Sommario

Introduzione

Prerequisiti

Requisiti

Componenti usati

Convenzioni

Versioni

Configurazione

Esempio di rete

Configurazioni

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - New York

MGX 8220 FRSM - New York

BPX 8600 - New York

MC 3810 - New York

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - Giacarta

MGX 8220 FRSM - Giacarta

BPX 8600 - Giacarta

MC 3810 - Giacarta

Verifica

Risoluzione dei problemi

Comandi show

version

dspln

dspln

dspdsx3lns

dspport

dspimagrp

dspimainfo

dspplpp

dspimagcnt

dspimalncnt

dspimaln

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene illustrato come configurare due switch BPX 8600 con trunk a banda stretta. Ogni switch BPX 8600 è dotato di un MGX 8220 Edge Concentrator collegato come scaffale di alimentazione. L'apparecchiatura della sede del cliente (CPE) è collegata al ripiano esterno. Tra due MGX 8220 IMATM-8T3T1/B Service Module viene stabilito un quattro gruppo di trunk inverso T1 su ATM (IMA). Viene stabilito un trunk T3 tra ciascun BPX 8600 BXM-T3 Service Module e il rispettivo MGX8220 IMATM-8T3T1/B. Due router Cisco multicanale (MC) 3810 con interfacce Frame Relay sono connessi a ciascuno dei moduli MGX 8220 Frame Relay Service Module (FRSM)-8T1. La connettività IP tra due router Cisco MC 3810 è ottenuta tramite una connessione di interoperabilità di rete (NIW). I moduli di servizio FRSM-8T1 MGX 8220 forniscono la conversione NIW. Gli switch BPX 8600 offrono la funzione di commutazione per questa connessione.

Nota: questo documento è stato progettato per aiutarti a configurare le apparecchiature Cisco. Non può sostituire la progettazione e la pianificazione della rete appropriate che è possibile ottenere con il tecnico di vendita, il tecnico dei sistemi o l'account manager Cisco.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

- Switch BPX 8600

- MGX 8220 Edge concentrator

- MC 3810 router

- MGX 8220 IMATM/B card

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Convenzioni

Fare riferimento a Cisco Technical Tips Conventions per ulteriori informazioni sulle convenzioni dei documenti.

Versioni

Le versioni utilizzate in questo documento si basano sulle versioni generalmente disponibili e non sono soggette a requisiti rigorosi. Leggere le note sulla versione applicabili per verificare che le interfacce e le configurazioni richieste siano supportate su ciascuna piattaforma.

- MC 3810

Software—Software Cisco IOS® versione 12.0(3) e 12.0(4)T

Hardware: Cisco MC 3810 con interfaccia T1 Multiflex Trunk (MFT)

- MGX 8220

Entrambi i Cisco MGX 8220 Edge concentrator utilizzano la stessa versione del firmware e configurazione hardware Cisco.

Firmware: Cisco release 5.0.14 e le versioni appropriate dell'hardware e del firmware del modulo di servizio su MGX 822s.

Hardware: un modulo del servizio Cisco IMATM modello B viene utilizzato per IMA conforme ad ATM Forum. Tra i due moduli di servizio IMATM 8T3T1/B vengono utilizzati quattro trunk T1 su ciascuno dei convertitori MGX 8220 Edge. I moduli di servizio IMATM/B utilizzano connettori RJ48 per le linee T1 e un connettore coassiale per la linea T3. La porta T3 di ciascuno dei moduli di servizio IMATM 8T3T1/B è collegata alla porta BXM-T3 corrispondente sugli switch BPX 8600. Il modulo di servizio FRSM-8T1 utilizza connettori RJ48 e si connette alla rispettiva interfaccia MC 3810 MFT.

- BPX 8600

Entrambi gli switch BPX 8600 usano la stessa versione del software dello switch Cisco.

Software—Software dello switch Cisco versione 9.1.18 e versioni appropriate dell'hardware della scheda e del firmware come specificato nelle note sulla versione.

Hardware: lo switch BPX 8600 è collegato all'alimentatore MGX 8220 con una scheda BNI-T3. Il set di schede BXM-T3 si collega al MGX 8220 IMATM/B Service Module. Il modulo di servizio BXM-T3 utilizza connettori SMB (Service Message Block). Il modulo di servizio BNI-T3 utilizza connettori coassiali.

