Obiettivo

La pagina Complessità password consente di modificare i requisiti di complessità per le password utilizzate per accedere all'utility di configurazione. Le password complesse aumentano la sicurezza.

L'obiettivo di questo documento è spiegare come configurare la complessità della password sui access point WAP131, WAP150, WAP351, WAP361, WAP371 e WAP571.

Dispositivi interessati

· WAP131

· WAP150

· WAP351

· WAP361

· WAP371

· WAP571

Versione del software

· 1.0.2.15 (WAP131, WAP351)

· 1.1.0.9 (WAP150, WAP 361)

· 1.3.0.6 (WAP371)

· 1.0.1.12 (WAP571)

Complessità della configurazione della password

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Sicurezza del sistema > Complessità della password. Viene visualizzata la pagina Complessità password:

Passaggio 2. Selezionare la casella di controllo Abilita nel campo Complessità password per abilitare la complessità della password. Se non si desidera abilitare la complessità della password, deselezionare la casella di controllo e andare al passaggio 7. È selezionata per impostazione predefinita.

Passaggio 3. Nell'elenco a discesa Classe di caratteri minima per la password, selezionare il numero minimo di classi di caratteri che devono essere rappresentate nella stringa della password. Queste classi possibili sono lettere maiuscole, lettere minuscole, numeri e caratteri speciali. Il valore predefinito è 3.

Passaggio 4. Nel campo Password diversa da quella corrente, selezionare la casella di controllo Abilita se si desidera che gli utenti immettano una password diversa da quella corrente alla scadenza. Se si deseleziona questa opzione, gli utenti potranno riutilizzare la stessa password alla scadenza. Per default, è selezionata.

Passaggio 5. Nel campo Lunghezza massima password, immettere il numero massimo di caratteri che una password può contenere. L'intervallo è compreso tra 64 e 80, il valore predefinito è 64.

Passaggio 6. Nel campo Lunghezza minima password, immettere il numero minimo di caratteri che una password può contenere. L'intervallo è compreso tra 0 e 32, il valore predefinito è 8.

Passaggio 7. Nel campo Supporto scadenzario password, selezionare la casella di controllo Abilita affinché le password scadano dopo un determinato periodo di tempo. Se non si desidera che le password scadano, deselezionare questa casella di controllo e andare al passaggio 9. È selezionata per impostazione predefinita.

Passaggio 8. Nel campo Scadenzario password, immettere il numero di giorni prima della scadenza di una nuova password. L'intervallo è compreso tra 1 e 365, il valore predefinito è 180.

Passaggio 9. Fare clic su Salva per salvare le modifiche. L'utente verrà disconnesso dall'utility di configurazione Web e dovrà immettere nuovamente le nuove informazioni di accesso per riottenere l'accesso.