Data identificazione

12 febbraio 2017

Data risoluzione

N/D

Prodotti interessati

Modello

Versione firmware

SG350X, Sx550X

2.2.0.x

Descrizione del problema

Quando si utilizza la funzione RSPAN (Remote Switched Port Analyzer), se il traffico viene inoltrato contemporaneamente a una porta di destinazione a causa di un'operazione mirror e di un'altra operazione (ad esempio, l'inoltro regolare), non tutto il traffico viene riflesso sulla porta di destinazione RSPAN.

Soluzione alternativa

Non sono disponibili soluzioni alternative.