Obiettivo

Una LAN virtuale o VLAN (Virtual Local Area Network) consente a un gruppo di host non connessi allo stesso switch di comunicare come se si trovassero sullo stesso dominio di broadcast. Se la VLAN è disabilitata, tutto il traffico contrassegnato con un ID VLAN proveniente dal lato cablato viene scartato. Se la VLAN è abilitata, viene inoltrata. In questo documento viene spiegato come configurare e assegnare un ID VLAN sul dispositivo VoIP SPA122.

Dispositivi interessati

SPA122

Versione del software

· v1.1.0

Assegnazione ID VLAN

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e selezionare Network Setup > Advanced Settings > VLAN. Viene visualizzata la pagina VLAN:

Passaggio 2. Per consentire il passaggio dei pacchetti VLAN tra le interfacce cablate e wireless che si trovano sulla stessa VLAN, fare clic sul pulsante di opzione Enabled.

Passaggio 3. Immettere il numero di ID VLAN desiderato nel campo VLAN ID. Il valore predefinito è 1.

Nota: L'ID VLAN può essere un numero compreso tra 1 e 4094.

Passaggio 4. Fare clic su Sottometti. Le modifiche vengono configurate e il dispositivo viene aggiornato.