Sommario

Introduzione

Problema

Soluzione

Informazioni correlate

Introduzione

In questo documento viene descritto come eseguire il reset di fabbrica e il recupero della password sugli switch Connected Grid (CGS2520) Cisco serie 2520.

Contributo di Mehar Swarup e Sumedha Phatak, tecnici Cisco TAC.

Problema

Questa procedura è applicabile quando si perde la password sullo switch o il cliente desidera ripristinare lo switch in fabbrica.

Soluzione

Attenersi alla seguente procedura per ripristinare la configurazione su CGS2520:

1. Scollegare e collegare il cavo di alimentazione dallo switch.

2. Attendere che il messaggio di inizializzazione flash venga visualizzato come mostrato:

...Inizializzazione di Flash completata.

Il sistema è stato interrotto o si è verificato un errore durante l'inizializzazione del file system. Questi comandi inizializzano il file system flash e terminano il caricamento del software del sistema operativo:

init_flash

avvio

3. Premere il pin di impostazione rapida sullo switch quando il flash viene inizializzato per 3-5 secondi. Viene visualizzato il prompt 'switch:'.

interruttore:

4. Utilizzare questi comandi per eseguire il backup della configurazione esistente.

interruttore: init_flash

interruttore: dir flash:

interruttore: rinominare flash:config.text flash:config-backup.text

interruttore: rinominare flash:vlan.dat flash:vlan-backup.dat

5. Utilizzare questi comandi per eliminare la configurazione già esistente.

interruttore: del flash:config.text

interruttore: del flash:vlan.dat

avvio

- Dopo aver eseguito l'avvio, lo switch viene caricato nella modalità predefinita e viene richiesta la configurazione iniziale.

- Se si desidera ignorare la configurazione iniziale per farlo in un secondo momento, premere ctrl+c sul PC.

Se si desidera recuperare solo la password, utilizzare l'opzione boot al posto dell'opzione flash_init, come mostrato di seguito:

- boot flash:<immagine del sistema>

- copy config.bak running-config

Cambia password

- copy running-config startup-config

Informazioni correlate

- http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/connectedgrid/cgs2520/hardware/installation/guide/cgs2520_hig/higquick.html#wpxref69136

- Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems