Obiettivo

Stato operativo avviso e-mail fornisce informazioni sugli avvisi e-mail inviati in base ai messaggi syslog generati nel punto di accesso. Con queste informazioni, puoi scoprire quante e-mail sono state inviate e quante non sono state inviate. Consente inoltre di sapere quando è stata inviata l'ultima e-mail. Per configurare gli avvisi e-mail, fare riferimento all'articolo Configurazione degli avvisi e-mail sui punti di accesso WAP551 e WAP561. Questo articolo spiega come visualizzare lo stato degli avvisi e-mail su WAP551 e WAP561.

Dispositivi interessati

· WAP551

· WAP561

Versione del software

•1.0.4.2

Stato avviso e-mail

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Stato e statistiche > Stato avviso e-mail. Viene visualizzata la pagina Stato avviso e-mail:

Nella pagina Stato avviso e-mail vengono visualizzate le informazioni seguenti:

· Stato avviso e-mail: in questo campo viene visualizzato lo stato operativo dell'avviso e-mail.

· Numero di messaggi di posta elettronica inviati: in questo campo viene visualizzato il numero di messaggi di posta elettronica inviati finora. L'intervallo è un intero senza segno di 32 bit. Il valore predefinito è 0.

· Numero di e-mail non riuscite — Questo campo visualizza il numero di e-mail non riuscite finora. L'intervallo è un intero senza segno di 32 bit. Il valore predefinito è 0.

· Ora dall'ultimo invio di e-mail - Questo campo visualizza l'ora dall'ultimo invio di e-mail. Il formato predefinito è Giorno Mese Data Ore: Minuti: Secondi Anno. Se non è stato inviato alcun messaggio e-mail dal WAP, il campo visualizza la dicitura "non inviato".

Passaggio 2. (Facoltativo) Per aggiornare le statistiche in modo che riflettano lo stato corrente, fare clic su Aggiorna.