Configurazione

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per configurare le funzionalità descritte più avanti nel documento.

Nota: per ulteriori informazioni sui comandi menzionati in questa sezione, usare lo strumento di ricerca dei comandi (solo utenti registrati).

Esempio di rete

Nel documento viene usata questa impostazione di rete:

Configurazioni

Nel documento vengono usate queste configurazioni:

Nota: effettuare tutte le connessioni fisiche prima di creare le configurazioni.

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B—New York

- MGX 8220 FRSM—New York

- BPX 8600—New York

- MC 3810 — New York

- MGX 8220 IMATM-8T3T1/B—Giacarta

- MGX 8220 FRSM — Giacarta

- BPX 8600 — Giacarta

- MC 3810 — Giacarta

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - New York

Aggiungere le linee sulla scheda IMATM-8T3T1/B da includere nel gruppo IMA (reverse multiplexing over ATM).

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 1

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 2

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 3

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addln 4

Controllare tutte le righe e cancellare gli allarmi prima di aggiungere righe al gruppo IMA. È consigliabile utilizzare linee contigue in un gruppo IMA. Tuttavia, non è obbligatorio. Un gruppo IMA può essere composto dalle righe 1, 3, 4 e 5.

Nota: i frame di linea e i codici di linea per i T1 tra i due moduli del servizio IMATM/B devono corrispondere.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

8.1   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.2   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.3   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.4   RJ-48 dsx1ESF          Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No     No

8.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspalms -ds1

Line  AlarmState   StatisticalAlarmState

----  -----------  ---------------------

8.1  No Alarms    No Statistical Alarms

8.2  No Alarms    No Statistical Alarms

8.3  No Alarms    No Statistical Alarms

8.4  No Alarms    No Statistical Alarms

Aggiungere il gruppo IMA e includere tutte le righe aggiunte nel gruppo.

mgx8220a1.1.8.IMATMB.a > addimagrp 1 2 1.2.3.4 1

dove:

1

Numero gruppo IMA: il valore è compreso tra 1 e 8

2

Tipo porta—1- UNI, 2- NNI, 3- STI, 4- Trunk virtuali UNI(STI in UNI)

1.2.3.4

Elenco collegamenti: elenco di collegamenti separati da punti

1

numero minimo di collegamenti: numero minimo di collegamenti per la formazione del gruppo; il valore è compreso tra 1 e 8. Questo numero deve essere lo stesso a ogni estremità del gruppo IMA.

Aggiungere una route di canale per il gruppo IMA con il comando addchrte. Con questo comando viene creato un elenco di mappe VPI (Virtual Path Identifier) nell'IMATM e vengono definite le celle indirizzate a ciascun gruppo IMA. Se viene definito un singolo gruppo IMA e l'intervallo VPI inviato dall'apparecchiatura collegata (qui BPX 8600) non è noto, specificare l'intero intervallo VPI.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > addchrte 1 1 0 4095

dove:

1

Numero intervallo: il valore è compreso tra 1 e 128

1

Numero IMA trunk: il valore è compreso tra 1 e 8

0

Min Valore VPI—0-255 (UNI/VpTrkUNI), 0-1023(STI), 0-4095(NNI)

4095

Max Valore VPI—0-255 (UNI/VpTrkUNI), 0-1023(STI), 0-4095(NNI). In questo caso, il tipo di porta è NNI, quindi il valore massimo. valore 4095.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspaimgrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)   : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4 --> verify all configured links are present.

ImaGroupRxImaId                   : 0x2

ImaGroupTxImaId                  : 0x2

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

Type <CR> to continue, Q<CR> to stop:

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 3

Verificare che la configurazione di scrambling del payload della porta IMATM-8T3T1/B sia la stessa su entrambe le estremità del trunk IMA. È stata sviluppata la codifica del payload per garantire che il payload della cella ATM non assomigli a un'intestazione di cella. È significativo solo localmente. In particolare, ciascun lato di un'interfaccia ATM deve avere lo stesso valore di scrambling del payload, ma tutte le interfacce ATM nella rete non richiedono la stessa configurazione.

