Obiettivo

L'obiettivo di questo documento è quello di fornire una comprensione funzionante dell'identificatore del modello per i punti di accesso wireless e gli estensori di rete Cisco Business.

- Visualizza decoder Switch PID

- Visualizza decoder PID router

- Visualizza decodificatore PID punti di accesso wireless legacy

Se non conosci i termini di questo documento, controlla Cisco Business: glossario dei nuovi termini.

Dispositivi interessati | Versione firmware

- 140AC (Scheda tecnica) | 10.4.1.0 (scarica la versione più recente)

- 141ACM (scheda tecnica) | 10.4.1.0 (scarica la versione più recente)

- 142ACM (scheda tecnica) | 10.4.1.0 (scarica la versione più recente)

- 143ACM (scheda tecnica) | 10.4.1.0 (scarica la versione più recente)

- 240AC (Scheda tecnica) | 10.4.1.0 (scarica la versione più recente)

I CBW 140/145/240 AP non sono compatibili con la serie CBW 150. La coesistenza sulla stessa LAN non è supportata.

Visualizza la tabella sotto forma di immagine

Tabella 1 - Specifiche wireless

Nella tabella seguente vengono descritte le specifiche wireless del datasheet del dispositivo CBW240AC. Di seguito sono riportati i collegamenti alle schede tecniche per tutti i dispositivi della serie CBW.

- Specifiche tecniche 140AC e 145AC

- Datasheet sugli estensori di rete 141, 142 e 143

- Scheda tecnica 240AC

Articolo

Specifiche

Requisiti

● Richiede un punto di accesso Cisco Business nella rete per la connettività mesh

Autenticazione e sicurezza

● WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2)

● 802.1X, autenticazione, autorizzazione e accounting RADIUS (AAA)

● 802.11r e 802.11i

Numero massimo di client

● Numero massimo di client wireless associati: 200 per radio Wi-Fi, per un totale di 400 client per punto di accesso

802.11ac

● MIMO 2x2 con due flussi spaziali, fino a 867 Mbps

● Canali da 20, 40 e 80 MHz

● Selezione dinamica della frequenza

Porte Ethernet

● È necessario dividere alcune specifiche e requisiti per mostrare la differenziazione tra i modelli.

● Ad esempio, l'estensione 141ACM ha 4 porte Ethernet, 142ACM ha 1 porta e 143ACM non ha porte Ethernet

● 1 uplink Gigabit Ethernet (rilevazione automatica 10/100/1000BASE-T)

● 3x porte Gigabit Ethernet locali (rilevazione automatica 10/100/1000BASE-T), compresa una porta di uscita PoE:

L'uscita PoE fornisce 802.3af quando l'estensione mesh è alimentata dall'adattatore di alimentazione in dotazione

802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 Mbps

802.11b/g: 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 5 e 4 Mbps

Velocità di trasferimento dati 802.11n su 2,4 GHz: da 6,5 a 144 Mbps (MCS0-MCS15)

Velocità di trasferimento dati 802.11ac su 5 GHz: da 6,5 a 867 Mbps (MCS0-MCS9)

Numero massimo di canali non sovrapposti

A (dominio normativo):

● da 2,412 a 2,462 GHz; 11 canali

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canali

● 5.500 a 5.700 GHz; 8 canali (esclusi da 5,600 a 5,640 GHz)

● da 5,745 a 5,825 GHz; 5 canali

B (dominio normativo):

● da 2,412 a 2,462 GHz; 11 canali

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canali

● 5.500 a 5.720 GHz; 12 canali

● da 5,745 a 5,825 GHz; 5 canali

C (dominio normativo C):

● da 2,412 a 2,472 GHz; 13 canali

● da 5,745 a 5,825 GHz; 5 canali

D (dominio normativo):

● da 2,412 a 2,462 GHz; 11 canali

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canali

● da 5,745 a 5,825 GHz; 5 canali

E (settore normativo E):

● da 2,412 a 2,472 GHz; 13 canali

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canali

● 5.500 a 5.700 GHz; 8 canali (esclusi da 5,600 a 5,640 GHz)

F (campo regolamentare):

● da 2,412 a 2,472 GHz; 13 canali

● 5,745 - 5,805 GHz; 4 canali

G (dominio normativo G):

● da 2,412 a 2,472 GHz; 13 canali

● da 5,745 a 5,865 GHz; 7 canali

H (dominio normativo H):

● da 2,412 a 2,472 GHz; 13 canali

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canali

● da 5,745 a 5,825 GHz; 5 canali

I (campo di applicazione normativo):

● da 2,412 a 2,472 GHz; 13 canali

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canali

K (dominio normativo K):

