EI

- WS-C2950G-24-EI-DC

- WS-C2950G-48-EI

- WS-C2950SX-24

- WS-C2950SX-48-SI

- WS-C2950T-48-SI

Catalyst 2955

- WS-C2955T-12

- WS-C2955C-12

- WS-C2955S-12

N/D

Switch a configurazione fissa a 12, 24 o 48 porte 10/100 con diverse porte multimediali disponibili, a seconda del modello

Software Cisco IOS (solo layer 2)

Utilizza rispettivamente l'immagine c2950 o c2955. Gli switch Catalyst 2950 riconoscono l'immagine Enhanced (EI) o l'immagine standard (SI), che dipende dal modello. Gli switch Catalyst 2955 eseguono solo l'interfaccia EI.

È possibile utilizzare la documentazione di Catalyst 2950 e la maggior parte dei documenti di configurazione e risoluzione dei problemi della serie Catalyst 2900 XL/3500 XL.

Catalyst 2950

- WS-C2950ST-8 LRE

- WS-C2950ST-24 LRE

- WS-C2950ST-24 LRE 997 (DC)

Catalyst 2950

- 8 o 24 porte LRE

- 2 porte 10/100/1000 e 2 slot per moduli SFP

Software Cisco IOS (solo layer 2)

Utilizza l'immagine c2950lre

È possibile utilizzare i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi di Catalyst 2950.

Catalyst 2970

- WS-C2970G-24T

- WS-C2970G-24TS

N/D

- 24 porte 10/100/1000 (24-T)

- 24 porte 10/100/1000 con 4 SFP (24-TS)

Software Cisco IOS (solo layer 2)

Utilizza l'immagine c2970

È possibile utilizzare la documentazione di Catalyst 2970, la maggior parte della documentazione di Catalyst 2940/2950 e la documentazione di configurazione e risoluzione dei problemi di Catalyst serie 2900 XL/3500 XL.

Piattaforme Catalyst 4000

Piattaforme 4000

Nome piattaforma

Derivato da

Dettagli

CLI utilizzata

Immagine utilizzata

Documenti di configurazione/risoluzione dei problemi supportati

Catalyst 4000

- Chassis WS-C4003 Catalyst 4000 a 3 slot

N/D

Supporta solo Supervisor Engine I (WS-X4012)

CatOS

Utilizza l'immagine cat4000, l'immagine cat4000.x-y-z o l'immagine cat4000-k8.x.y.z (utilizza cat4000-cv per l'immagine CiscoView)

È possibile utilizzare quasi tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi CatOS (Catalyst 4k/5k/6k).

Catalyst 4000

- Chassis WS-C4006 Catalyst 4000 a 6 slot

N/D

Supporta Supervisor Engine II (WS-X4013)

- CatOS solo sul Supervisor Engine II

Utilizza immagini CatOS: cat4000.x-y-z o cat4000-k8.x.y.z (utilizza cat4000-cv per l'immagine CiscoView)

È possibile utilizzare quasi tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi CatOS (Catalyst 4k/5k/6k).

Supporta Supervisor Engine II-Plus (WS-4013+), Supervisor Engine III (WS-X4014), Supervisor Engine IV (WS-X4515) e Supervisor Engine V (WS-X4516)

- Software Cisco IOS solo su Supervisor Engine II-Plus, III, IV e V

Usa immagini Cisco IOS: cat4000-is-mz o cat4000-i9s-mz (set di funzionalità L3 di base) o cat4000-i5s (set di funzionalità L3 migliorato), cat4500, che dipende dalla versione del software e dal Supervisor Engine

È possibile utilizzare quasi tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi di Cisco IOS (Catalyst 4k/6k).

Catalyst 4500

- WS-C4503, chassis Catalyst 4500 a 3 slot

N/D

Supporta Supervisor Engine II (WS-X4013)

- CatOS solo sul Supervisor Engine II

Utilizza immagini CatOS: cat4000.x-y-z o cat4000-k8.x.y.z (utilizza cat4000-cv per l'immagine CiscoView)

È possibile utilizzare quasi tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi CatOS (Catalyst 4k/5k/6k).

Supporta Supervisor Engine II-Plus (WS-4013+), Supervisor Engine II-Plus-10GE (WS-X4013+10GE), Supervisor Engine II-Plus-TS (WS-X4013+TS), Supervisor Engine III (WS-X4014), Supervisor Engine IV (WS-X4515), Supervisor Engine V (WS-X4516) e Supervisor Engine V-10GE (WS-X456) 6-10GE)

- Software Cisco IOS solo su Supervisor Engine II-Plus, II-Plus-10GE, II-Plus-TS, III, IV, V e V-10GE

Usa immagini Cisco IOS: cat4000-is-mz o cat4000-i9s-mz (set di funzionalità L3 di base) o cat4000-i5s (set di funzionalità L3 migliorato), cat4500, che dipende dalla versione del software e dal Supervisor Engine

È possibile utilizzare quasi tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi di Cisco IOS (Catalyst 4k/6k).

Catalyst 4500

- Chassis WS-C4506 Catalyst 4500 a 6 slot

N/D

Supporta Supervisor Engine II (WS-X4013)

- CatOS solo sul Supervisor Engine II

Utilizza immagini CatOS: cat4000.x-y-z o cat4000-k8.x.y.z (utilizza cat4000-cv per l'immagine CiscoView)

È possibile utilizzare quasi tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi CatOS (Catalyst 4k/5k/6k).