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

No ATM T1/E1 UNI ports currently active

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured   Lines present   Tol Diff  Port e

rate   rate                                     Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------   --------------- --------- ------

8.1   NNI     14364    3591  1.2.3.4           1.2.3.4           275       Active

NextPortNumAvailable:  8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

MGX 8220 FRSM - New York

Verificate le linee esistenti.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dsplns

Line  Conn      Type      Status/Coding      Length      XmtClock Alarm Stats

Type                                              Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- -------------  -------- ----- -----

9.1   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.2   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.3   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.4   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.5   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.6   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.7   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

9.8   RJ-48 dsx1ESF          Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

Syntax : dsplns

Abilitare la linea collegata al router Multichannel (MC) 3810.

Nota: i frame di linea e i codici di linea per T1 tra Frame Relay Service Module (FRSM) e MC 3810 devono corrispondere.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addln 1

Enable the logical port and configure for Frame Relay service.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addport 1 1 2 1 24 1

dove:

1

numero porta: i valori compresi tra 1 e 192 sono accettati per T1 e 1-2481.

1

numero linea - il valore è compreso tra 1 e 8.

2

Velocità DS0—1 per 56K, 2 per 64K

1

slot iniziale - slot temporale iniziale in 1 base

24

numero di slot - numero di slot temporali DS0 assegnati a

1

tipo porta—valori 1-3, 1=frame relay, 2=FUNI mode-1a, 3=frForward

Configurare la porta logica per l'utilizzo della segnalazione LMI (Local Management Interface). In questo esempio viene utilizzato StrataLMI con gli aggiornamenti asincroni abilitati e l'LMI avanzato disabilitato.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > cnfport 1 S 2 n

1

numero porta: i valori compresi tra 1 e 192 sono accettati per T1 e 1-2481.

S

Segnalazione LMI— (N)one (S)trataLMI au-AnnexUNI du-AnnexDUNI an-AnnexANNI dn-AnnexDNNI. Deve corrispondere a LMI in MC3810.

2

asyn UPD/UFS—(UPD = Update Status, UFS = Unsolicited Full Status) (n o 1) = both dis, (y o 2) = UPD en, 3 = UFS en, 4 = both en

n

Enhanced LMI — (N o n) disable (Y o y) enable

Visualizzare e verificare la configurazione della porta logica.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > dspports

Port   Ena/Speed EQServ  SignalType   T391 T392 N391 N392 N393   Type   AlarI

Ratio

-------- --- ----- ------ ------------ ---- ---- ---- ----  ---- -------- -----

9.1.1    Mod/1536k   1     StrataLMI      10   15     6    3    4 frameRel  No f

Number of ports:               1

PortDs0UsedLine1:              0x00ffffff

PortDs0UsedLine2:              0x00000000

PortDs0UsedLine3:              0x00000000

PortDs0UsedLine4:              0x00000000

PortDs0UsedLine5:              0x00000000

PortDs0UsedLine6:              0x00000000

PortDs0UsedLine7:              0x00000000

PortDs0UsedLine8:              0x00000000

PortNumNextAvailable:          154

Syntax : dspports

Aggiungere ora la connessione e abilitare la funzione di interconnessione di rete.

Nota: i valori di connessione non sono ottimizzati e vengono utilizzati solo ad esempio.

mgx8220a.1.9.FRSM.a > addchan 100 1 100 1536000 1

dove:

1

numero canale: il valore è compreso tra 16 e 1015

100

numero porta: per T1 e T1 vengono accettati valori compresi tra 1 e 192.

1

Numero DLCI: il valore è compreso tra 0 e 1023. Deve corrispondere a DLCI su MC3810.

1536000

velocità impegnata—0-1536000 bps per T1; 0-2048000 bps per E1

1

tipo chan—valori 1-5, 1=NIW 2=SIW-transparent 3=SIW-xlation 4=FUNI 5=frForward

BPX 8600 - New York

Aggiungere MGX 8220 come scaffale di alimentazione allo switch BPX 8600 con il comando addshelf. Prima di aggiungere lo scaffale allo switch, attivare il trunk T3 con il comando uptrk.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:28 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

2.1    T3       Clear - OK                              -

Last Command: uptrk 2.1

Next Command:

