Obiettivo

Vedere tutte le informazioni e le impostazioni del sistema che sono state configurate in un telefono IP è essenziale per tutti gli utenti. In questo articolo viene illustrato dove è possibile trovare tutte queste informazioni e quale tipo di informazioni è possibile trovare.

Dispositivi interessati

· Serie SPA300

· Serie SPA500

Sistema

Nell'interfaccia utente grafica del telefono IP, selezionare la scheda System (Sistema). Viene visualizzata la finestra Sistema.

Configurazione del sistema

· Abilita server Web — visualizza se il server Web è stato abilitato o meno.

· Porta server Web - Visualizza il numero di porta del server Web.

· Enable Web Admin Access - Visualizza se l'accesso al web admin è stato abilitato o meno.

· Admin Password: visualizza la password dell'amministratore.

· Password utente - Visualizza la password utente.

· Protocollo di segnalazione: visualizza il tipo di protocollo di segnalazione utilizzato.

· Rilevamento automatico SPCP: visualizza se il rilevamento automatico SPCP (Simple Phone Control Protocol) è stato abilitato o meno.

· Phone-UI-readonly: visualizza se l'opzione Phone-UI-readonly è stata abilitata o meno.

· Phone-UI-user-mode: visualizza se la modalità Phone-UI-user è stata attivata o meno.

Impostazione risparmio energia

· Alimentazione PoE richiesta: visualizza il tipo di requisito necessario per l'alimentazione PoE.

Tipo di connessione Internet

· Tipo di connessione: visualizza il tipo di connessione utilizzato per Internet.

Impostazioni IP statico

· IP statico: visualizza l'IP statico attualmente configurato.

· NetMask: visualizza la netmask attualmente configurata.

· Gateway: visualizza il gateway attualmente configurato.

Configurazione di rete opzionale

· HostName: visualizza il nome dell'host.

· Dominio: visualizza il dominio corrente.

· DNS primario: visualizza il DNS primario.

· DNS secondario: visualizza il DNS secondario.

· Ordine server DNS: visualizza il tipo di ordine server DNS utilizzato.

· Modalità query DNS: visualizza il tipo di modalità query DNS utilizzato.

· Server TFTP: visualizza il server TFTP corrente.

· TFTP alternativo: visualizza se è stato configurato un server TFTP alternativo.

· Syslog Server: visualizza il server syslog.

· Debug Server: visualizza il server di debug.

· Debug Level: visualizza il livello di debug corrente.

· Log di livello 2: visualizza se il log di livello 2 è stato abilitato o meno.

· Mirroring delle porte: visualizza se il mirroring delle porte è stato abilitato o meno.

· Server NTP primario: visualizza il server NTP (Network Time Protocol) primario.

· Server NTP secondario: visualizza il server NTP secondario.

Impostazioni VLAN

· Enable VLAN: visualizza se la VLAN è stata abilitata o meno.

· Attiva CDP: visualizza se CDP è stato abilitato o meno.

· Abilita LLDP-MED: visualizza se LLDP-MED (Link Layer Discovery Protocol Media Endpoint Discovery) è stato abilitato.

· Ritardo avvio rete — visualizza la lunghezza configurata per il ritardo di avvio della rete.

· ID VLAN: visualizza l'ID VLAN.

Impostazioni inventario

· ID asset: visualizza l'ID asset.