● da 2,412 a 2,472 GHz; 13 canali

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canali

● 5.500 a 5.620 GHz; 7 canali

● 5,745 - 5,805 GHz; 4 canali

N (n dominio normativo):

● da 2,412 a 2,462 GHz; 11 canali

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canali

● da 5,745 a 5,825 GHz; 5 canali

Q (dominio normativo Q):

● da 2,412 a 2,472 GHz; 13 canali

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canali

● 5.500 a 5.700 GHz; 11 canali

R (R dominio normativo):

● da 2,412 a 2,472 GHz; 13 canali

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canali

● 5,60 - 5,700 GHz; 3 canali

● 5,745 - 5,805 GHz; 4 canali

S (dominio normativo S):

● da 2,412 a 2,472 GHz; 13 canali

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canali

● 5.500 a 5.700 GHz; 11 canali

● da 5,745 a 5,825 GHz; 5 canali

T (dominio normativo T):

● da 2,412 a 2,462 GHz; 11 canali

● 5,280 - 5,320 GHz; 3 canali

● 5.500 a 5.700 GHz; 8 canali

(esclusi 5,600 - 5,640 GHz)

● da 5,745 a 5,825 GHz; 5 canali

Z (dominio normativo Z):

● da 2,412 a 2,462 GHz; 11 canali

● 5,180 a 5,320 GHz; 8 canali

● 5.500 a 5.700 GHz; 8 canali

(esclusi 5,600 - 5,640 GHz)

● da 5,745 a 5,825 GHz; 5 canali

Nota: Ciò varia in base al dominio normativo. Fare riferimento alla documentazione del prodotto per i dettagli specifici di ciascun dominio normativo.

Impostazioni di alimentazione trasmissione disponibili

2,4 GHz

Fino a 20 dBm

5 GHz

Fino a 20 dBm

Nota: L'impostazione di potenza massima varia in base al canale e alle singole normative nazionali. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione del prodotto.

Antenne integrate

● 2,4 GHz, guadagno 2 dBi

● 5 GHz, guadagno 3 dBi

Indicatori

● Il LED di stato indica lo stato del caricatore di avvio, lo stato dell'associazione, lo stato operativo, gli avvisi del caricatore di avvio e gli errori del caricatore di avvio

Ambientale

● In funzione

Temperatura: Da 0°C a 50°C

Umidità: Da 10% a 90% (senza condensa)

Altitudine massima: 3.000 m a 40°C

● Non operativo (archiviazione e trasporto)

Temperatura: Da -30 a 70°C

Umidità: Da 10% a 90% (senza condensa)

Altitudine massima: 4.500 m a 25°C

Sistema

● 512 MB DRAM, 128 MB flash

● Processore quad-core da 710 MHz

Uscita PoE

● 802.3af: 15,4 W alla porta

Sicurezza fisica

● Slot per blocco di sicurezza Kensington

Garanzia

Garanzia hardware Cisco Business limitata a vita

Conformità

● Sicurezza:

UL 60950-1

CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

UL 2043

IEC 60950-1

EN 60950-1

● Approvazioni radio:

FCC Parte 15.247, 15.407

RSS-247 (Canada)

EN 300.328, EN 301.893 (Europa)

ARIB-STD 66 (Giappone)

ARIB-STD T71 (Giappone)

EMI e suscettibilità (Classe B)

FCC Parte 15.107 e 15.109

ICES-003 (Canada)

VCCI (Giappone)

EN 301.489-1 e -17 (Europa)

EN 50385

● Standard IEEE:

IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d

IEEE 802.11ac

● Sicurezza:

802.11i, WPA2

802.1X

Advanced Encryption Standard (AES)

● Tipi EAP (Extensible Authentication Protocol):

EAP-Transport Layer Security (TLS)

Protocollo TTLS (EAP-Tunneled TLS) o MSCHAPv2 (Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol versione 2)

PEAP (Protected EAP) v0 o EAP-MSCHAPv2

Autenticazione flessibile EAP tramite Secure Tunneling (FAST)

PEAP v1 o EAP-Generic Token Card (GTC)

SIM (EAP-Subscriber Identity Module)

● Multimedia:

WMM (Wi-Fi Multimedia)

● Altro:

Bollettino FCC OET-65C

RSS-102

Per ulteriori informazioni sulle reti wireless mesh, consultare i seguenti articoli:

Introduzione alla rete Domande frequenti su Mesh Suggerimenti per il riavvio Ripristina valori predefiniti Giorno zero:configurazione tramite app/Web App mobile e interfaccia utente Web Best practice per una rete Mesh wireless Cisco Business Consenti elenchi Aggiorna software Acquisisci familiarità con l'app CBW Risoluzione dei problemi Impostazioni ora Risoluzione dei problemi relativi al LED rosso Nomi gruppi bridge