Obiettivo

Il SIP (Session Initiation Protocol) è un protocollo di segnalazione utilizzato per creare, gestire e terminare sessioni in una rete IP. Il SIP è un meccanismo per la gestione delle chiamate. Consente inoltre di stabilire la posizione dell'utente, di negoziare le funzionalità in modo che tutti i partecipanti a una sessione possano concordare le funzionalità da supportare e di apportare modifiche alle funzionalità di una sessione mentre è in corso.

Il Real-time Transport Protocol (RTP) è un protocollo Internet che permette di trasportare dati con proprietà in tempo reale. Si tratta di un formato standard per la trasmissione di dati in tempo reale, come audio, video.

L'obiettivo di questo documento è spiegare la configurazione dei parametri RTP (Real-time Transport Protocol) sui telefoni IP serie SPA300 e SPA500.

Dispositivi interessati

· SPA serie 300 IP Phone

· SPA serie 500 IP Phone

Configurazione parametri RTP

Nota:  Se il protocollo di segnalazione dell'IP Phone effettivo serie SPA300 o SPA500 è SIP, usare i tasti di navigazione per andare a Amministrazione dispositivi > Impostazioni controllo chiamate > Protocollo di segnalazione SIP. .

Passaggio 1. Accedere all'utility di configurazione Web e scegliere Admin Login > Advanced > Voice > SIP. Viene visualizzata la pagina Parametri SIP:

Passaggio 2. Scorrere fino all'area Parametri RTP.

Passaggio 3. Inserire il numero di porta minimo nel campo Min porta RTP. Rappresenta l'intervallo minimo che contiene almeno dieci porte con numero pari per la trasmissione e la ricezione. Il valore predefinito è 16384.

Passaggio 4. Immettere il numero massimo di porta nel campo Max porta RTP. Si tratta dell'intervallo massimo che contiene almeno dieci porte con numero pari per la trasmissione e la ricezione. Il valore predefinito è 16482.

Passaggio 5. Inserire le dimensioni del pacchetto RTP nel campo Dimensioni pacchetto RTP. L'intervallo è compreso tra 0,01 e 0,16. Il valore predefinito è 0,030.

Passaggio 6. Nel campo Max RTP ICMP Err immettere il numero di errori ICMP (Internet Control Message Protocol) successivi consentiti prima della terminazione del telefono IP. ICMP è un protocollo Internet utilizzato per inviare messaggi di errore di rete. Il valore predefinito è 0.

Passaggio 7. Immettere l'intervallo per l'invio dei rapporti mittente del protocollo RTCP (Real-Time Transport Control Protocol) su una connessione attiva nel campo Intervallo trasmissione RTCP. L'intervallo è compreso tra 0 e 255 secondi. Il valore predefinito è 0.

Passaggio 8. Scegliere Sì o No dall'elenco a discesa No UDP Checksum. Se si sceglie Sì, il telefono IP calcolerà il checksum dell'intestazione UDP per i messaggi SIP.

Passaggio 9. Scegliere Sì o No dall'elenco a discesa RTP simmetrico. Se si sceglie Sì, i pacchetti RTP verranno inviati all'indirizzo di origine e, se si sceglie No, i pacchetti RTP verranno inviati all'indirizzo di destinazione. Il valore predefinito è no.

Passaggio 10. Scegliere Sì o No dall'elenco a discesa Statistiche in BYE. Se si sceglie Sì, l'intestazione P-RTP-Stat viene inviata in risposta a un messaggio BYE. Il valore predefinito è no.

Passaggio 11. Fare clic su Invia tutte le modifiche per salvare le impostazioni.