Controllare il trunk e cancellare gli allarmi prima di usare il comando addshelf.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18    Sept. 28 2000  08:31 PST

BPX 8600 Interface Shelf Information

Trunk    Name      Type          Part Id   Ctrl Id   Alarm

2.1     mgx8220a  AXIS             -         -      MIN

Last Command: addshelf 2.1 A

Shelf has been added

Next Command:

Attivare il trunk T3 sulla BXM-T3 e il MGX 8220 IMATM/B con il comando uptrk.

bpx8600a             TRM   SuperUser       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:31 PST

TRK     Type     Current Line Alarm Status               Other

End

1.4    T3       Major - AIS (BLU)                       -

2.1    T3       Clear - OK

mgx8220a(AXIS)

Last Command: uptrk 1.4

Next Command:

La velocità di trasmissione predefinita per un trunk T3 sullo switch BPX è di 96000 celle al secondo (cps). Ridurre il valore della velocità di trasmissione per questo trunk in modo che corrisponda al valore di quattro T1 con il comando cnftrk. Il valore viene arrotondato dall'interruttore.

bpx8600a             TN    StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:39 PST

TRK  1.4 Config    T3    [9962 cps]     BXM slot:     1

Transmit Rate:        10000               VPC Conns disabled:    No

Subrate data rate:     --                  Line framing:          PLCP

Line DS-0 map:         --                       coding:           --

Statistical Reserve:   1000    cps              recv impedance:   --

Idle code:             7F hex                   cable type:       --

Max Channels/Port:     256                            length:     0-225 ft.

Connection Channels:   256                 Pass sync:             Yes

Traffic:   V,TS,NTS,FR,FST,CBR,VBR,ABR     Loop clock:            No

SVC Vpi Min:           0                   HCS Masking:           Yes

SVC Channels:          0                   Payload Scramble:      No

SVC Bandwidth:         0      cps          Frame Scramble:        --

Restrict CC traffic:   No                  Virtual Trunk Type:    --

Link type:             Terrestrial         Virtual Trunk VPI:     --

Routing Cost:          10                  Deroute delay time:    0 seconds

Last Command: cnftrk 1.4 10000

Next Command:

Nota: il trunk con numero 1.4 è in allarme perché il lato remoto del trunk non è attivato. Il trunk va da Alarm a Clear Ok solo quando sono stati attivati entrambi i lati del trunk.

MC 3810 - New York

r3810a#conf t

r3810a(config)#cont t1 0

r3810a(config-controller)#framing esf

r3810a(config-controller)#linecode b8zs

r3810a(config-controller)#channel-group 0 timeslots 1-24 speed  64

r3810a(config-controller)#no shut

r3810a(config-controller)#int s0:0

r3810a(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.0

r3810a(config-if)#encapsulation frame-relay

r3810a(config-if)#frame-relay map ip 2.2.2.1 100 broadcast

-> associate the DLCI to the IP address

r3810a(config-if)#no shut

MGX 8220 IMATM-8T3T1/B - Giacarta

La configurazione del MGX 8220 IMATM/B Service Module è identica a quella del MGX 8220 IMATM/B per New York. Ripetere i passaggi elencati per questa configurazione per configurare IMATM/B.

MGX 8220 FRSM - Giacarta

La configurazione del MGX 8220 FRSM Service Module è identica a quella del MGX 8220 FRSM per New York. Ripetere i passaggi elencati in questa configurazione per configurare il modulo FRSM.

BPX 8600 - Giacarta

Aggiungere MGX 8220 come ripiano di alimentazione allo switch BPX 8600. Attivare il trunk BXM-T3, come indicato in questo documento, per il BPX 8600 a New York. Configurare inoltre la velocità di trasmissione per un trunk BXM-T3 in modo che corrisponda all'altra estremità del trunk.

Aggiungere il trunk tra i nodi con il comando addtrk. Questo comando viene eseguito in uno dei nodi che termina il trunk. Prima di poter aggiungere un trunk, questo deve essere privo di allarmi principali.