Supporta Supervisor Engine II-Plus (WS-4013+), Supervisor Engine II-Plus-10GE (WS-X4013+10GE), Supervisor Engine III (WS-X4014), Supervisor Engine IV (WS-X4515), Supervisor Engine V (WS-X4516) e Supervisor Engine V-10GE (WS-X4516-10GE)

- Software Cisco IOS solo su Supervisor Engine II-Plus, II-Plus-10GE, III, IV, V e V-10GE

Usa immagini Cisco IOS: cat4000-is-mz o cat4000-i9s-mz (set di funzionalità L3 di base) o cat4000-i5s (set di funzionalità L3 migliorato), cat4500, che dipende dalla versione del software e dal Supervisor Engine

È possibile utilizzare quasi tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi di Cisco IOS (Catalyst 4k/6k).

Catalyst 4500

- Chassis WS-4507R Catalyst 4500 a 7 slot

N/D

Supporta Supervisor Engine II-Plus (WS-4013+), Supervisor Engine II-Plus-10GE (WS-X4013+10GE), Supervisor Engine IV (WS-X4515), Supervisor Engine V (WS-X4516) e Supervisor Engine V-10GE (WS-X4516-10GE) con ridondanza Supervisor Engine

- Software Cisco IOS solo su Supervisor Engine II-Plus, II-Plus-10GE, IV, V e V-10GE

Usa immagini Cisco IOS: cat4000-is-mz, cat4000-i9s-mz (set di funzionalità L3 di base) o cat4000-i5s (set di funzionalità L3 migliorato), cat4500, che dipende dalla versione del software e dal Supervisor Engine

È possibile utilizzare quasi tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi di Cisco IOS (Catalyst 4k/6k).

Catalyst 4500

- Chassis WS-4510R Catalyst 4500 a 10 slot

N/D

Supporta Supervisor Engine V (WS-X4516) e Supervisor Engine V-10GE (WS-X4516-10GE) con ridondanza Supervisor Engine

- Software Cisco IOS solo su Supervisor Engine V e V-10GE

Usa immagini Cisco IOS: cat4000-is-mz, cat4000-i9s-mz (set di funzionalità L3 di base) o cat4000-i5s (set di funzionalità L3 migliorato), cat4500, che dipende dalla versione del software e dal Supervisor Engine

È possibile utilizzare quasi tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi di Cisco IOS (Catalyst 4k/6k).

Catalyst 4912G

- WS-C4912G

Catalyst 4000

Supervisor Engine I + 12 porte dello switch 1000BaseX GBIC

CatOS

Utilizza l'immagine cat4000

È possibile utilizzare quasi tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi CatOS (Catalyst 4k/5k/6k).

Catalyst 4908G-L3

- WS-C4908G-L3

Catalyst 8540

- 8 interfacce commutate layer 3 1000BaseX GBIC (XPIF)

Software Cisco IOS

Utilizza l'immagine cat2948g in mz

È possibile utilizzare tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi delle serie Catalyst 2948G-L3 e 4908G-L3.

Catalyst 4840G

- WS-C4840G

Catalyst 2948G-L3 + 6k Multilayer Switch Feature Card (MSFC)

- 40 interfacce commutate 10/100BaseTX + 2 interfacce commutate 1000BaseX GBIC Layer 3 per SLB (Server Load Balancing)

Software Cisco IOS

Utilizza l'immagine cat4840g-i-mz

È possibile utilizzare tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi delle serie Catalyst 2948G-L3 e 4908G-L3.

Catalyst 4900

- WS-C4948

- WS-C4948-10GE

Catalyst 4500

- 48 10/100/1000BASE-T con 4 ottiche 1000BASE-X SFP alternative

- 48 10/100/1000BASE-T con 2 porte 10 Gigabit Ethernet (ottiche X2).

Software Cisco IOS

Utilizza l'immagine cat4500

È possibile utilizzare quasi tutti i documenti di configurazione/risoluzione dei problemi di Cisco IOS (Catalyst 4k/6k).

Catalyst 4000 Layer 3 Services Module

- WS-X4232-L3

Catalyst 8540

- Il fabric dello switch è lo stesso di Catalyst 2948G-L3/4908G-L3

- 2 interfacce commutate interne 1000BaseSX Gigabit Ethernet (XPIF) Layer 3 connesse a 2 porte interne dello switch 1000BaseSX Layer 2

- 2 interfacce commutate esterne 1000BaseX GBIC (XPIF) Layer 3

- 32 porte dello switch 10/100BaseTX

- Software Cisco IOS (4 interfacce Gigabit)

- CatOS (2 porte interne 1000BaseX + 32 porte 10/100)

- Utilizza immagine cat4232 in mz

- Utilizza l'immagine cat4000

La configurazione è la stessa di tutti gli altri moduli del layer 3 e la risoluzione dei problemi è la stessa di Catalyst 2948G-L3 switch.

Attenzione: i Supervisor Engine I e II di Catalyst serie 4500 possono eseguire solo il software Catalyst OS e non possono essere convertiti per l'esecuzione con il software Cisco IOS.

Attenzione: i Supervisor Engine Catalyst serie 4500 II+, II+10GE, II+TS, III, IV, V e V-10GE possono essere eseguiti solo con software Cisco IOS e non possono essere convertiti per l'esecuzione con software Catalyst OS.

Informazioni correlate

- Prodotti e servizi - Switch Cisco

- Pagine di supporto dei prodotti LAN

- Pagina di supporto dello switching LAN

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems