Obiettivi

Ogni volta che una chiamata viene persa, vengono registrati il nome del chiamante, il numero di interno del chiamante, la data e l'ora della chiamata. Utilizzando l'interfaccia Web dell'IP Phone, è possibile visualizzare le chiamate perse senza guardare direttamente al telefono.

Questo documento spiega come visualizzare le chiamate perse tramite l'interfaccia Web sui telefoni IP serie SPA300/SPA500.

Dispositivi interessati

· SPA serie 300 IP Phone

· SPA serie 500 IP Phone

Procedura dettagliata

Visualizzazione delle chiamate senza risposta tramite l'interfaccia Web

Passaggio 1. Collegare il computer al telefono IP tramite la porta PC sul retro del telefono o a una porta sul dispositivo che gestisce il telefono IP.

Passaggio 2. Immettere l'indirizzo IP del telefono nel browser Web per accedere all'interfaccia Web del telefono.

Passaggio 3. Scegliere la scheda Cronologia chiamate. Si apre la pagina Cronologia chiamate.

Passaggio 4. Scegliere la scheda Chiamate senza risposta. Viene visualizzata la pagina Chiamate perse.

Passaggio 5. Vengono visualizzati il nome del chiamante, il numero di interno del chiamante, la data e l'ora di ogni chiamata senza risposta.