Obiettivo

Una VLAN (Virtual Local Area Network) è un gruppo di dispositivi su una o più LAN configurate logicamente in modo che possano comunicare come se fossero fisicamente connesse tra loro. I membri di una VLAN possono comunicare solo con altri membri della stessa VLAN.

In questo documento viene spiegato come rendere l'adattatore per telefono analogico SPA800 (ATA) membro di una VLAN.

Dispositivo applicabile

· SPA8000

Versione del software

•6.1.12

Configurazione VLAN

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web come amministratore e scegliere Avanzate > Rete > Stato WAN. Viene visualizzata la pagina Stato WAN:

Passaggio 2. Scorrere l'area Impostazioni VLAN.

Passaggio 2. Selezionare Yes dall'elenco a discesa Enable VLAN per consentire a SPA8000 di accedere a una VLAN.

Nota: Selezionare Yes (Sì) se si desidera che il dispositivo si connetta a una VLAN specifica. Questa VLAN deve essere contrassegnata, altrimenti il dispositivo funzionerà nella VLAN predefinita.

Passaggio 3. Immettere l'ID VLAN da assegnare a SPA8000 nel campo VLAN ID. L'ID VLAN definisce la VLAN a cui appartiene l'SPA8000. L'ID VLAN da immettere è esadecimale.

Passaggio 4. Selezionare lo stato che si desidera assegnare al CDP dall'elenco a discesa Abilita CDP. Il protocollo CDP (Cisco Discovery Protocol) consente ai prodotti Cisco di condividere informazioni con altri prodotti Cisco a cui sono direttamente connessi.

Passaggio 5. Fare clic su Invia tutte le modifiche per salvare le impostazioni.