Data identificazione

23 mag 2017

Data risoluzione

30 marzo 2018

Prodotti interessati

Modello

Versione firmware

SG350X

2.2.0.X

Descrizione del problema

Il traffic shaping in uscita sulle interfacce uplink del dispositivo XG limita il traffico a 80 Kbps, anche se è stata configurata una velocità inferiore.

Soluzione alternativa

Utilizzate un valore di forma in uscita superiore a 80 Kbps.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.