Obiettivo

In questo documento viene descritto il codice di stato dei LED all'avvio di una rete Cisco Business Wireless (CBW).

Dispositivi interessati | Versione firmware

- Access point CBW 140AC (scheda tecnica) | 10.6.1.0 (scarica la versione più recente)

- Access point CBW 145AC (scheda tecnica) | 10.6.1.0 (scarica la versione più recente)

- Access point CBW 240AC (scheda tecnica) | 10.6.1.0 (scarica la versione più recente)

- CBW 141ACM Mesh Extender (scheda tecnica) | 10.6.1.0 (scarica la versione più recente)

- CBW 142ACM Mesh Extender (scheda tecnica) | 10.6.1.0 (scarica la versione più recente)

- CBW 143ACM Mesh Extender (scheda tecnica) | 10.6.1.0 (scarica la versione più recente)

Introduzione

Dopo aver configurato e attivato la rete Cisco Business Wireless, un LED verde lampeggiante indica che un punto di accesso è pronto per ricevere i client. Un LED verde indica che è collegato almeno un client. E quando l'access point si avvia?

I codici LED di avvio sono un po' più complessi. Sottili distinzioni possono significare cose diverse. Continua a leggere per scoprire cosa potresti vedere e cosa significano i codici.

Tre diversi modelli "verdi lampeggianti"

- Motivo veloce (circa 2 volte al secondo)

- Motivo lento (½ secondo di seguito da ½ secondo di off)

- Un secondo pattern lento che assomiglia più a un breve flash una volta al secondo (spento per la maggior parte di ogni secondo). Questo è l'unico modello che indica che l'access point è pronto a ricevere i client.

LED di avvio

Stato LED

Azioni

Rosso

Accensione in corso.

Verde lampeggiante (veloce)

Avvio iniziale; avvio del kernel.

Verde

Avvio in corso: caricamento del software.

Verde lampeggiante (lento/pari)

Caricamento di driver e servizi.

Ciclo colori (rosso/ambra/verde)

Servizi avviati correttamente; arresto dei servizi non più necessari.

Rosso lampeggiante

avvio del processo CAPWAP; inizializzazione di radio; Assegnazione dell'indirizzo IP (si noti che in questa fase l'assegnazione dell'indirizzo IP è l'ultima operazione da eseguire; in caso di errore, l'access point rimane bloccato nella fase rossa lampeggiante).

Ciclo colori (rosso/ambra/verde)

Processo CAPWAP (gestione aggiunta AP)

Verde lampeggiante (lento/flash)

Completamento avvio; pronto a ricevere i client.

Conclusioni

È tutto. A questo punto è possibile comprendere meglio i codici di stato dei LED che potrebbero essere visualizzati all'avvio.

Vuoi saperne di più sulla tua rete CBW? Per ulteriori informazioni, consultare i seguenti link.

Introduzione alla rete             Domande frequenti su Mesh             Decoder modello Cisco Business Wireless             Suggerimenti per il riavvio             Ripristina valori predefiniti             Giorno zero:configurazione tramite app/Web             App mobile e interfaccia utente Web             Best practice per una rete Mesh wireless Cisco Business              Consenti elenchi              Aggiorna software             Acquisisci familiarità con l'app CBW             Risoluzione dei problemi             Impostazioni ora             Risoluzione dei problemi relativi al LED rosso             Nomi gruppi bridge