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

TRK       Type     Current Line Alarm Status               Other End

2.1      T3       Clear - OK                              mgx8220b(AXIS)

13.1      T3       Clear - OK                              bpx8600a/1.4

Last Command: addtrk 13.1

Next Command:

A questo punto, aggiungere la connessione sullo switch BPX 8600 con il comando addcon.

addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * *

Add these connections (y/n)?y

bpx8600b            TRM   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sept. 28 2000  08:40 PST

Local           Remote      Remote                             Route

Channel         NodeName    Channel         State  Type        Avoid COS O

2.1.9.300       bpx8600a    2.1.9.100       Ok     atfr                0  L

Last Command: addcon 2.1.9.300 bpx8600a 2.1.9.100 atfr 3000 * * * * * * * * Y

Verificare la connessione aggiunta:

bpx8600b       TN   StrataCom       BPX 8600  9.1.18

Sep. 28 2000 09:47 PST

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)    % Util    CDVT(0+1)    FBTC       SCR           MBS     PLC

3000/3000   100/100  250000/250000   y      3000/3000     1000/1000    3

Owner: LOCAL  Restriction: NONE  COS: 0

Path:   bpx8600b13.1-- 1.4bpx8600a

Pref:   Not Configured

bpx8600b      BNI-T3    : OK           bpx8600a  BNI-T3    : OK

Line  2.1 : OK                     Line  2.1 : OK

OAM Cell RX: Clear                 NNI       : OK

NNI       : OK

This Command: dspcon 2.1.9.300

Continue?y

--------------------------------------------------------------------------------

Conn:  2.1.9.300        bpx8600a    2.1.9.100         atfr      Status:OK

PCR(0+1)        % Util       CDVT(0+1)            SCR               MBS

3000/3000        100/100     250000/250000      3000/3000         1000/1000

Policing    VC Qdepth     EFCI         IBS

3      1280/1280     35/35        1/1

Last Command: dspcon 2.1.9.300

Next Command:

MC 3810 - Giacarta

La configurazione di MC 3810 è identica a quella di MC 3810 per New York. Ripetere i passaggi elencati per questa configurazione per configurare IMATM/B.

Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

Risoluzione dei problemi

Le informazioni contenute in questa sezione permettono di risolvere i problemi relativi alla configurazione.

Lo strumento Output Interpreter (solo utenti registrati) (OIT) supporta alcuni comandi show. Usare l'OIT per visualizzare un'analisi dell'output del comando show.

Nota: consultare le informazioni importanti sui comandi di debug prima di usare i comandi di debug.

Comandi show

Riepilogo comando:

- version

- dspln

- dspln

- dspdsx3lns

- dspport

- dspimagrp

- dspimainfo

- dspplpp

- dspimalncnt

- dspimaln

version

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > version

***** Cisco Systems, Inc. AXIS IMATM Card *****

Firmware Version    = 5.0.12

Backup Boot version =  IMA_BT_1.0.02

IMATM Xilinx file = imatm_b_xilinx.h

VxWorks (for Cisco Systems, Inc.) version 5.1.1-R3000.

Kernel: WIND version 2.4.

Made on Thu Jun 22 11:22:38 PDT 2000.

Boot line:

dspln

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dsplns

Line  Conn      Type     Status/Coding      Length     XmtClock Alarm Stats

Type                                             Source         Alarm

----  ----- ------------ ------ -------- ------------- -------- ----- -----

8.1  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.2  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.3  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.4  RJ-48 dsx1ESF         Ena/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim  No    No

8.5  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.6  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.7  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

8.8  RJ-48 dsx1ESF         Dis/dsx1B8ZS 0-131 ft      LocalTim

LineNumOfValidEntries: 8

dspln

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspln 1

LineNum:                   1

LineConnectorType:         RJ-48

LineType:                  dsx1ESF

LineEnable:                Enabled

LineCoding:                dsx1B8ZS

LineLength:                0-131 ft

LineXmtClockSource:        LocalTiming

LineLoopbackCommand:       NoLoop

LineSendCode:              NoCode

LineUsedTimeslotsBitMap:   0xffffffff

LineLoopbackCodeDetection: codeDetectDisabled

LineBERTEnable:            Disable

LineNumOfValidEntries: 8

dspdsx3lns

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspdsx3lns

Line       Type        Coding      Length       Criteria   AIScBitsCheck

----  --------------  --------  -------------  ----------- -------------

8.1   dsx3CbitParity  dsx3B3ZS  LessThan225ft  3 out of 8  Ignore C-bits

LineNumOfValidEntries: 1

Syntax : dspdsx3lns

dspport

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspports

List of IMA groups:

===================

ImaGrp PortType  Conf  Avail  Lines configured  Lines    present   Tol Diff  Port

rate   rate                                       Delay(ms)

------ -------- -----  ------  ---------------  ---------------    --------- -----

8.1    NNI     14364  14364     1.2.3.4          1.2.3.4             275      Active

NextPortNumAvailable:  4

Syntax : dspimagrps (or dspaimgrps)

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

dspimagrp

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrp 1

IMA Group number                  : 1

Port type                         : NNI

Lines configured                  : 1.2.3.4

Enable                            : Enabled

IMA Port state                    : Active

IMA Group Ne state                : operational

PortSpeed (cells/sec)             : 14364

GroupTxAvailCellRate (cells/sec) : 14364

ImaGroupTxFrameLength(cells)      : 128

LcpDelayTolerance (IMA frames)    : 1

ReadPtrWrPtrDiff  (cells)         : 4

Minimum number of links           : 1

MaxTolerableDiffDelay (msec)      : 275

Lines Present                     : 1.2.3.4  -->  all the configured links are present

Observed Diff delay (msec)        : 0

Clock Mode                        : CTC

GroupAlpha                        : 2

GroupBeta                         : 2

GroupGamma                        : 1

GroupConfiguration                : 1

IMAGrp Failure status             : No Failure

Timing reference link             : 1

ImaGroupTxImaId                   : 0x0

ExpectedGroupRxImaId              : 0x1

dspimainfo

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimainfo

Link  Group    NeTx         NeRx      FeTx          FeRx    TxLID  RxID

State       State      State        State

------------------------------------------------------------------

1   1   Active        Active       Active        Active       0   0

2   1   Active        Active       Active        Active       1   1

3   1   Active        Active       Active        Active       2   2

4   1   Active        Active       Active        Active       3   3

dspplpp

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspplpp 1

PhysicalPortNumber:             1

CellFraming:                    ATM

CellScramble:                   No Scramble

Plpp Loopback:                  No Loopback

Single-bit error correction:   Disabled

dspimagcnt

mgx8220a.1.8.IMATMB.a > dspimagrpcnt 1

IMA Group number:                            1

Ne Number of failures                    :   0

dspimalncnt

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimalncnt 1 1

IMA group number                 : 1

Line number                      : 1

Icp Cells Received               : 2564790

Icp Errored Cells Recvd          : 0

Ima Violations Count             : 0

Ima OIF anomalies                : 1

Ima Ne Severely Errored Seconds : 10

Ima Fe Severely Errored Seconds : 1

Ima Ne Unavailable Seconds       : 36

Ima Fe Unavailable Seconds       : 0

Ima NeTx Unusable Seconds        : 1

Ima NeRx Unusable Seconds        : 37

Ima FeTx Unusable Seconds        : 1

Ima FeRx Unusable Seconds        : 1

Ima FeTx Num. Failues            : 1

Ima FeRx Num. Failures           : 1

# HEC errored cells              : 0

# HEC errored seconds            : 0

# Severely HEC errored seconds  : 0

Syntax : dspimalncnt (or dspaimlncnt) imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

dspimaln

mgx8220a.1.8.IMATMB.a  > dspimaln 1 1

IMA Group number                  : 1

Link number                       : 1

ImaLink TxLId                     : 0x0

ImaLink RxLId                     : 0x0

LinkNeRxState                     : Active

LinkNeTxState                     : Active

LinkNeRxFailureStatus             : No Failure

LinkFeRxState                     : Active

LinkFeTxState                     : Active

LinkFeRxFailureStatus             : No Failure

LinkRelDelay                      : 0

LinkRxTestPattern                 : 255

Ne Link Tx Num Failures           : 1

Ne Link Rx Num Failures           : 1

Syntax : dspimaln imagroup linenum

IMA group number  -- value ranging from 1 to 8

line number --  value ranging from 1 to 8

mgx8220a.1.8.IMATMB.a >

Informazioni correlate

- Configurazione di esempio AUSM-8T1/B-to-3620 IMA

- Guida ai nuovi nomi e colori per i prodotti di switching per WAN