Obiettivo

Power over Ethernet (PoE) è una tecnologia che consente il trasporto dell'alimentazione insieme ai dati da un dispositivo all'altro tramite il cavo Ethernet e senza la necessità di cavi elettrici aggiuntivi.

In PoE esistono due standard di alimentazione:

- 802.3af PoE: questo standard è ideale per i dispositivi che richiedono almeno 12,95 watt di corrente elettrica.

- 802.3at PoE — noto anche come High Power PoE. Questo standard è ideale per i dispositivi che richiedono una maggiore potenza elettrica fino a 25,5 watt.

La verifica dello standard di alimentazione PoE sul punto di accesso wireless (WAP) è utile per verificare che il punto di accesso wireless riceva l'alimentazione completa dalla sua fonte, ossia il router o lo switch, in base alla sua capacità PoE. In questo modo, è possibile sapere se il WAP è in grado di ottenere più potenza di quella attualmente ricevuta dalla fonte per ottenere prestazioni ottimali. Ciò consente inoltre di determinare il tipo di router o di switch a cui deve essere collegato il proprio WAP.

Nota: Per identificare lo standard PoE utilizzato dai dispositivi, consultare la documentazione del prodotto.

L'obiettivo di questo documento è mostrare come verificare lo standard della fonte di alimentazione PoE sul punto di accesso WAP571 o WAP571E.

Dispositivi interessati

- WAP571

- WAP571E

Versione del software

- 1.0.0.17

Verifica origine alimentazione PoE standard

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web del punto di accesso e scegliere Stato e statistiche > Riepilogo sistema.

Passaggio 2. Nella pagina Riepilogo del sistema verrà visualizzato il riepilogo delle impostazioni e delle statistiche del sistema WAP. Controllare il valore indicato nell'area Alimentazione. Questo è lo standard di alimentazione PoE che il WAP riceve dal router o dallo switch.

Passaggio 3. (Facoltativo) Se il valore indicato nell'area Alimentazione non è il tipo di alimentazione PoE massima che il dispositivo è in grado di ricevere, controllare le impostazioni della porta dello switch. È possibile che la porta a cui è connesso il WAP sia stata configurata per un limite di alimentazione specificato. Potrebbe essere necessario trasferire il cavo che collega il WAP allo switch a un'altra porta affinché il WAP ottenga l'alimentazione completa.

Nota: Se si dispone di uno switch Sx500, fare clic qui per informazioni su come controllare la configurazione delle impostazioni della porta PoE. Se si dispone di un router PoE serie RV, fare clic qui.

Passaggio 4. (Facoltativo) Fare clic sul pulsante Aggiorna per aggiornare la pagina e visualizzare lo stato più recente del sistema.

A questo punto è necessario verificare lo standard dell'alimentazione PoE sul punto di accesso.