Data identificazione

23 mag 2017

Data risoluzione

8 settembre 2017

Prodotti interessati

Modello

Versione firmware

Risolto in

SG350X

2.2.0.x

2.3.5.63

Descrizione del problema

In alcuni casi, se l'impostazione dell'ID di un'unità in uno stack viene modificata da set ID a auto ID, il dispositivo non si unisce allo stack dopo il riavvio.

Risoluzione

Questo problema viene risolto quando si esegue l'aggiornamento alla versione del firmware 2.3.5.63. Per eseguire l'aggiornamento, fare clic qui per le istruzioni.